المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

معرفات القالب

عناصر NetFlow القياسية

عناصر خاصة بالمؤسسات

تنسيقات القالب

التدفق الأول ل IPv4 - القالب 317

عمق التدفق الأول ل IPv4 - القالب 318

تدفق IPv4 - القالب 319

حدث IPv4 - القالب 320

التدفق الأول ل IPv6 - القالب 321

عمق التدفق الأول ل IPv6 - القالب 322

تدفق IPv6 - القالب 323

حدث IPv6 - القالب 324

عدد رسائل البريد الإلكتروني المصدر ل IPv4 - القالب 325

مراقبة وقت إستجابة التدفق الأول ل IPv4 - القالب 326

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv4 - القالب 327

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv4 - القالب 328

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 الأول - القالب 329

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv6 - القالب 330

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 - القالب 331

عدد رسائل البريد الإلكتروني للوجهة الخاصة ب IPv4 - القالب 332

عدد رسائل البريد الإلكتروني المصدر ل IPv6 - القالب 333

عدد رسائل البريد الإلكتروني الوجهة ل IPv6 - القالب 334

قالب IPv4 First Flow IPfix 335

IPv4 First Flow Deep IPfix - القالب 336

IPFIX تدفق IPv4 - القالب 337

IPv4 Event IPv4 - Template 338

IPv6 First Flow IPfix - القالب 339

IPv6 First Flow Deep IPfix - القالب 340

IPv6 Flow IPfix - القالب 341

IPv6 Event IPv6 - Template 342

IPfix الخاص بأعداد البريد الإلكتروني للمصدر ل IPv4 - القالب 343

مراقبة وقت إستجابة التدفق الأول ل IPv4 - القالب 344

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv4 - القالب 345

IPfix الخاص برصد وقت إستجابة تدفق IPv4 - القالب 346

IPfix الخاص برصد وقت إستجابة تدفق IPv6 الأول - القالب 347

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - القالب 348

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 - القالب 349

IPFIX لتعدادات البريد الإلكتروني للوجهة الخاصة ب IPv4 - القالب 350

IPfix الخاص بأعداد البريد الإلكتروني المصدر ل IPv6 - القالب 351

IPv6 عدد رسائل البريد الإلكتروني للوجهة - القالب 352

قالب ETTA 353-372

المقدمة

يصف هذا المستند قوالب NetFlow التي يستخدمها مستشعر تدفق SNA، ويتضمن هذا معلومات تتعلق بعناصر خاصة بالمؤسسة.

المتطلبات الأساسية

تعد معرفات عناصر NetFlow المستخدمة هنا بروتوكول NetFlow قياسي، ومع ذلك، فإن معلومات القالب والعناصر التي يتم تضمينها في كل قالب عرضة للتغيير في أي وقت.

معرفات القالب

تلميح: اعتبارا من إصدار SNA 7.3 يبدو أن مستشعر التدفق يرسل معرفات القالب 335-352 فقط بشكل افتراضي، والتي هي قوالب IPFIX. يتم إرسال جميع قوالب IPFIX معا كل 60 ثانية، بغض النظر عن نوع حركة المرور التي يتم رؤيتها بواسطة منفذ مراقبة مستشعر التدفق (على سبيل المثال IPv4 مقابل IPv6).

ملاحظة: تحتوي القوالب التي تحتوي على علامة نجمية (*) بجانبها على حقول NetFlow v9/IPFIX الأساسية الموجودة في قائمة ANA لإنشاء التدفق القياسي وتحليله.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 317*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 318*

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID 319*

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID 320

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 321*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 322*

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID 323*

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID 324

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 325

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 326*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 327*

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 328*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 329*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 330*

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 331*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 332

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 333

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 334

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 335*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 336*

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 337*

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 338

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 339*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 340*

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 341*

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 342

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 343

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 344*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 345*

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 346*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 347*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 348*

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 349*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 350

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 351

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 352

IPV4_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           353

IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     354

IPV4_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          355

IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    356

IPV4_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            357

IPV4_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      358

IPV4_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           359

IPV4_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     360

IPV4_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          361

IPV4_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    362

IPV6_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           363

IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     364

IPV6_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          365

IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    366

IPV6_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            367

IPV6_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      368

IPV6_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           369

IPV6_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     370

IPV6_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          371

IPV6_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    372

عناصر NetFlow القياسية

NF_F_IN_BYTES 1

NF_F_IN_PKTS 2

NF_F_PROTOCOL 4

NF_F_SRC_TOS 5

NF_F_TCP_FLAGS 6

NF_F_L4_SRC_PORT 7

NF_F_SRC_ADDR_IPV4 8

NF_F_SRC_INTF_ID 10

NF_F_L4_DST_PORT 11

NF_F_DST_ADDR_IPV4 12

NF_F_DST_INTF_ID 14

NF_F_LAST_SWITCHED 21

NF_F_FIRST_SWITCHED 22

NF_F_SRC_ADDR_IPV6 27

NF_F_DST_ADDR_IPV6 28

NF_F_MIN_TTL 52

NF_F_IN_SRC_MAC 56

NF_F_OUT_DST_MAC 57

NF_F_SRC_VLAN 58

NF_F_MPLS_LABEL_1 70

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS 160

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT 218

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT 219

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT 220

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT 222

NF_F_IP_SECTION_HEADER 313

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD 314

عناصر خاصة بالمؤسسات

ملاحظة: يستخدم مستشعر التدفق تعريفات معرف عنصر معلومات LANCOPE: رقم المؤسسة الخاصة (PEN) - 8712

يتوفر المزيد من المعلومات حول هذه العناصر في دليل عناصر معلومات التحليلات الآمنة

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR 29794

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT 29795

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT 29796

NF_F_FLOWSENSOR_RTT 29797

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP 29798

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS 29799

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT 29800

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_FRAG_TOTAL_COUNT 29801

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN 29802

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT 29803

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS 29804

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS 29805

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS 29806

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS 29807

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN 29808

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT 29809

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS 29810

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS 29811

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS 29812

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS 29813

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES 29814

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL 29817

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE 29818

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE 29819

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID 29820

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS 29821

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN 29822

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST 29823

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK 29824

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG 29825

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG 29826

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE 29827

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK 29828

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT 29829

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG 29830

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES 29831

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS 29832

تنسيقات القالب

ملاحظة: يتضمن كل قالب اسم القالب وعدد الحقول، متبوعا بحقول NetFlow/IPFIX الفردية وحجم كل حقل (بالبايت).

لاحظ أن عناصر IPFIX الخاصة بالمؤسسة يتم إرساؤها باستخدام 0x8000 لتشغيل البت العالي، لذلك يعلم المجمع أن حقل رقم المؤسسة الخاصة (PEN) موجود.

يتم تضمين مثال على NetFlow v9 وعناصر IPFIX الخاصة بالمؤسسات.

TEMPLATE_NAME, ## <-- Field Count (Total number of NF_F fields in the template)

FIELD_NAME_V9, # <-- Field size (in bytes)

ENTERPRISE_FIELD_NAME_IPFIX | 0x8000, # <-- Field size (in bytes)

0000, 8712 <-- Private Enterprise Number (PEN)

التدفق الأول ل IPv4 - القالب 317

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

عمق التدفق الأول ل IPv4 - القالب 318

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

تدفق IPv4 - القالب 319

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير الإصدار 9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

حدث IPv4 - القالب 320

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لصادرات الأجزاء غير الصالحة ل IPv4 وعدادات مجموعات العلامات التي تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

التدفق الأول ل IPv6 - القالب 321

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

عمق التدفق الأول ل IPv6 - القالب 322

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

تدفق IPv6 - القالب 323

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير الإصدار 9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

حدث IPv6 - القالب 324

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير الأجزاء غير الصحيحة ل IPv6 وعدادات مجموعات العلامات التي تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

عدد رسائل البريد الإلكتروني المصدر ل IPv4 - القالب 325

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لصادرات v9 من معلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv4 المستمدة من عنوان IP المصدر كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

مراقبة وقت إستجابة التدفق الأول ل IPv4 - القالب 326

ملاحظة: يستخدم هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند حساب بيانات RTM.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv4 - القالب 327

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة وحساب بيانات RTM.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv4 - القالب 328

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير الإصدار 9 لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عندما يتم حساب بيانات RTM.

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 الأول - القالب 329

ملاحظة: يستخدم هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند حساب بيانات RTM.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv6 - القالب 330

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي v9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة وحساب بيانات RTM.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 - القالب 331

ملاحظة: يستخدم هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير الإصدار 9 لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند حساب بيانات RTM.

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

عدد رسائل البريد الإلكتروني للوجهة الخاصة ب IPv4 - القالب 332

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لصادرات v9 من معلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv4 التي يتم استقبالها بواسطة عنوان IP للوجهة كما هو مكتشف بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

عدد رسائل البريد الإلكتروني المصدر ل IPv6 - القالب 333

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لصادرات v9 من معلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv6 التي تم الحصول عليها من عنوان IP المصدر كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

عدد رسائل البريد الإلكتروني الوجهة ل IPv6 - القالب 334

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير v9 لمعلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv6 التي يتم استقبالها بواسطة عنوان IP للوجهة كما هو مكتشف بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

قالب IPv4 First Flow IPfix 335

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4 First Flow Deep IPfix - القالب 336

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX تدفق IPv4 - القالب 337

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير IPFIX لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4 Event IPv4 - Template 338

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix للجزء غير صحيح من IPv4 وعدد مجموعات العلامات التي تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPv6 First Flow IPfix - القالب 339

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي لبروتوكول IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Deep IPfix - القالب 340

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 Flow IPfix - القالب 341

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق.

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 Event IPv6 - Template 342

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix للجزء غير صحيح من IPv6 وعدد مجموعات العلامات التي تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPfix الخاص بأعداد البريد الإلكتروني للمصدر ل IPv4 - القالب 343

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix للبريد الإلكتروني عبر الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) التي يتم الحصول عليها من عنوان IP المصدر كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

مراقبة وقت إستجابة التدفق الأول ل IPv4 - القالب 344

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عندما يتم حساب بيانات RTM.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

مراقبة وقت الاستجابة العميقة للتدفق الأول عبر بروتوكول IPv4 - القالب 345

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPfix الخاص برصد وقت إستجابة تدفق IPv4 - القالب 346

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير IPFIX لمعلومات تدفق IPv4 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عندما يتم حساب بيانات RTM.

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPfix الخاص برصد وقت إستجابة تدفق IPv6 الأول - القالب 347

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عندما يتم حساب بيانات RTM.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - القالب 348

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب للتصدير الأولي ل IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عند تحديد خانة الاختيار تصدير حمولة الحزمة.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

مراقبة وقت إستجابة تدفق IPv6 - القالب 349

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لمتابعة عمليات تصدير IPfix لمعلومات تدفق IPv6 من فتحة تدفق في محرك مستشعر التدفق عندما يتم حساب بيانات RTM.

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX لتعدادات البريد الإلكتروني للوجهة الخاصة ب IPv4 - القالب 350

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix لمعلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv4 التي يتم استقبالها بواسطة عنوان IP للوجهة كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPfix الخاص بأعداد البريد الإلكتروني المصدر ل IPv6 - القالب 351

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix لمعلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv6 التي تم الحصول عليها من عنوان IP المصدر كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPv6 عدد رسائل البريد الإلكتروني للوجهة - القالب 352

ملاحظة: يتم إستخدام هذا القالب لعمليات تصدير IPfix لمعلومات عدد رسائل البريد الإلكتروني ل IPv6 التي يتم استقبالها بواسطة عنوان IP للوجهة كما تم الكشف عنها بواسطة محرك مستشعر التدفق.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

قالب ETTA 353-372

ملاحظة: تستخدم هذه القوالب لإرسال بيانات ETA من مستشعر التدفق. لم تكن محتويات هذه القوالب متاحة لكتابة هذه المقالة.