المحتويات

المقدمة

كيف تجمع التقرير من ISE؟

المقدمة

يوضح هذا المستند إجراء مجموعة التقارير حول محرك خدمات الهوية (ISE). غالبا ما يتم طلب تقارير ISE من قبل مهندسي TAC أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

كيف تجمع التقرير من ISE؟

ويوجد في نظام "ISE" نوعان من التقارير: RADIUS و TACACS. إذا قمت باستكشاف أخطاء مصادقة الوصول إلى الشبكة وإصلاحها، فسيكون هذا تقرير RADIUS. إذا كان يلزم تشخيص إدارة الجهاز (تسجيل الدخول إلى المحول، تفويض الأوامر)، فاختر تقرير TACACS.

انتقل إلى العمليات > RADIUS (TACACS) > سجل نشط. في هذه الصفحة، يمكنك عرض جميع تقارير المصادقة/التخويل الحديثة. تحتوي علامة التبويب التقارير على مزيد من البيانات التاريخية ويمكن العثور عليها ضمن المسار: العمليات > التقارير

يحتوي كل من طريقة العرض الرئيسية للسجلات المباشرة والتقارير على معلومات موجزة حول محاولات المصادقة. لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يلزم تقديم تقرير مفصل. يتم إنشاء التقرير التفصيلي عن طريق تكبير الزجاج في عمود التفاصيل.

السجلات المباشرة:

تقرير:

لتصدير التقرير المفصل انقر بزر الماوس الأيمن وحدد حفظ الصفحة باسم... ثم في نافذة جديدة زر حفظ.

يمكن إرسال الملف المصدر إلى TAC أو إلحاقه بحالة TAC.