المحتويات

المقدمة

الميزات والإمكانات المدعومة لأنظمة FireSIGHT

المادة (المواد) ذات الصلة

المقدمة

على حسب طراز الأجهزة، قد تكون الميزات التي يمكنك تمكينها على نظام FireSIGHT مختلفة. يقدم هذا المستند نظرة عامة على الميزات والإمكانات المدعومة لنماذج الأجهزة المختلفة لنظام FireSIGHT من Cisco.

ملاحظة: لتمكين ميزة ما، يلزمك إضافة ترخيص ميزة على مركز إدارة FireSIGHT (المعروف أيضا باسم Defense Center أو DC)، ثم تطبيقه على جهاز مدار. لا تحتاج إلى تثبيت أي ترخيص محليا على جهاز مدار.

الميزات والإمكانات المدعومة لأنظمة FireSIGHT

جهاز

الطراز

FireSIGHT

حماية

سيطرة

تصفية URL

برمجيات خبيثة

VPN

جهاز الإدارة

الطرز DC750 و DC1500 و DC3500

(المجموعة 3 مركز الدفاع)

الطراز dc750: 2000 مستخدم

الطراز dc1500: 50000 مستخدم

الطراز dc3500: عدد 300000 مستخدم

تدعم نماذج أجهزة الإدارة هذه

كافة نماذج الأجهزة المدارة التي تحتوي على أي من هذه الميزات.

الطراز DC1000 و DC3000

(السلسلة 2 من مركز الدفاع)

الطراز dc1000: 20000 مستخدم

الطراز dc3000: عدد 100000 مستخدم

الطراز DC500

(السلسلة 2 من مركز الدفاع)

الطراز dc500: 1000 مستخدم

يدعم الطراز DC500 الأجهزة المدارة بترخيص FireSIGHT، ولكن وظيفة تحديد الموقع الجغرافي التي تأتي مع FireSIGHT غير مدعومة.

يدعم الطراز DC500 الأجهزة المدارة بترخيص حماية، ولكن ميزة "معلومات الأمان" غير مدعومة.

يدعم الطراز DC500 الأجهزة المدارة بترخيص التحكم، ولكن ميزة التحكم في المستخدم غير مدعومة.

غير مدعومة

يدعم طراز DC500 ميزة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

مركز الدفاع الظاهري

يدعم طراز Virtual Defense Center جميع طرز الأجهزة المدارة باستخدام أي من هذه الميزات.

جهاز مدار

سلسلة 3D7000 ،

السلسلة 3D8000

(جهاز FirePOWER)

يتم تضمين ترخيص FireSIGHT مع كل عملية شراء لمركز الدفاع.

تتمتع جميع أجهزة الإدارة بالقدرة على تنفيذ الشبكة والمضيف والتطبيقات واكتشاف المستخدم باستخدام أي طرز أجهزة مدارة.

يعتمد تحديد ترخيص FireSIGHT على نماذج DC. الرجاء مراجعة قسم FireSIGHT في DC (أعلاه) لمزيد من التفاصيل.

تدعم أجهزة FirePOWER جميع هذه الميزات.

الأبعاد الثلاثية 500، الأبعاد الثلاثية 1000، الأبعاد الثلاثية 2000

الأبعاد الثلاثة 2100، الأبعاد الثلاثة 2500، الأبعاد الثلاثة 3500

الأبعاد الثلاثة 4500، 3d6500، 3d9900

(جهاز السلسلة 2)

يتمتع جهاز السلسلة 2 الذي يشغل الإصدار 5.2.x بإمكانية الحماية تلقائيا باستثناء ميزة "معلومات الأمان".

لا تدعم أجهزة السلسلة 2 ميزات التحكم وعامل تصفية عنوان URL والبرامج الضارة والشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

جهاز ظاهري

يدعم طراز الجهاز الظاهري ميزة الحماية.

يمكن تمكين ترخيص التحكم على جهاز ظاهري، ولكن لا تتوفر أي ميزات لقاعدة الجهاز، مثل التوجيه أو التحويل أو NAT.

تدعم الأجهزة الظاهرية تصفية URL وميزة البرامج الضارة.

لا يتم دعم شبكة VPN على الجهاز الظاهري.

ملاحظة: قد يتم دعم تراخيص ميزات RNA و ROA القديمة على طرز DC500 و DC1000 و DC3000. ومع ذلك، لا توصي Cisco بتجاوز حدود المستخدم التي تتطابق مع قدرات الأجهزة لمراكز إدارة FireSIGHT.

المادة (المواد) ذات الصلة