المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

خيارات التصميم

اية معلومات يجري تبادلها عبر النفق؟

ما البروتوكول/المنفذ الذي يتم إستخدامه من قبل Sftunnel؟

كيف أن يغير ال SFTUNNEL TCP ميناء على FTD؟

كم عدد الاتصالات التي تم إنشاؤها بواسطة SFTUNNEL؟

ما هو الجهاز الذي يقوم بتهيئة كل قناة؟

التكوين

أساسيات التسجيل

السيناريو 1. عنوان IP الثابت لوحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) و FTD

السيناريو 2. FTD DHCP عنوان - FMC ساكن إستاتيكي عنوان

السيناريو 3. عنوان IP الثابت ل FTD - عنوان IP ل FMC DHCP

السيناريو 4. التسجيل في برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) إلى FMC HA

السيناريو 5. إف تي دي ها

السيناريو 6. مجموعة برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD)

أستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها

1. بناء جملة غير صالح على واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD

2. عدم تطابق مفتاح التسجيل بين FTD - FMC

3. مشكلات الاتصال بين FTD - FMC

4. البرامج غير المتوافقة بين FTD - FMC

5. فرق الوقت بين FTD و FMC

6. إيقاف عملية SFtunnel أو تعطيلها

7. تعليق FTD على FMC الثانوي

8. فشل التسجيل بسبب MTU للمسار

9. يتم إلغاء تسجيل FTD بعد تغيير Bootstrp من واجهة مستخدم "مدير الهيكل"

10. يفقد برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) إمكانية الوصول إلى وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) بسبب رسائل إعادة توجيه ICMP

المقدمة

يصف هذا المستند إجراءات أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها بين FirePOWER Threat Defense (FTD) ومركز إدارة FirePOWER (FMC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج FTD الإصدار 6.6.x و 6.5.x

- برنامج FMC، الإصدار 6.6.x

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يصف هذا المستند إجراءات العملية والتحقق واستكشاف أخطاء الاتصال (SFTUNNEL) وإصلاحها بين FTD المدار و FMC المدار.

تستند المعلومات والأمثلة إلى FTD، ولكن معظم المفاهيم تنطبق أيضا بشكل كامل على أجهزة NGIPS (أجهزة سلسلة 7000/8000) أو وحدة FirePOWER على ASA55xx.

يدعم برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) وضعي إدارة رئيسيين:

- ميزة إيقاف التشغيل عبر وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) - المعروفة أيضا باسم الإدارة عن بعد

- جهاز في المربع عبر FirePOWER Device Manager (FDM) و/أو Cisco Defense Orchestrator (CDO) - المعروف أيضا باسم الإدارة المحلية

في حالة الإدارة عن بعد، يحتاج برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) أولا للتسجيل في وحدة التحكم في إدارة الأجهزة (FMC) التي تستخدم عملية تعرف باسم تسجيل الأجهزة.

عند إتمام التسجيل، يقوم FTD و FMC بإنشاء نفق آمن يسمى sftunnel (الاسم مشتق من نفق Sourcefire).

خيارات التصميم

من وجهة نظر تصميمية، يمكن أن يكون FTD - FMC في نفس الشبكة الفرعية من المستوى الثالث:

أو أن تكون منفصلة بشبكات مختلفة:

192.0.2.0

ملاحظة: يمكن أيضا ل SFTD نفسه أن يمر. لا ينصح بهذا التصميم. السبب هو أن مشكلة مستوى بيانات FTD يمكن أن تعطل الاتصال بين FTD و FMC.

اية معلومات يجري تبادلها عبر النفق؟

تحتوي هذه القائمة على معظم المعلومات التي يتم نقلها عبر النفق النصفي:

- نبضات قلب الجهاز (رسائل تنشيط الاتصال)

- مزامنة الوقت (NTP)

- الأحداث (الاتصال، التطفل/بروتوكول IPS، الملف، SSL وما إلى ذلك)

- عمليات البحث عن البرامج الضارة

- أحداث/تنبيهات الحماية

- معلومات المستخدم والمجموعة (لنهج الهوية)

- معلومات حالة FTD HA

- معلومات حالة نظام مجموعة FTD

- معلومات/أحداث تقنية Security Intelligent (SI)

- معلومات/أحداث مدير إستخبارات التهديدات (TID)

- ملفات ملتقطة

- أحداث اكتشاف الشبكة

- حزمة النهج (نشر النهج)

- مجموعات ترقية البرامج

- حزم برامج التصحيح

- VDBs

- SRUs

ما البروتوكول/المنفذ الذي يتم إستخدامه من قبل Sftunnel؟

يستعمل ال sftunnel TCP ميناء 8305. في الخلفية يوجد نفق TLS:

كيف أن يغير ال SFTUNNEL TCP ميناء على FTD؟

> configure network management-port 8306

Management port changed to 8306.

ملاحظة: في هذه الحالة، يجب عليك أيضا تغيير المنفذ على FMC (التكوين > واجهات الإدارة > الإعدادات المشتركة). ويؤثر ذلك على جميع الأجهزة الأخرى المسجلة بالفعل في وحدة التحكم في الوصول عن بعد (FMC) نفسها. cisco يوصي بشدة أن يحتفظ أنت التقصير عملية إعداد لمنفذ الإدارة عن بعد، غير أن إن الإدارة ميناء يتعارض مع آخر اتصال على شبكتك، أنت يستطيع أخترت ميناء مختلف. إذا قمت بتغيير منفذ الإدارة، فيجب عليك تغييره لجميع الأجهزة الموجودة في عملية النشر التي تحتاج إلى الاتصال معا.

كم عدد الاتصالات التي تم إنشاؤها بواسطة SFTUNNEL؟

يحدد SFTUNNEL إتصالين (قنوات):

- قناة التحكم

- قناة الحدث

ما هو الجهاز الذي يقوم بتهيئة كل قناة؟

ذلك يعتمد على السيناريو. تحقق من السيناريوهات التي يتم وصفها في باقي المستند.

التكوين

أساسيات التسجيل

واجهة سطر الأوامر في FTD

في FTD، تكون الصياغة الأساسية لتسجيل الجهاز:

> تكوين إضافة مدير <FMC Host> <مفتاح التسجيل> <nat ID>

القيمة

الوصف

مضيف FMC

يمكن أن يكون هذا إما:

- اسم المضيف

- عنوان IPv4

- عنوان IPv6

- Dontresolve

مفتاح التسجيل

هذه عبارة عن سلسلة أبجدية رقمية سرية مشتركة (بين 2 و 36 حرفا) تستخدم لتسجيل الجهاز. يسمح فقط بالأبجدية والرقم الرقمي والواصلة (-) وعلامة التسطير السفلي (_) والنقطة (.).

معرف NAT

خيط أبجدي رقمي يستخدم أثناء عملية التسجيل بين وحدة التحكم في إدارة اللوحة (FMC) والجهاز عندما لا يحدد جانب عنوان IP. حدد نفس معرف NAT على FMC.

للحصول على تفاصيل إضافية، تحقق من مرجع أمر الدفاع عن تهديد الحماية من Cisco Firepower

واجهة مستخدم FMC

على FMC، انتقل إلى الأجهزة > إدارة الأجهزة. حدد إضافة > جهاز

- في المضيف، حدد عنوان IP الخاص ب FTD.

- في اسم العرض قم بتحديد ما تريد.

- يجب أن يتطابق مفتاح التسجيل مع مفتاح التسجيل المحدد في واجهة سطر الأوامر في FTD.

- في حالة إستخدام مجالات متعددة، حدد المجال الذي تريد إضافة FTD إليه.

- في المجموعة، حدد مجموعة الأجهزة التي تريد إضافة FTD تحتها.

- في نهج التحكم بالوصول، حدد نهج الأمان الذي تريد نشره على FTD.

- الترخيص الذكي: حدد التراخيص اللازمة التي تحتاجها الميزات التي تم تكوينها.

- معرف NAT: مطلوب في سيناريوهات محددة موصوفة لاحقا في هذا المستند.

للحصول على تفاصيل إضافية، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، أضف أجهزة إلى مركز إدارة Firepower

السيناريو 1. عنوان IP الثابت لوحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) و FTD

واجهة سطر الأوامر في FTD

> تكوين مدير إضافة <FMC ساكن إستاتيكي IP> <مفتاح التسجيل>

على سبيل المثال:

> configure manager add 10.62.148.75 Cisco-123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

معلومات أساسية

ما إن يدخل أنت ال FTD أمر ال FTD يحاول أن يربط إلى ال FMC كل 20 ثاني، غير أن بما أن ال FMC لا يشكل بعد هو يرد مع TCP RST:

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: -n host 10.62.148.75

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

18:53:33.365513 IP 10.62.148.42.46946 > 10.62.148.75.8305: Flags [S], seq 2274592861, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 55808298 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

18:53:33.365698 IP 10.62.148.75.8305 > 10.62.148.42.46946: Flags [R.], seq 0, ack 2274592862, win 0, length 0

18:53:53.365973 IP 10.62.148.42.57607 > 10.62.148.75.8305: Flags [S], seq 1267517632, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 55810298 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

18:53:53.366193 IP 10.62.148.75.8305 > 10.62.148.42.57607: Flags [R.], seq 0, ack 1267517633, win 0, length 0

18:54:13.366383 IP 10.62.148.42.55484 > 10.62.148.75.8305: Flags [S], seq 4285875151, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 55812298 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

18:54:13.368805 IP 10.62.148.75.8305 > 10.62.148.42.55484: Flags [R.], seq 0, ack 4285875152, win 0, length 0

حالة تسجيل الجهاز:

> show managers

Host                      : 10.62.148.75

Registration Key          : ****

Registration              : pending

RPC Status                :

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.148.75

Registration              : Pending

يستمع FTD على منفذ TCP 8305:

admin@vFTD66:~$ netstat -na | grep 8305

tcp        0      0 10.62.148.42:8305       0.0.0.0:*               LISTEN

واجهة مستخدم FMC

في هذه الحالة، قم بتعيين:

- المضيف (عنوان IP الخاص ب FTD)

- اسم العرض

- مفتاح التسجيل (يجب أن يطابق هذا المفتاح المفتاح الذي تم تكوينه على FTD)

- سياسة التحكم في الوصول

- مجال

- معلومات الترخيص الذكي

تحديد التسجيل

تبدأ عملية التسجيل:

تبدأ FMC في الإنصات على منفذ TCP 8305:

admin@FMC2000-2:~$ netstat -na | grep 8305

tcp        0      0 10.62.148.75:8305       0.0.0.0:*               LISTEN

في الخلفية يقوم FMC ببدء اتصال TCP:

20:15:55.437434 IP 10.62.148.42.49396 > 10.62.148.75.8305: Flags [S], seq 655146775, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 56302505 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

20:15:55.437685 IP 10.62.148.75.8305 > 10.62.148.42.49396: Flags [R.], seq 0, ack 655146776, win 0, length 0

20:16:00.463637 ARP, Request who-has 10.62.148.42 tell 10.62.148.75, length 46

20:16:00.463655 ARP, Reply 10.62.148.42 is-at 00:50:56:85:7b:1f, length 28

20:16:08.342057 IP 10.62.148.75.50693 > 10.62.148.42.8305: Flags [S], seq 2704366385, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 1181294721 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

20:16:08.342144 IP 10.62.148.42.8305 > 10.62.148.75.50693: Flags [S.], seq 1829769842, ack 2704366386, win 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 56303795 ecr 1181294721,nop,wscale 7], length 0

20:16:08.342322 IP 10.62.148.75.50693 > 10.62.148.42.8305: Flags [.], ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1181294722 ecr 56303795], length 0

20:16:08.342919 IP 10.62.148.75.50693 > 10.62.148.42.8305: Flags [P.], seq 1:164, ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1181294722 ecr 56303795], length 163

20:16:08.342953 IP 10.62.148.42.8305 > 10.62.148.75.50693: Flags [.], ack 164, win 235, options [nop,nop,TS val 56303795 ecr 1181294722], length 0

يتم إنشاء قناة التحكم في SFTUNNEL:

admin@FMC2000-2:~$ netstat -na | grep 8305

tcp        0      0 10.62.148.75:8305       0.0.0.0:*               LISTEN

tcp        0      0 10.62.148.75:50693      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Sat Apr 18 20:14:20 2020

Both IPv4 and IPv6 connectivity is supported

Broadcast count = 4

Reserved SSL connections: 0

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) 10.62.148.42,

***********************

**RUN STATUS****ksec-fs2k-2-mgmt.cisco.com*************

Cipher used = AES256-GCM-SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

ChannelB Connected: No

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer '10.62.148.75' Start Time: Sat Apr 18 20:16:08 2020

PEER INFO:

sw_version 6.6.0

sw_build 90

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) 10.62.148.75,

Peer channel Channel-A is valid  type (CONTROL), using 'eth0', connected to '10.62.148.75' via '10.62.148.42'

Peer channel Channel-B is not valid

بعد دقائق قليلة، يتم تأسيس قناة الحدث. يمكن أن يكون بادئ قناة الحدث إما جانب. في هذا المثال، كان FMC:

20:21:15.347587 IP 10.62.148.75.43957 > 10.62.148.42.8305: Flags [S], seq 3414498581, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 1181601702 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

20:21:15.347660 IP 10.62.148.42.8305 > 10.62.148.75.43957: Flags [S.], seq 2735864611, ack 3414498582, win 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 56334496 ecr 1181601702,nop,wscale 7], length 0

20:21:15.347825 IP 10.62.148.75.43957 > 10.62.148.42.8305: Flags [.], ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1181601703 ecr 56334496], length 0

20:21:15.348415 IP 10.62.148.75.43957 > 10.62.148.42.8305: Flags [P.], seq 1:164, ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 1181601703 ecr 56334496], length 163

يشير منفذ المصدر العشوائي إلى بادئ الاتصال:

admin@FMC2000-2:~$ netstat -na | grep 10.62.148.42

tcp        0      0 10.62.148.75:50693      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.75:43957      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

في حال تم بدء قناة الحدث من قبل FTD، يكون الإخراج:

admin@FMC2000-2:~$ netstat -na | grep 10.62.148.42

tcp        0      0 10.62.148.75:58409      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.75:8305       10.62.148.42:46167      ESTABLISHED

من جانب FTD:

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Sat Apr 18 20:14:20 2020

Both IPv4 and IPv6 connectivity is supported

Broadcast count = 6

Reserved SSL connections: 0

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) 10.62.148.42,

***********************

**RUN STATUS****ksec-fs2k-2-mgmt.cisco.com*************

Cipher used = AES256-GCM-SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = AES256-GCM-SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer '10.62.148.75' Start Time: Sat Apr 18 20:16:08 2020

PEER INFO:

sw_version 6.6.0

sw_build 90

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) 10.62.148.75,

Peer channel Channel-A is valid  type (CONTROL), using 'eth0', connected to '10.62.148.75' via '10.62.148.42'

Peer channel Channel-B is valid  type (EVENT), using 'eth0', connected to '10.62.148.75' via '10.62.148.42'

> show managers

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.148.75

Registration              : Completed

>

السيناريو 2. FTD DHCP عنوان - FMC ساكن إستاتيكي عنوان

في هذا السيناريو، حصلت واجهة إدارة FTD على عنوان IP الخاص به من خادم DHCP:

واجهة سطر الأوامر في FTD

أنت ينبغي عينت ال nat id:

> تكوين مدير إضافة <FMC ثابت IP> <مفتاح التسجيل> <nat ID>

على سبيل المثال:

> configure manager add 10.62.148.75 Cisco-123 nat123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

>

حالة تسجيل FTD:

> show managers

Host                      : 10.62.148.75

Registration Key          : ****

Registration              : pending

RPC Status                :

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.148.75

Registration              : Pending

واجهة مستخدم FMC

في هذه الحالة، قم بتعيين:

- اسم العرض

- مفتاح التسجيل (يجب أن يطابق هذا المفتاح المفتاح الذي تم تكوينه على FTD)

- سياسة التحكم في الوصول

- مجال

- معلومات الترخيص الذكي

- معرف NAT (يكون هذا مطلوبا عند عدم تحديد المضيف. يجب أن تتطابق مع تلك التي تم تكوينها على FTD)

من الذي يبدأ SFTUNNEL في هذه الحالة؟

يقوم FTD بتهيئة كلا من إتصالات القناة:

ftd1:/home/admin# netstat -an | grep 148.75

tcp        0      0 10.62.148.45:40273      10.62.148.75:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.45:39673      10.62.148.75:8305       ESTABLISHED

السيناريو 3. عنوان IP الثابت ل FTD - عنوان IP ل FMC DHCP

> configure manager add DONTRESOLVE Cisco-123 nat123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

>

ملاحظة: يتطلب الأمر إستخدام NAT ID.

واجهة مستخدم FMC

في هذه الحالة قم بتحديد:

- عنوان IP ل FTD

- اسم العرض

- مفتاح التسجيل (يجب أن يطابق هذا المفتاح المفتاح الذي تم تكوينه على FTD)

- سياسة التحكم في الوصول

- مجال

- معلومات الترخيص الذكي

- معرف NAT (يجب أن يطابق المعرف الذي تم تكوينه على FTD)

"FTD" بعد التسجيل:

> show managers

Type                      : Manager

Host                      : 5a8454ea-8273-11ea-a7d3-d07d71db8f19DONTRESOLVE

Registration              : Completed

من الذي يبدأ SFTUNNEL في هذه الحالة؟

- تقوم FMC بتهيئة قناة التحكم.

- يمكن بدء قناة الحدث من قبل أي من الجانبين.

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 148.42

tcp        0      0 10.62.148.75:50465      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.75:48445      10.62.148.42:8305       ESTABLISHED

السيناريو 4. التسجيل في برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) إلى FMC HA

في FTD قم بتكوين FMC النشط فقط:

> configure manager add 10.62.184.22 cisco123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

ملاحظة: تأكد من السماح بحركة مرور منفذ TCP 8305 من FTD إلى كل من FMCs.

أولا، تم إنشاء FMC Tunnel to Active:

> show managers

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.184.22

Registration              : Completed

بعد بضع دقائق يبدأ FTD التسجيل إلى FMC في وضع الاستعداد:

> show managers

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.184.22

Registration              : Completed

Type                      : Manager

Host                      : 10.62.148.249

Registration              : Completed

في خلفية FTD، يتم إنشاء قناتي تحكم (واحدة لكل وحدة تحكم في الإدارة الفيدرالية (FMC)) وقناتي أحداث (واحدة لكل وحدة تحكم في الإدارة الفيدرالية (FMC)):

ftd1:/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp        0      0 10.62.148.42:8305       10.62.184.22:36975      ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.42:42197      10.62.184.22:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.42:8305       10.62.148.249:45373     ESTABLISHED

tcp        0      0 10.62.148.42:8305       10.62.148.249:51893     ESTABLISHED

السيناريو 5. إف تي دي ها

في حالة نظام الإرسال فائق السرعة (FTD)، تحتوي كل وحدة على نفق منفصل إلى FMC:

تقوم بتسجيل كل من FTD بشكل مستقل ثم من FMC تقوم بتكوين FTD HA. لمزيد من التفاصيل، راجع:

- تكوين برنامج FTD عالي التوافر على أجهزة Firepower

- إمكانية توفر عالية للدفاع عن تهديد الطاقة النارية

السيناريو 6. مجموعة برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD)

في حالة "نظام مجموعة الإرسال فائق السرعة (FTD)"، تحتوي كل وحدة على نفق منفصل إلى وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC). اعتبارا من إصدار وحدة التحكم في برنامج الإرسال فائق السرعة (FMC) إصدار 6.3، لا تحتاج سوى إلى تسجيل وحدة التحكم في برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) إلى وحدة التحكم في برنامج الإرسال فائق السرعة (FMC). ثم تتولى وحدة إدارة الاتصالات الفيدرالية رعاية بقية الوحدات ويتم الاكتشاف التلقائي + تسجيلها.

ملاحظة: نوصي بإضافة وحدة التحكم للحصول على أفضل أداء، ولكن يمكنك إضافة أي وحدة من نظام المجموعة. لمزيد من التفاصيل، تحقق من إنشاء مجموعة دفاع ضد تهديدات الطاقة النارية

أستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها

1. بناء جملة غير صالح على واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD

في حالة وجود بناء جملة غير صالح على FTD ومحاولة تسجيل فاشلة، تظهر واجهة مستخدم FMC رسالة خطأ عامة تماما:

في هذا الأمر، يكون الكلمة الأساسية مفتاح التسجيل بينما يكون Cisco123 هو معرف nat. من الشائع جدا إضافة مفتاح الكلمة الأساسية بينما لا يوجد من الناحية الفنية كلمة أساسية من هذا القبيل:

> configure manager add 10.62.148.75 key cisco123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

الإجراء الموصى به

أستخدم الصياغة المناسبة ولا تستخدم الكلمات الأساسية غير الموجودة.

> configure manager add 10.62.148.75 cisco123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

2. عدم تطابق مفتاح التسجيل بين FTD - FMC

تظهر واجهة مستخدم FMC:

الإجراء الموصى به

في FTD تحقق من ملف /ngfw/var/log/messages لمشاكل المصادقة.

الطريقة 1 - تحقق من السجلات السابقة

> system support view-files

Type a sub-dir name to list its contents: s

Type the name of the file to view ([b] to go back, [Ctrl+C] to exit)

> messages

Apr 19 04:02:05 vFTD66 syslog-ng[1440]: Configuration reload request received, reloading configuration;

Apr 19 04:02:07 vFTD66 SF-IMS[3116]: [3116] pm:control [INFO] ControlHandler auditing message->type 0x9017, from '', cmd '/ngf

w/usr/bin/perl /ngfw/usr/local/sf/bin/run_hm.pl --persistent', pid 19455 (uid 0, gid 0)

/authenticate

Apr 19 20:17:14 vFTD66 SF-IMS[18974]: [19131] sftunneld:sf_ssl [WARN] Accept: Failed to authenticate peer '10.62.148.75' <- The problem

الطريقة 2 - تحقق من السجلات المباشرة

> expert

ftd1:~$ sudo su

Password:

ftd1::/home/admin# tail -f /ngfw/var/log/messages

على FTD تحقق من محتويات ملف /etc/sf/sftunnel.conf للتأكد من صحة مفتاح التسجيل:

ftd1:~$ cat /etc/sf/sftunnel.conf | grep reg_key

reg_key cisco-123;

3. مشكلات الاتصال بين FTD - FMC

تظهر واجهة مستخدم FMC:

الإجراءات الموصى بها

- تأكد من عدم وجود جهاز في المسار (على سبيل المثال، جدار حماية) يمنع حركة مرور البيانات (TCP 8305). في حالة FMC HA، تأكد من السماح بحركة المرور إلى منفذ TCP 8305 نحو كل من FMCs.

- قم بالتقاط الصور للتحقق من الاتصال ثنائي الإتجاه. في FTD أستخدم الأمر capture-traffic. تأكد من وجود مصافحة TCP ثلاثية الإتجاه وعدم وجود حزم TCP FIN أو RST.

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: -n host 10.62.148.75

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

20:56:09.393655 IP 10.62.148.42.53198 > 10.62.148.75.8305: Flags [S], seq 3349394953, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 1033596 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

20:56:09.393877 IP 10.62.148.75.8305 > 10.62.148.42.53198: Flags [R.], seq 0, ack 3349394954, win 0, length 0

20:56:14.397412 ARP, Request who-has 10.62.148.75 tell 10.62.148.42, length 28

20:56:14.397602 ARP, Reply 10.62.148.75 is-at a4:6c:2a:9e:ea:10, length 46

وبالمثل، قم بالتقاط وحدة التحكم في إدارة الاتصالات الفيدرالية (FMC) لضمان الاتصال ثنائي الإتجاه:

root@FMC2000-2:/var/common# tcpdump -i eth0 host 10.62.148.42 -n -w sftunnel.pcap

يوصى أيضا بتصدير الالتقاط بتنسيق PCAP والتحقق من محتويات الحزمة:

ftd1:/home/admin# tcpdump -i eth0 host 10.62.148.75 -n -w tunnel.pcap

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

الأسباب المحتملة:

- لا تتوفر في وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FTD) جهاز تمت إضافته.

- يقوم جهاز في المسار (على سبيل المثال، جدار الحماية) بحظر حركة المرور أو تعديلها.

- لا يتم توجيه الحزم بشكل صحيح في المسار.

- عملية SFTUNNEL على FTD أو FMC معطلة (تحقق من السيناريو 6)

- هناك مشكلة MTU في المسار (تدقيق سيناريو).

لتحليل الالتقاط تحقق من هذا المستند:

تحليل لقطات Firepower Firewall (جدار حماية Firepower) لاستكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها بشكل فعّال

4. البرامج غير المتوافقة بين FTD - FMC

تظهر واجهة مستخدم FMC:

الإجراء الموصى به

تحقق من ملف FTD /ngfw/var/log/messages:

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:sf_connections [INFO] Need to send SW version and Published Services to 10.62.148.247

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:sf_channel [INFO] >> ChannelState do_dataio_for_heartbeat peer 10.62.148.247 / channelA / CONTROL [ msgSock & ssl_context ] <<

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:sf_heartbeat [INFO] Saved SW VERSION from peer 10.62.148.247 (10.10.0.4)

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:ssl_mac [WARN] FMC(manager) 10.62.148.247 send unsupported version 10.10.0.4

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:sf_connections [INFO] <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ShutDownPeer 10.62.148.247 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:stream_file [INFO] Stream CTX destroyed for 10.62.148.247

Apr 19 22:08:09 mzafeiro_vFTD66 SF-IMS[12730]: [12830] sftunneld:sf_channel [INFO] >> ChannelState ShutDownPeer peer 10.62.148.247 / channelA / CONTROL [ msgSock & ssl_context ] <<

تحقق من مصفوفة توافق Firepower:

دليل توافق Cisco Firepower

5. فرق الوقت بين FTD و FMC

يعد اتصال FTD-FMC حساسا لفروق الوقت بين الجهازين 2. من متطلبات التصميم أن تتم مزامنة FTD و FMC مع نفس خادم NTP.

وعلى وجه الخصوص، عند تثبيت برنامج FTD على نظام أساسي مثل 41xx أو 93xx، فإنه يأخذ إعدادات وقته من الهيكل الأصلي (FXOS).

الإجراء الموصى به

تأكد من إستخدام مدير الهيكل (FCM) ووحدة التحكم في إدارة الهيكل (FMC) لمصدر الوقت نفسه (خادم NTP)

6. إيقاف عملية SFtunnel أو تعطيلها

في FTD، تتعامل عملية sftunnel مع عملية التسجيل. هذه هي حالة العملية قبل تكوين المدير:

> pmtool status

…

sftunnel (system) - Waiting

Command: /ngfw/usr/local/sf/bin/sftunnel -d -f /etc/sf/sftunnel.conf

PID File: /ngfw/var/sf/run/sftunnel.pid

Enable File: /ngfw/etc/sf/sftunnel.conf

CPU Affinity:

Priority: 0

Next start: Mon Apr 20 06:12:06 2020

Required by: sfmgr,sfmbservice,sfipproxy

CGroups: memory=System/ProcessHigh

حالة التسجيل:

> show managers

No managers configured.

قم بتكوين المدير:

> configure manager add 10.62.148.75 cisco123

Manager successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

والآن انتهت العملية:

> pmtool status

…

sftunnel (system) - Running 24386

Command: /ngfw/usr/local/sf/bin/sftunnel -d -f /etc/sf/sftunnel.conf

PID File: /ngfw/var/sf/run/sftunnel.pid

Enable File: /ngfw/etc/sf/sftunnel.conf

CPU Affinity:

Priority: 0

Next start: Mon Apr 20 07:12:35 2020

Required by: sfmgr,sfmbservice,sfipproxy

CGroups: memory=System/ProcessHigh(enrolled)

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون العملية معطلة أو معطلة:

> pmtool status

…

sftunnel (system) - User Disabled

Command: /ngfw/usr/local/sf/bin/sftunnel -d -f /etc/sf/sftunnel.conf

PID File: /ngfw/var/sf/run/sftunnel.pid

Enable File: /ngfw/etc/sf/sftunnel.conf

CPU Affinity:

Priority: 0

Next start: Mon Apr 20 07:09:46 2020

Required by: sfmgr,sfmbservice,sfipproxy

CGroups: memory=System/ProcessHigh

تبدو حالة المدير عادية:

> show managers

Host                      : 10.62.148.75

Registration Key          : ****

Registration              : pending

RPC Status                :

من ناحية أخرى، يفشل تسجيل الجهاز:

في FTD لا توجد رسائل ذات صلة ظاهرة في /ngfw/var/log/messages

الإجراء الموصى به

جمع ملف أستكشاف أخطاء FTD وإصلاحها والاتصال ب cisco TAC

7. تعليق FTD على FMC الثانوي

هناك سيناريوهات لا يتم فيها إضافة جهاز FTD إلى FMC HA Setup إلى FTD الثانوي بعد التسجيل الأولي ل FTD.

الإجراء الموصى به

أستخدم الإجراء الموضح في هذا المستند:

إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لحل مشكلة تسجيل الأجهزة في مركز إدارة FirePOWER عالي التوفر

تحذير: هذا الإجراء اقتحامي لأنه يحتوي على إلغاء تسجيل الجهاز. يؤثر ذلك على تكوين جهاز FTD (يتم حذفه). يوصى باستخدام هذا الإجراء فقط أثناء التسجيل الأولي ل FTD والإعداد. في حالة مختلفة، قم بجمع ملفات أستكشاف أخطاء FTD و FMC وإصلاحها والاتصال ب cisco TAC.

8. فشل التسجيل بسبب MTU للمسار

هناك سيناريو يرى في cisco TAC حيث يجب على حركة مرور sftunnel أن تجتاز إرتباط به MTU صغير. تحتوي حزم SFtunnel على مجموعة بت عدم تجزئة وبالتالي لا يتم السماح بالتجزئة:

بالإضافة إلى ذلك، في ملفات /ngfw/var/log/messages، يمكنك مشاهدة رسالة مثل هذه:

MSGS: 10-09 14:41:11 ftd1 SF-IMS[7428]: [6612] sftunneld:sf_ssl [خطأ] فشل تأكيد اتصال:SSL

الإجراء الموصى به

للتحقق مما إذا كان هناك فقد حزم بسبب التجزئة، التقاط على FTD، FMC، وبشكل مثالي على الأجهزة في المسار. تحقق مما إذا كنت ترى الحزم التي تصل إلى كلا النهايتين.

في FTD، اخفض وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) على واجهة إدارة FTD. القيمة الافتراضية هي 1500 بايت. الحد الأقصى هو 1500 لواجهة الإدارة و 9000 لواجهة الاختبار. تمت إضافة الأمر في إصدار FTD 6.6.

مرجع أمر الدفاع عن تهديد الحماية من Cisco Firepower

مثال

> configure network mtu 1300

MTU set successfully to 1300 from 1500 for eth0

Refreshing Network Config...

Interface eth0 speed is set to '10000baseT/Full'

التحقق

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : ksec-sfvm-kali-3.cisco.com

DNS Servers               : 192.168.200.100

Management port           : 8305

IPv4 Default route

Gateway                 : 10.62.148.1

Netmask                 : 0.0.0.0

======================[ eth0 ]======================

State                     : Enabled

Link                      : Up

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1300

MAC Address               : 00:50:56:85:7B:1F

----------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 10.62.148.42

Netmask                   : 255.255.255.128

Gateway                   : 10.62.148.1

----------------------[ IPv6 ]----------------------

للتحقق من مسار MTU من FTD يمكنك إستخدام هذا الأمر:

root@firepower:/home/admin# ping -M do -s 1472 10.62.148.75

يعمل الخيار do على تعيين عدم تجزئة بت في حزم ICMP. بالإضافة إلى ذلك، عند تحديد 1472، يرسل الجهاز 1500 بايت: (رأس IP = 20 بايت) + (رأس ICMP = 8 بايت) + (بيانات ICMP 1472 بايت)

في FMC، اخفض قيمة وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) على واجهة إدارة FMC كما هو موضح في هذا المستند:

تكوين واجهات إدارة مركز إدارة Firepower

9. يتم إلغاء تسجيل FTD بعد تغيير Bootstrp من واجهة مستخدم "مدير الهيكل"

وهذا ينطبق على الأنظمة الأساسية FP41xx و FP93xx ويوثق في معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvn45138 .

بشكل عام، يجب عليك عدم إجراء تغييرات بروتوكول نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر (FCM) من مدير الهيكل (FCM) ما لم تقم باستعادة البيانات بعد الكوارث.

الإجراء الموصى به

في حالة إجراء تغيير في bootstrap ومطابقتك للشرط (يتم قطع اتصال FTD-FMC أثناء ظهور FTD بعد تغيير BOOTSTRAP) يجب حذف FTD والتسجيل مرة أخرى إلى FMC.

10. يفقد برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) إمكانية الوصول إلى وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) بسبب رسائل إعادة توجيه ICMP

قد تؤثر هذه المشكلة على عملية التسجيل أو تعطل اتصال FTD-FMC بعد التسجيل.

المشكلة في هذه الحالة هي جهاز شبكة يرسل رسائل إعادة توجيه ICMP إلى واجهة إدارة FTD واتصال FTD-FMC بفتحات سوداء.

كيفية تحديد هذه المشكلة

في هذه الحالة، ال 10.100.1.1 هو عنوان IP ل FMC. على FTD، يوجد مسار مخزن مؤقتا بسبب رسالة إعادة توجيه ICMP التي تم تلقيها بواسطة FTD على واجهة الإدارة:

ftd1:/ngfw/var/common# ip route get 10.100.1.1

10.100.1.1 via 10.10.1.1 dev br1  src 10.10.1.23

cache

الإجراء الموصى به

الخطوة 1

قم بتعطيل إعادة توجيه ICMP على الجهاز الذي يرسلها (على سبيل المثال، محول L3 من الخادم، والموجه، وما إلى ذلك).

الخطوة 2

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمسار الخاص ب FTD من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب FTD:

ftd1:/ngfw/var/common# ip route flush 10.100.1.1

عندما لا يتم إعادة توجيهها فإنها تبدو كما يلي:

ftd1:/ngfw/var/common# ip route get 10.100.1.1

10.100.1.1 via 10.62.148.1 dev eth0  src 10.10.1.23

cache  mtu 1500 advmss 1460 hoplimit 64

المراجع

- فهم رسائل إعادة توجيه ICMP

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvm53282 FTD: تصبح جداول التوجيه التي تمت إضافتها بواسطة عمليات إعادة توجيه ICMP عالقة في ذاكرة التخزين المؤقت لجدول التوجيه إلى الأبد

معلومات ذات صلة

- أدلة تكوين NGFW