المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

NTP على FPR 41xx/9300

NTP على FPR 1xxx/2100

تكوين NTP على أجهزة FPR 1xxx/2100/41xx/9300

التحقق من الصحة

التحقق من مزامنة NTP على أجهزة FPR41xx/9300

التحقق من تكوين NTP على أجهزة FPR41xx/9300

التحقق من مزامنة NTP بين وحدة الإدخال والإخراج (MIO) والجهاز المنطقي (Blade) على أجهزة FPR41xx/9300

التحقق من تكوين NTP على أجهزة FPR1xxx/2100

أستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها

1. تعذر على FXOS حل اسم مضيف خادم NTP

2. مشكلات الاتصال بين FXOS - خادم NTP على منفذ UDP 123

3. مشكلات الاتصال المتقطع بين FXOS وخادم NTP

عيوب ذات صلة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول وقت الشبكة (NTP) والتحقق منه واستكشاف أخطاء هذا البروتوكول وإصلاحها على أجهزة FirePOWER FXOS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

- FPR4140 التي تعمل بنظام التشغيل FXOS 2.3(1.130) و 2.8(1.105)

- FPR2110 الذي يشغل وضع النظام الأساسي ASA

- FPR1140 التي تعمل بوضع جهاز ASA

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

على FirePOWER، يعتمد تشغيل NTP على النظام الأساسي.

FPR41xx/FPR9300

يتم أخذ وقت ASA أو FTD من ميزة إدارة الإدخال/الإخراج (MIO) الخاصة بإدارة هيكل FirePOWER (FCM) للهيكل. يعتبر MIO المشرف على هيكل FirePOWER.

FPR1xxx/FPR2100

في برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD)، يتم أخذ الوقت من FMC:

بالنسبة لهذا النشر، تحقق من هذه المستندات:

- تكوين مزامنة وقت NTP للدفاع عن التهديد

- أستكشاف أخطاء بروتوكول وقت الشبكة (NTP) وإصلاحها في أنظمة FirePOWER

معلومات إضافية

يتم إستخدام NTP لمزامنة الوقت. يستخدم NTP كنقل منفذ UDP رقم 123.

إصدارات NTP المدعومة على FXOS:

- FXOS 10.2.2.7 وفيما بعد أستخدم NTP الإصدار 3

- يستخدم FXOS الأقدم من 10.2.2.7 الإصدار 2 من NTP

تم تغيير الإصدار المدعوم بسبب معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCve58269 - بروتوكول وقت الشبكة (NTP): تغيير الإصدار الثاني إلى الإصدار الثالث

ملاحظة: الإصدار 4 من بروتوكول وقت الشبكة (NTP) غير مدعوم رسميا. NTP الإصدار 4 متوافق مع الإصدارات السابقة ل NTP الإصدار 3.

التكوين

NTP على FPR 41xx/9300

النقاط الرئيسية

- لتكوين NTP على جهاز Firepower 41xx/9300، سجل الدخول إلى FCM وانتقل إلى علامة التبويب إعدادات النظام الأساسي.

- تتم مزامنة NTP الموجود على الأجهزة المنطقية (ASA أو FTD) مع MIO.

- حاليا، لا توجد إمكانية لمزامنة NTP على FTD مع مركز إدارة FirePOWER (FMC)، حتى إذا أخترت ذلك الخيار، فإنه يتم مزامنة NTP على FTD مع MIO. وبالتالي، يوصى بشدة باستخدام FMC و FCM نفس خادم NTP.

- لا يعد FMC خادم NTP كامل النضج. ويمكن أن توفر فقط إعدادات الوقت للأجهزة المدارة الخاصة بها من خلال SFtunnel. وبالتالي، لا يمكن إستخدامه كخادم NTP لهيكل Firepower 41xx/9300.

- يلزم تكوين NTP بشكل صحيح لتثبيت ترخيص ذكي ناجح.

NTP على FPR 1xxx/2100

- لتكوين NTP على جهاز FirePOWER 1xxx/2100، انتقل إلى علامة التبويب إعدادات النظام الأساسي من مدير هيكل Firepower (FCM)، و Firepower ل ASA في وضع النظام الأساسي.

- في حالة وجود ASA في وضع النظام الأساسي، تتم مزامنة NTP على الجهاز المنطقي مع MIO.

- قم بتكوين إعدادات NTP على التطبيق المنطقي نفسه. ال ASA في وضع الجهاز أو في حالة إدارة FTD على المربع من FirePOWER Device Manager (FDM).

- في حالة إدارة FTD بواسطة FMC (إدارة خارج المربع)، قم بتكوين NTP على FMC.

ملاحظة: في إصدارات ما بعد 9.13(1)، يمكنك تشغيل FirePOWER 1xxx/2100 ل ASA في هذه الأوضاع: وضع الجهاز (الافتراضي) ووضع النظام الأساسي. يسمح أسلوب جهاز أنت أن يشكل كل عملية إعداد، أن يتضمن NTP، على ال ASA. لا تتوفر إلا أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدمة من واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FXOS. من ناحية أخرى، في وضع النظام الأساسي، يجب عليك تكوين الإعدادات الأساسية (بما في ذلك NTP) وإعدادات واجهة الأجهزة في مدير الهيكل (FCM).

تكوين NTP على أجهزة FPR 1xxx/2100/41xx/9300

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية Firepower Chassis Manager باستخدام بيانات اعتماد المستخدم المحلي وتصفح إلى إعدادات النظام الأساسي > NTP. حدد الزر إضافة :

الخطوة 2. حدد عنوان IP لخادم NTP أو اسم المضيف (إذا كنت تستخدم اسم مضيف لخادم NTP، فيجب تكوين خادم DNS).

ملاحظة: يمكنك تكوين ما يصل إلى 4 خوادم NTP

التحقق من الصحة

التحقق من مزامنة NTP على أجهزة FPR41xx/9300

مراقبة حالة الخادم.

مرجع حالة الخادم

- غير متوفر: يتم عرض الحالة الافتراضية مباشرة بعد تكوين خادم NTP.

- يتعذر الوصول/غير صالح: يظهر في هذه السيناريوهات:

- عندما يكون عنوان IP لخادم NTP أو اسم المضيف غير قابل للوصول إليه بواسطة بروتوكول NTP.

- عندما يكون عنوان IP لخادم NTP أو اسم المضيف قابلا للوصول إليه، ولكن المضيف البعيد ليس خادم NTP.

- حالات فشل داخلية أخرى مثل عند فشل تنفيذ الاستعلام، وظهور الاستثناء، وظهور حالة مزامنة الوقت غير المحددة، وما إلى ذلك.

- المزامنة قيد التقدم: يمكن الوصول إلى الخادم ويدعم بروتوكول NTP، ولا يزال تجميع الوقت الأولي قيد التشغيل ولم يكتمل بعد.

- تمت المزامنة: تم الإعلان عن المضيف باعتباره نظير مزامنة النظام وتتزامن ساعة الوقت معه.

- المرشح: المضيف هو النظير المرشح (الاحتياطي). إن أي خادم NTP مرشح يعني أنه خادم صالح وقد تم الاتصال به بنجاح بواسطة جهاز FirePOWER، ولكن تمت مزامنة الوحدة النمطية مع خادم NTP آخر لذلك هو الخادم الاحتياطي. يمكن إختياره ليكون النظير التالي في المزامنة إذا تم حذف النظير الحالي.

- العناصر الغريبة: خادم NTP يتم التخلص منه بسبب أختلاف كبير (الوقت إزاحة والتأخر في الذهاب والعودة) مقارنة بباقي خوادم NTP.

التحقق من تكوين NTP على أجهزة FPR41xx/9300

التحقق من حالة نظير NTP:

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# show ntp peer-status

Total peers : 4

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay

------------------------------------------------------------------------

=172.16.38.66           10.62.148.196           1 1024      17   0.20996

*172.31.201.67          10.62.148.196           1 1024     377   0.03035

=172.16.38.65           10.62.148.196           1 1024     377   0.19914

=172.31.20.115         10.62.148.196           1 1024     377   0.02905

التحقق من تكوين خادم NTP ومزامنته:

FPR4100-8-A# scope system

FPR4100-8-A /system # scope services

FPR4100-8-A /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.16.38.65Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.16.38.66

Time Sync Status: Time Sync In Progress

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.20.115

Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

التحقق من اقتران NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   172.31.201.67   2 u   39   64  370    0.070    0.445   0.210

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 16696  961a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  1

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-21, rootdelay=29.053, rootdisp=70.496,

refid=172.31.201.67,

reftime=e24d4bd9.3b680f6d  Fri, Apr 24 2020 11:28:25.232,

rec=e24d4d34.170bd724  Fri, Apr 24 2020 11:34:12.090, reach=370,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=0,

flash=20 pkt_stratum, keyid=0, offset=0.445, delay=0.070,

dispersion=2.152, jitter=0.210, xleave=0.017,

filtdelay=     0.08    0.11    0.08    0.10    0.07    0.08    0.09    0.07,

filtoffset=    0.17    0.18    0.29    0.29    0.45    0.45    0.69    0.69,

filtdisp=      0.00    0.03    0.99    1.02    2.03    2.06    3.03    3.06

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

remote host:           203.0.113.126:123

local address:         203.0.113.1:123

time last received:    39

time until next send:  26

reachability change:   170025

packets sent:          5048

packets received:      5048

bad authentication:    0

bogus origin:          0

duplicate:             0

bad dispersion:        27

bad reference time:    0

التحقق من نظام NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

version="ntpd 4.2.8p11@1.3728-o Sat Dec  8 06:11:47 UTC 2018 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR10.0.0.29_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-24, rootdelay=29.129, rootdisp=24.276,

refid=203.0.113.126,

reftime=e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090,

clock=e24dd437.59b86104  Fri, Apr 24 2020 21:10:15.350, peer=16696, tc=6,

mintc=3, offset=0.009911, frequency=7.499, sys_jitter=0.023550,

clk_jitter=0.004, clk_wander=0.001

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

system peer:        203.0.113.126:123

system peer mode:   client

leap indicator:     00

stratum:            3

log2 precision:     -24

root delay:         29.129

root dispersion:    24.276

reference ID:       203.0.113.126

reference time:     e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090

system jitter:      0.023550

clock jitter:       0.004

clock wander:       0.001

broadcast delay:    -50.000

symm. auth. delay:  0.000

uptime:                 204908

sysstats reset:         204908

packets received:       19928

current version:        6069

older version:          0

bad length or format:   0

authentication failed:  0

declined:               0

restricted:             0

rate limited:           0

KoD responses:          0

processed for time:     6040

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

pll offset:            0.006196

pll frequency:         7.49899

maximum error:         0.097039

estimated error:       3e-06

kernel status:         pll nano

pll time constant:     6

precision:             1e-06

frequency tolerance:   500

pps frequency:         0

pps stability:         0

pps jitter:            0

calibration interval   0

calibration cycles:    0

jitter exceeded:       0

stability exceeded:    0

calibration errors:    0

time since reset:       204908

receive buffers:        10

free receive buffers:   9

used receive buffers:   0

low water refills:      1

dropped packets:        0

ignored packets:        0

received packets:       19930

packets sent:           26811

packet send failures:   0

input wakeups:          224931

useful input wakeups:   20034

التحقق من مزامنة NTP بين وحدة الإدخال والإخراج (MIO) والجهاز المنطقي (Blade) على أجهزة FPR41xx/9300

في FPR41xx/9300، يتم دفع إعدادات NTP إلى FTD عبر وحدة الإدخال والإخراج الأساسي (MIO). تكوين NTP من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب FTD أو واجهة مستخدم FMC غير ممكن.

يستخدم كل خادم نصلي يعمل في برنامج الإرسال فائق السرعة (FTD) معرف مرجع داخلي: 203.0.113.126 للاتصال بوحدة الإدخال والإخراج (MIO) لمزامنة الوقت، وعلى أساس ذلك، فإنه يوضح ما إذا كان قد تمت مزامنته أم لا. تعكس واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب FTD هذا. ال NTP في هذا مثال ال ref-id داخلي، ليس ال NTP نادل حقيقي. لا يؤثر أي تغيير في NTP Server IP في FCM على هذا الإخراج نظرا لأن معرف المرجع هو نفسه دائما:

> show ntp

NTP Server                : 203.0.113.126

Status                    : Being Used

Offset                    : -0.078 (milliseconds)

Last Update               : 43 (seconds)

التحقق من تكوين NTP على أجهزة FPR1xxx/2100

تحذير: لا ينطبق هذا إلا على أجهزة FPR1xxx/2100 ل ASA في وضع النظام الأساسي.

firepower-2140# scope system

firepower-2140 /system # scope services

firepower-2140 /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

Error Msg:

Name: ntp.esl.cisco.com

Time Sync Status: Candidate

Error Msg:

أستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها

1. تعذر على FXOS حل اسم مضيف خادم NTP

تظهر واجهة مستخدم FCM:

الإجراء الموصى به

أستخدم الأمر ping للتحقق من دقة اسم المضيف لخادم NTP

KSEC-FPR4100-8-A(local-mgmt)# ping ntp.esl.cisco.com

Invalid Host Name.

الأسباب المحتملة

- لم يتم تكوين خادم DNS.

- يتعذر على خادم DNS حل اسم المضيف.

2. مشكلات الاتصال بين FXOS - خادم NTP على منفذ UDP 123

تظهر واجهة مستخدم FCM:

الإجراء الموصى به

تحذير: يتوفر التقاط الإيثاناليزر على واجهة إدارة الهيكل فقط على أجهزة FPR41xx/9300.

التقاط على واجهة إدارة الهيكل والتحقق من الاتصال ثنائي الإتجاه على منفذ UDP 123:

KSEC- FPR4100-8-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 123"

Capturing on 'eth0'

1 2020-04-30 20:09:54.150237760 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

2 2020-04-30 20:14:14.150172804 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

3 2020-04-30 20:23:13.150171682 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

الأسباب المحتملة

- الخادم الذي تم تكوينه ليس خادم NTP.

- يقوم جهاز في المسار (على سبيل المثال، جدار الحماية) بحظر حركة المرور أو تعديلها.

3. مشكلات الاتصال المتقطع بين FXOS وخادم NTP

تظهر واجهة مستخدم FCM:

الإجراءات الموصى بها

تحذير: فقط لأجهزة FPR41xx/9300.

بدء عملية مزامنة NTP من واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FXOS

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# ntp sync-retry

التقاط على واجهة إدارة الهيكل باستخدام أداة أوامر واجهة سطر الأوامر (CLI) eAnalyzer.

السبب المحتمل

- مشكلات الاتصال المتقطع بين FXOS - خادم NTP

عيوب ذات صلة

تحقق من ملاحظات الإصدار الخاصة بالعيوب المعروفة/الثابتة.

معلومات ذات صلة

- أدلة تكوين FXOS

- أستكشاف أخطاء بروتوكول وقت الشبكة (NTP) وإصلاحها في أنظمة FirePOWER