المحتويات

المقدمة

النتائج

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الشروط التي تنتج نتائج مصادقة معينة ل DKIM.

النتائج

DomainKeys Identify Mail (DKIM) هو نظام تحقق من البريد الإلكتروني مصمم لاكتشاف انتحال البريد الإلكتروني عن طريق توفير آلية للسماح بتلقي مبادلات البريد للتحقق من أن البريد الوارد من مجال ما مصرح به من قبل مسؤولي هذا المجال.

يمكن أن ينتج جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco النتيجة التالية مع توقيع DKIM والتحقق من تشغيل/إيقاف تشغيل DKIM:

توقيع DKIM

(نهاية الإرسال)

التحقق من DKIM

(نهاية الاستلام)

نتيجة

تشغيل

تشغيل

تجاوز / تجاوز درجة الحرارة / درجة الحرارة / فشل فائق

تشغيل

إيقاف

None

إيقاف

إيقاف

None

إيقاف

تشغيل

محايد

- مرور. نجحت الرسالة في إختبارات المصادقة.

- محايد. لم يتم إجراء المصادقة.

- اعتدال. حدث خطأ قابل للاسترداد.

- برمررور. حدث خطأ لا يمكن إصلاحه.

- فشل شديد. فشلت إختبارات المصادقة.

- None. لم يتم توقيع الرسالة.

في حالة إيقاف تشغيل التحقق من DKIM في نهج تدفق البريد في الطرف المتلقي، لن يتم عرض نتيجة DKIM في سجلات البريد. ومع ذلك، يمكن مطابقة نتيجة "بلا" في عوامل تصفية المحتوى.

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم البريد الإلكتروني ل AsyncOS

- معلومات جهة اتصال دعم GLO

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems