المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة عندما تكون الرؤوس X مفقودة / غير مرئية على خادم Microsoft Exchange.

معلومات أساسية

لقد حصلنا مؤخرا على تقارير من العملاء الذين يقومون بتشغيل Microsoft Exchange™ X-Headers المفقود. في البيئات التي يرسل فيها جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA) البريد الإلكتروني الوارد أولا إلى خادم Exchange 5.5، ويقوم الخادم 5.5 بإعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى خادم Exchange 2003، يوجد خطأ غير موثق، في رمز Microsoft، والذي يجرد و/أو يشفر قيم رؤوس X المخصصة. يستمر هذا الخطأ حتى في حالة تثبيت أحدث التحديثات على كل من خوادم Exchange. يرجى اتباع الرابط أدناه للحصول على معلومات حول حل المشكلة.

$مراجع

- يتم تعيين نفس القيمة لرؤوس X بدلا من القيم المميزة المتوقعة عند إرسال رسالة بريد إلكتروني عبر الإنترنت من كمبيوتر Exchange Server 5.5