المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تعريف مشكلة تحدث عند تكوين برنامج عميل Active Directory للتفاعل مع وحدة التحكم بالمجال ل Windows وحلها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج ASA Active Directory.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

عند إستخدام الأمر adacfg dc create لتثبيت عميل Active Directory (AD) على وحدة تحكم بالمجال (DC) في مجال Windows، يتم إدراج حالة الاتصال بين وكيل AD و DC على أنها معطلة.

أستخدم الأمر adacfg dc list لعرض حالة الاتصال:

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name   Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----  -------------    -------------    -----------   -------------

dc    192.168.1.100    Administrator                  down

بالإضافة إلى ذلك، يطبع سجل AdObserver هذا الخطأ:

حدث إستثناء في يوم الاثنين 23 يناير 208:24:23 2012: .\dcMonitor.cpp:373 getDcVersion: خطأ في ConnectServer ل DC: اسم المضيف 192.168.1.100: 192.168.1.100 مجال: اسم مستخدم merober2.lab: Administrator: <hidden> رمز الخطأ: 800706ba

الحل

عند إضافة وكيل AD إلى وحدة التحكم بالمجال (DC)، تأكد من إستخدام اسم المضيف أو اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) الخاص بوحدة التحكم بالمجال DC مع الكلمة الأساسية المضيف.

ملاحظة: يجب عدم إستخدام عنوان IP ل DC. عنوان IP ليس قيمة صالحة للكلمة الأساسية -host. راجع قسم إنشاء ADACFG DC في دليل التثبيت والإعداد لوكيل Active Directory للحصول على مزيد من المعلومات.

عندما تتم إضافة وحدة التحكم في الوصول (DC) بشكل صحيح ويمكن رؤيتها إلى وكيل AD، يعرض أمر قائمة وحدة التحكم في الوصول (DC) لحالة وحدة التحكم في الوصول (DC) كوحدة تحكم:

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name     Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----     ---------------  -------------   -----------   -------------

dc       dc.cisco.com     Administrator   CISCO         up

ملاحظة: تم فتح معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCto66192 كطلب تحسين للسماح بعنوان IP كقيمة صالحة للكلمة الأساسية المضيف.

ملاحظة: توجد حاليا مشاكل معروفة عند إستخدام اسم مضيف DC. إذا واجهت مشاكل، فاستخدم FQDN، ثم قم بتشغيل الأمر adacfg dc list للتحقق من حالة وحدة التحكم بالمجال (DC).

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems