المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

تمكين IPv6 على الواجهة المطلوبة

تحديد قوائم وصول IPv6 عند الحاجة

تحديد معلومات مسار IPv6

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين أساسي يمكن IPv6 على جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من تمرير حزم IPv6. يتم عرض هذا التكوين باستخدام مدير أجهزة الأمان القابل للتكيف (ASDM). يتوفر الدعم على Cisco ASA لحزم IPv6 من برنامج Cisco ASA الإصدار 7.0(1) نفسه. ومع ذلك، يتوفر دعم التكوين من خلال ASDM من إصدار برنامج Cisco ASDM 6.2 وما بعده.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- ASA من Cisco مع الإصدار 8.2

- ASDM من Cisco مع الإصدار 6.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

من أجل تمرير حزم IPv6 عبر ASA، أكمل الخطوات عالية المستوى التالية:

1. قم بتمكين IPv6 على الواجهات المطلوبة.

2. قم بتحديد قوائم وصول IPv6 حيثما كان ذلك مطلوبا.

3. حدد معلومات مسار IPv6.

التكوين

أكمل الخطوات التفصيلية التالية.

تمكين IPv6 على الواجهة المطلوبة

1. أخترت تشكيل>أداة setup>قارن، حددت القارن يتطلب، وطقطقة يحرر.

2. انقر فوق علامة التبويب IPv6 لتحديد إعدادات IPv6 ذات الصلة.

3. أخترت ال enable IPv6 خيار، بعد ذلك طقطقت يضيف في القارن IPv6 عنوان قسم.

4. وانقر فوق OK.

5. طقطقة ok in order to رجعت إلى القارن جزء.

تحديد قوائم وصول IPv6 عند الحاجة

1. أختر تكوين > جدار الحماية > قواعد الوصول، ثم انقر فوق الزر إضافة المنسدل لتحديد خيار قاعدة وصول IPv6 المضافة. تظهر نافذة جديدة:

2. انقر فوق موافق، ثم انقر فوق إدراج بعد لإضافة خيار قاعدة وصول آخر من القائمة المنسدلة إضافة.

3. وانقر فوق OK. يمكن الاطلاع على قواعد الوصول التي تم تكوينها هنا:

4. أختر خيار قواعد وصول IPv6 فقط.

تحديد معلومات مسار IPv6

1. أخترت تشكيل>أداة setup>تحشد>ساكن إستاتيكي، وطقطقة يضيف in order to أضفت مسحاج تخديد.

2. انقر فوق موافق للعودة إلى جزء المسارات الثابتة.

3. أختر مسارات IPv6 فقط لعرض المسار الذي تم تكوينه.

وبهذا ينتهي التكوين الأساسي المطلوب لكي يقوم ASA بتوجيه حزم IPv6.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- أدلة أستكشاف المشكلات وإصلاحها

- تكوين عنونة IPv6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems