المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء أن يسترد الكلمة على XE-SDWAN.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

في XE-SDWAN (الإصدار 16.10.3 وما بعده)، هناك كلمة مرور افتراضية للمسؤول مرة واحدة نظرا لأسباب أمنية يمكن للمستخدم تجاهلها بسهولة ومن المحتمل أن تدخل في حالة تأمين المستخدم.

ويكون هذا الأمر خطيرا بشكل خاص أثناء الإعداد الأولي للموجه إذا لم يتم تأسيس اتصال التحكم بوحدة التحكم vManage، فلا يمكنك ببساطة إرفاق قالب جديد باسم المستخدم ومجموعة كلمة المرور.

وتقدم هذه المادة إجراء تفصيليا بشأن كيفية الاسترداد.

Username: admin

Password:

Router#

Sep 23 20:36:03.133: SDWAN INFO: WARNING: Please configure a new username and password; one-time user admin is removed.

هذه هي الرسالة الجديدة على وحدة التحكم بعد تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المسؤول/المسؤول الافتراضية.

ملاحظة: يؤدي هذا الإجراء إلى مسح التكوين الحالي، لذلك يرجى إجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين إذا أمكن قبل المتابعة.

الحل

هذا مثال على كيفية تأمين جهاز لأنه يتجاهل رسالة كلمة المرور المرة الواحدة من سجلات وحدة التحكم.

rommon 2 > boot bootflash:asr1000-ucmk9.16.10.3a.SPA.bin

File size is 0x2f7f66c6

Located asr1000-ucmk9.16.10.3a.SPA.bin

Image size 796878534 inode num 17, bks cnt 194551 blk size 8*512

################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Boot image size = 796878534 (0x2f7f66c6) bytes

<<<<<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>>>>

Press RETURN to get started!

<<<<<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>>>>

*Sep 23 20:35:33.558: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon vdaemon @ pid 2218 in vpn 0

*Sep 23 20:35:33.635: %Cisco-SDWAN-Router-TTMD-6-INFO-1200001: R0/0: TTMD: Starting

*Sep 23 20:35:33.725: %Cisco-SDWAN-Router-CFGMGR-6-INFO-300001: R0/0: CFGMGR: Starting

*Sep 23 20:35:33.823: %Cisco-SDWAN-Router-FPMD-6-INFO-1100001: R0/0: FPMD: Starting

*Sep 23 20:35:33.953: %Cisco-SDWAN-Router-FTMD-6-INFO-1000020: R0/0: FTMD: SLA class '__all_tunnels__' added at index '0': loss = 128%, latency = 2147483647 ms

*Sep 23 20:35:34.424: %Cisco-SDWAN-Router-FTMD-4-WARN-1000007: R0/0: FTMD: Connection to TTM came up. p_msgq 0x7fe1b3235500 p_ftm 0x9a3020

*Sep 23 20:35:41.475: %DMI-5-INITIALIZED: R0/0: syncfd: process has initialized.

*Sep 23 20:35:44.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback65528, changed state to up

*Sep 23 20:35:44.991: %SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE: Buffer logging: level debugging, xml disabled, filtering disabled, size (262144)

*Sep 23 20:35:45.025: SDWAN INFO: Received ENABLE_CONSOLE message from sysmgr

*Sep 23 20:35:45.025: Console Enabled

*Sep 23 20:35:45.025: SDWAN INFO: PNP start, status: success

*Sep 23 20:35:45.023: %DMI-5-ACTIVE: R0/0: nesd: process is in steady state.

*Sep 23 20:35:45.888: EXEC mode enabled on console

User Access Verification

Username: admin

Password:

Router#

*Sep 23 20:36:03.133: SDWAN INFO: WARNING: Please configure a new username and password; one-time user admin is removed.

*Sep 23 20:36:03.240: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by system, transaction-id 14

Router#exit

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Login invalid

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Username:

Login incorrect

Username:

الخطوة 1. ابدأ العملية بالخطوات التالية

1. قم بتشغيل الموجه وإجباره على الدخول إلى وضع ROMmon مع تسلسل فاصل (Ctrl+Break، Ctrl+C).

2. قم بتغيير سجل التكوين إلى 0xA102 أو 0x8000.

ملاحظة: نوصي باستخدام 0xA102 لأنه أقل عرضة لأخطاء المستخدم. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط سجل التكوين عن طريق الخطأ على 0x800 بدلا من 0x8000 (صفران بدلا من ثلاثة)، يتم تعيين معدل لوحة وحدة التحكم على 4800 بدلا من تجاوز التكوين. للحصول على مزيد من المعلومات حول سجلات التكوين، الرجاء مراجعة https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html

ملاحظة: في برنامج Cisco IOS® XE، لا يمكن إجراء تجاوز التكوين باستخدام سجل التكوين 0x2142 لأن برنامج Cisco IOS® XE SD-WAN software يخزن التكوين بطريقة مختلفة في قاعدة بيانات التكوين (CDB) على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). من برنامج Cisco IOS® XE SD-WAN 16.10.1، فصاعدا، يمكن تعيين البت 15 على 1 لتجاوز التكوين، وبالتالي فإن سجل التكوين هو، على سبيل المثال، 0xA102. هذا نتيجة البت 15 at (0x8000) مع القيمة السداسية العشرية للسجل الافتراضي 0x2102.

3. قم بإعادة ضبط المربع (حدد المخرج للأمر).

Initializing Hardware ...

System integrity status: 90170400 12030117

U

System Bootstrap, Version 16.3(2r), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2016  by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM1

Last reset cause: PowerOn

Warning: Octeon PCIe lanes not x2 width: sts=0x5011

ASR1001-HX platform with 16777216 Kbytes of main memory

rommon 1 >     confreg 0x8000

You must reset or power cycle for new config to take effect

rommon 2 > i

Reset .......

Initializing Hardware ...

System integrity status: 90170400 12030117

Trixie configured

CaveCreek Link Status reg: Bus/Dev/Func: 0/28/1, offset 0x52, status = 00003011Times left ms:0000005C

Initializing DS31408...

Read MB FPGA Version: 0x16051716

DS31408 locked to local Oscillator

Taking Yoda out of reset...

Yoda VID enabled...

Crypto enabled...

Warning: Octeon PCIe link width not x2: sts=00001001

requesting link retrain

Astro enabled...

Astro PLL/bandgap init...

NP5c out of reset...

U

System Bootstrap, Version 16.3(2r), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2016  by cisco Systems, Inc.

CPLD Version: 16033009 ASR1001-HX Slot:0

Current image running: Boot ROM1

Last reset cause: LocalSoft

Reading confreg 0x8000

Enabling interrupts

Initializing SATA controller...done

Checking for PCIe device presence...

Warning: Octeon PCIe lanes not x2 width: sts=0x5011 done

ASR1001-HX platform with 16777216 Kbytes of main memory

autoboot entry: NVRAM VALUES: bootconf: 0x0, autobootstate: 0

autobootcount: 0, autobootsptr: 0x0

الخطوة 2. قم بتمهيد صورة XE-SDWAN .bin من ROMMON.

rommon 3 > boot bootflash:asr1000-ucmk9.16.10.3a.SPA.bin

Warning: filesystem is not clean

File size is 0x2f7f66c6

Located asr1000-ucmk9.16.10.3a.SPA.bin

Image size 796878534 inode num 17, bks cnt 194551 blk size 8*512

#######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

File is comprised of 200 fragments (0%)

<<<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>>>

Press RETURN to get started!

<<<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>>>

*Sep 23 20:47:34.124: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon cfgmgr @ pid 5018 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.125: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon fpmd @ pid 5019 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.125: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ftmd @ pid 5020 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.126: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ompd @ pid 5021 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.127: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ttmd @ pid 5022 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.127: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon vdaemon @ pid 5023 in vpn 0

*Sep 23 20:47:34.214: %Cisco-SDWAN-Router-TTMD-6-INFO-1200001: R0/0: TTMD: Starting

*Sep 23 20:47:34.307: %Cisco-SDWAN-Router-CFGMGR-6-INFO-300001: R0/0: CFGMGR: Starting

*Sep 23 20:47:34.382: %Cisco-SDWAN-Router-FPMD-6-INFO-1100001: R0/0: FPMD: Starting

*Sep 23 20:47:34.525: %Cisco-SDWAN-Router-FTMD-6-INFO-1000020: R0/0: FTMD: SLA class '__all_tunnels__' added at index '0': loss = 128%, latency = 2147483647 ms

*Sep 23 20:47:41.143: %ONEP_BASE-6-CONNECT: [Element]: ONEP session Application:com.cisco.syncfd Host:Router ID:726 User:a has connected.

*Sep 23 20:47:41.997: %DMI-5-INITIALIZED: R0/0: syncfd: process has initialized.

*Sep 23 20:47:45.480: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback65528, changed state to up

*Sep 23 20:47:45.495: %SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE: Buffer logging: level debugging, xml disabled, filtering disabled, size (262144)

*Sep 23 20:47:45.534: SDWAN INFO: Received ENABLE_CONSOLE message from sysmgr

*Sep 23 20:47:45.534: Console Enabled

*Sep 23 20:47:45.534: SDWAN INFO: PNP start, status: success

*Sep 23 20:47:45.531: %DMI-5-ACTIVE: R0/0: nesd: process is in steady state.

*Sep 23 20:47:45.945: EXEC mode enabled on console

الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المسؤول الافتراضية.

User Access Verification

Username: admin

Password:

Router#

*Sep 23 20:48:16.659: SDWAN INFO: WARNING: Please configure a new username and password; one-time user admin is removed.

*Sep 23 20:48:16.767: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by system, transaction-id 14

Router#

Router#sh ver | i Configuration register

Configuration register is 0x8000

الخطوة 4. هذه خطوة إلزامية.

1. قم بتغيير سجل التكوين مرة أخرى إلى 0x2102 وإجراء إعادة تعيين برنامج SDWAN. يؤدي هذا إلى مسح جميع التكوين الموجود.

2. يذهب المسحاج تخديد على reboot في هذا خطوة ويمهد up مع برمجية يعين في ال packages.conf تشكيل مبرد.

Router#request platform software sdwan software reset

*Sep 23 20:52:17.400: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install activate bootflash:asr1000-ucmk9.16.10.3a.SPA.bin

*Sep 23 20:52:23.919: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

Router#

*Sep 23 20:52:47.943: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install activate PACKAGESep 23 20:53:04.302:

Initializing Hardware ...

System integrity status: 90170400 12030117

U

System Bootstrap, Version 16.3(2r), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2016  by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM1

Last reset cause: LocalSoft

Warning: Octeon PCIe lanes not x2 width: sts=0x5011

ASR1001-HX platform with 16777216 Kbytes of main memory

File size is 0x00001a47

Located packages.conf

Image size 6727 inode num 1120114, bks cnt 2 blk size 8*512

#

File size is 0x01e7df8e

Located asr1000-rpboot.16.10.3a.SPA.pkg

Image size 31973262 inode num 1120126, bks cnt 7806 blk size 8*512

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Boot image size = 31973262 (0x1e7df8e) bytes

ROM:RSA Self Test Passed

ROM:Sha512 Self Test Passed

<<<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>>>

*Sep 23 20:57:13.347: %ONEP_BASE-6-CONNECT: [Element]: ONEP session Application:com.cisco.syncfd Host:Router ID:8029 User:a has connected.

*Sep 23 20:57:15.226: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon cfgmgr @ pid 4435 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.227: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon fpmd @ pid 4436 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.228: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ftmd @ pid 4437 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.229: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ompd @ pid 4438 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.229: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon ttmd @ pid 4439 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.230: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-6-INFO-200017: R0/0: SYSMGR: Started daemon vdaemon @ pid 4440 in vpn 0

*Sep 23 20:57:15.308: %Cisco-SDWAN-Router-TTMD-6-INFO-1200001: R0/0: TTMD: Starting

*Sep 23 20:57:15.391: %Cisco-SDWAN-Router-CFGMGR-6-INFO-300001: R0/0: CFGMGR: Starting

*Sep 23 20:57:15.484: %Cisco-SDWAN-Router-FPMD-6-INFO-1100001: R0/0: FPMD: Starting

*Sep 23 20:57:15.620: %Cisco-SDWAN-Router-FTMD-6-INFO-1000020: R0/0: FTMD: SLA class '__all_tunnels__' added at index '0': loss = 128%, latency = 2147483647 ms

*Sep 23 20:57:16.092: %Cisco-SDWAN-Router-FTMD-4-WARN-1000007: R0/0: FTMD: Connection to TTM came up. p_msgq 0x7f5815c35500 p_ftm 0x9a3020

*Sep 23 20:57:27.380: %DMI-5-INITIALIZED: R0/0: syncfd: process has initialized.

*Sep 23 20:57:35.032: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback65528, changed state to up

*Sep 23 20:57:35.048: %SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE: Buffer logging: level debugging, xml disabled, filtering disabled, size (262144)

*Sep 23 20:57:35.081: SDWAN INFO: Received ENABLE_CONSOLE message from sysmgr

*Sep 23 20:57:35.081: Console Enabled

*Sep 23 20:57:35.081: SDWAN INFO: PNP start, status: success

*Sep 23 20:57:35.079: %DMI-5-ACTIVE: R0/0: nesd: process is in steady state.

*Sep 23 20:57:35.682: EXEC mode enabled on console

الخطوة 5. الآن، مرة أخرى، تتم مطالبتك باستخدام بيانات اعتماد مسؤول مرة واحدة. بعد هذه الخطوة، لا تنس تغيير كلمة المرور الافتراضية. يوصى بإضافة مستخدم إضافي أيضا. إذا فاتتك هذه الخطوة وتمنعت عن تنفيذها، فعليك تكرار الخطوات مرة أخرى.

User Access Verification

Username: admin

Password:

Router#

*Sep 23 20:58:18.048: SDWAN INFO: WARNING: Please configure a new username and password; one-time user admin is removed.

*Sep 23 20:58:18.155: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by system, transaction-id 18

Router#confi

Router#config-tr

System is still initializing. Wait for PnP to be completed or terminate PnP with the command:

pnpa service discovery stop

Router#pnpa service discovery stop

PNP-EXEC-DISCOVERY (1): Stopping PnP Discovery...

Waiting for PnP discovery cleanup ..

Router#

*Sep 23 20:58:48.997: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_ABORT_ON_CLI: PnP Discovery abort on CLI input

*Sep 23 20:58:48.999: %DMI-5-SYNC_START: R0/0: syncfd: External change to running configuration detected. The running configuration will be synchronized to the NETCONF running data store.

*Sep 23 20:58:54.955: %DMI-5-SYNC_COMPLETE: R0/0: syncfd: The running configuration has been synchronized to the NETCONF running data store.

*Sep 23 20:58:54.955: %DMI-5-ACTIVE: R0/0: syncfd: process is in steady state.

*Sep 23 20:58:55.150: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by system, transaction-id 181

*Sep 23 20:58:55.676: %Cisco-SDWAN-Router-SYSMGR-5-NTCE-200050: R0/0: SYSMGR: System status solid green (reason: All daemons up)

Router#

*Sep 23 20:59:00.083: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install commit PACKAGE

*Sep 23 20:59:00.327: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install commit PACKAGE

Router#sh ver | i register

Configuration register is 0x2102

Router#sh sdwan ver

*Sep 23 20:59:12.640: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_ABORT_ON_CLI: PnP Discovery abort on CLI input

*Sep 23 20:59:12.640: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Discovery Aborted)16.10.3a

Router#

Router#sh sdwan ver

16.10.3a

Router#

Router#conf

Router#config-tr

admin connected from 127.0.0.1 with console on Router

Router(config)# username admin privilege 15   secret <your password>

Router(config)# username  sdwan privilege 15 secret <your password>

Router(config)# comm

Commit complete.

Router(config)#

*Sep 23 21:00:59.270: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 204

Router(config)# end

الخطوة 6. دققت أن أنت بعد يتلقى منفذ إلى الأداة مع newly created username وكلمة.

Router#exit

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Username: admin

Password:

Router>en

Router#

Router#exit

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Username: sdwan

Password:

Router>en

Router#