المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة على المخطط

دول حوض نهر البارد

السيناريوهات

السيناريو 1. سبب الرفرفة:bfd-delete

السيناريو 2. جنيح-سبب:المهلة

السيناريو 3. رفرفة السبب:na

السيناريو 4. جنيح-سبب:remote-down

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة المختلف ثنائي إتجاه forwarding كشف (BFD) رفرفة سبب على cisco vEdge مسحاج تخديد.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco SDWAN حل.

المكونات المستخدمة

يستند هذا المستند إلى موجه Cisco Cloud vEdge الذي يشغل 19.2.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة على المخطط

لا يقتصر هذا المستند على أي طبولوجيا معينة.

عناوين IP والألوان لبعض المكونات المهمة في هذا المستند:

مكون

System-IP

VPN 0 IP / اللون

VPN 0 IP / اللون

vEdge-1

10.13.13.13

192.168.1.4 / mpls

192.168.2.4 / mpls

فيدج-2

10.15.15.15

192.168.1.8 / biz-internet

192.168.2.8 / biz-internet

vSmart

10.8.8.8

192.168.1.3 / الافتراضي

غير موجود

vManage

10.7.7.7

192.168.1.1 / افتراضي

غير موجود

دول حوض نهر البارد

القيم المحتملة ل 'flap-reason' على موجه Cisco vEdge هي:

1. BFD- يتم حذف BFD لأن مستوى التحكم قد قام بحذفه.

تقوم برفع إخطارين عند حذف BFD. واحد للمستوى السفلي لمعرف فئة المورد (BFD) والآخر عند حذف BFD.

2. المهلة - لا توجد إستجابة لبروتوكول BFD من الطرف البعيد.

3. Remote-down - قام الطرف البعيد بإرسال حزمة BFD تشير إلى أنها قد وصلت إلى الحالة المنسدلة.4.

4- غير ذلك - لا ينطبق. يتم تعيين ذلك عند إنشاء جلسة عمل BFD لأول مرة وعند ظهور جلسة عمل BFD.

السيناريوهات

السيناريو 1. سبب الرفرفة:bfd-delete

قم بتنفيذ خطوة منفذ على موجه VEDGE-1 وأعد إنتاج هذا السيناريو:

HUB-1# request port-hop color biz-internet

VEDGE-1# show log tail -f /var/log/tmplog/vdebug

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_disable_my_tloc[1308]: %VDAEMON_DBG_EVENTS-1: Disabling tloc ge0_1.

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_send_tloc_info[8282]: %VDAEMON_DBG_MISC-1: Sending TLOC: ifname:ge0_1 color:biz-internet spi:1499 smarts:1 manages:1 state:DOWN LR encap: 0 LR hold time : 7000 Pairwise-Keys Disabled  key-id 0

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:35:57" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:01:56:34" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

فحص BFD والتحكم في وقت عمل الاتصال على biz-internet:

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:03:47  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:03:47  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:31  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

يمكنك أيضا مسح اتصال تحكم على VEDGE-1 لاختبار هذا السيناريو (والذي يقوم أيضا بتعطيل TLOC):

local1.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 confd[897]: audit user: admin/60155 CLI 'clear control connections'

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:00:51" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:00:01:09" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12426 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

تحقق من وقت العمل على ألوان MPLS و biz-internet هذه المرة:

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:54  3

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:41  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:01:42  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:01  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls     biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

السيناريو 2. جنيح-سبب:المهلة

يمكنك إعادة إنتاج هذا السيناريو بتعطيل TLOC (biz-internet في هذه الحالة) على VEDGE-1 بإيقاف تشغيل واجهة في الجزء السفلي.

حالة BFD على VEDGE-2 قبل تعطيل وحدة تحكم في الوصول إلى البنية الأساسية (TLOC) على جانب VEDGE-1:

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12366  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

سجل على vedge-2 بعد أن أنت تنسخ الإصدار:

local7.info: Mar 20 10:00:04 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.14 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.18.18.18 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

local7.info: Mar 20 10:00:05 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.4.40 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12366 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.19.19.19 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:21:56  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   down   7           1000      NA          1

السيناريو 3. رفرفة السبب:na

يمكنك إعادة إنتاج هذا السيناريو بتنفيذ لا إيقاف على الواجهة السفلية من السيناريو السابق.

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.11 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12346 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.11 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"biz-internet" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:22:32  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:00:04  1

السيناريو 4. جنيح-سبب:remote-down

يمكنك نسخ هذا السيناريو باستخدام الأمر no control-connections على VEDGE-1 على لون محدد (MPLS في هذه الحالة).

سجلات على vEdge-1:

vpn 0

interface ge0/0

ip address 192.168.1.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color mpls

no control-connections

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:17:54  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls      biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:02:37  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:22:44  0           -       -     No

سجلات على vedge-2:

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12406  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:05:27  16

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12406  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:05:27  9

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء إتصالات مستوى البيانات وكشف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems