المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

السلوك الافتراضي - ASR 1006

السلوك الافتراضي - ISR4321

سبب الاختلاف السلوكي

التكوين/الحل

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند الاختلاف السلوكي بين موجهات خدمات التجميع من السلسلة 1000 (ASR1K) وموجهات الخدمات المتكاملة من السلسلة 4000 (ISR4K) في حساب حزم الإدخال والإخراج عندما يتم تكوين واجهة فرعية باستخدام ميزة التجميع dot1q حتى ولو أنها تشغل نفس برنامج IOS-XE.

تمت المساهمة من قبل فنكات رمسمي كنان، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من ASR1K و ISR4K مسحاج تخديد مع أساسي VLAN و قارن تعليم مفاهيم.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

ومع ذلك، يتم إنشاء المعلومات الواردة في المستند باستخدام الأجهزة التالية.

- ASR 1006 يركض IOS-XE 3.13.3s

- ISR 4321 يشغل IOS-XE 3.16.0c

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

السلوك الافتراضي - ASR 1006

التكوين

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

load-interval 30

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1.1115

encapsulation dot1Q 1115 native

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

!

عدادات الإدخال والإخراج

R-ASR1006-2#show vlans dot1q 1115

Total statistics for 802.1Q VLAN 1115:

4021 packets, 241260 bytes input <-- counter is very low (and frozen)

10 packets, 420 bytes output <-- counter is very low (and frozen)

0 oversubscription packet drops

ومع ذلك، يبدو أن هذه العدادات خاطئة لأن هذه هي الواجهة الفرعية الوحيدة تحت الواجهة المادية، وهناك عدم تطابق كبير في القيم.

NR-ASR1002-2#sh int gigabitEthernet 0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

<trunc>

2429325386 packets input, 1438158021764 bytes, 0 no buffer

2429263775 packets output, 1438124149520 bytes, 0 underruns

<trunc>

السلوك الافتراضي - ISR4321

التكوين

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

load-interval 30

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1.3503

encapsulation dot1Q 1115 native

ip address 57.211.249.6 255.255.255.252

!

عدادات الإدخال والإخراج

ISR4321-1#show vlans dot1q 3503

Total statistics for 802.1Q VLAN 3503:

141584463 packets, 101578951916 bytes input

142482559 packets, 45106997466 bytes output

ISR4321-1#show int gig 0/1

<trunc>

141584583 packets input, 2794771512 bytes, 0 no buffer

142609327 packets output, 2166121790 bytes, 0 underruns

<trunc>

ISR4321-1#

القيم بين الواجهة المادية gig0/1 ومطابقة الواجهة الفرعية gig0/1.3503.

سبب الاختلاف السلوكي

سبب هذا الفرق السلوكي بين ASR1K و ISR4K على الرغم من أنهما يشغلان نفس IOS-XE هو أنه، عندما يتم تكوين نقطة الوصول dot1q 10 الأصلية، يتم التقاط الإحصائيات من مستوى البيانات. ومع ذلك في ASR1K، يتم التقاط الحالات من جهاز مهايئ المنفذ المشترك (SPA) ولا يكون SPA ذكيا مثل معالج مستوى البيانات، لذلك فإنه لا يعرف كيفية عد الحزم غير المميزة مقابل شبكة VLAN معينة.

التكوين/الحل

in order to جعلت ASR1K يعمل مثل ال ISR4K، أنت ينبغي عددت الربط في المعطيات مستوى مثل ال ISR4k.الطريق أن يتم أن يشكل هذا على ال ASR.

Router(config)# hw-module subslot x/y ethernet vlan غير محدود

تحذير: يجب إستخدام هذا الأمر بحذر. ما إن مكنت هذا يكون، ال SPA يتوقف يتم الربط تصنيف. لذلك، إذا كان الموجه بالفعل في سيناريو تجاوز المشترك، فيمكن إسقاط أي حزمة (أولوية عالية أو منخفضة، لأن الحزم لم تعد مصنفة)

التحقق من الصحة

عدادات على ASR بعد إضافة التكوين

R-ASR1006-2#show int giga 0/1

<trunc>

2429657821 packets input, 1438159132874 bytes, 0 no buffer

2429643228 packets output, 1438125250620 bytes, 0 underruns

<trunc>

R-ASR1006-2# R-ASR1006-2#show vlans dot1q 1115

Total statistics for 802.1Q VLAN 1115:

2429657834 packets, 1438159133962 bytes input

2429643241 packets, 1438125251511 bytes output