المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

خطوات التكوين

خطوات الترحيل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسئلة المتكررة

س. هل من الممكن إضافة أعضاء جدد من البطاقة M إلى إرتباط نظير vPC مع ترك عضو F1 حالي في الحزمة ثم إزالته بعد إضافة العضو الجديد؟

المقدمة

يحدد المستند الخطوات اللازمة لترحيل إرتباط نظير PortChannel الظاهري (vPC) من الوحدة النمطية Nexus 7000 F1 إلى الوحدة النمطية M1. قد يحدث هذا السيناريو عند الحاجة إلى ترقية الوحدة النمطية F1 لضمان قابلية التوسعة أو لأسباب أخرى.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام تشغيل Nexus

- قواعد vPC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Nexus 7000 الإصدار 6.1.x والإصدارات الأحدث

- بطاقة خط M1/F1 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

في هذا الاختبار، يرسم خط أزرق مسار البيانات لمضيفين يتواصلان مع بعضهما البعض.

خطوات التكوين

الوحدة النمطية 3 والوحدة النمطية 4 هما n7K-F132XP-15 بطاقات الخط. هذا هو التكوين الحالي من وجهة نظر vPC.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

خطوات الترحيل

1. قم بإيقاف تشغيل قناة منفذ إرتباط نظير vPC 1.
Int po1

Shut
يؤدي هذا الإجراء إلى تعليق إرتباطات vPC على الجانب الثانوي. سيكون إرتباط vPC على الجانب الأساسي.

2. أوقف تشغيل المنافذ e3/1 و e4/1 وأزال تكوين مجموعة القنوات من كل من وحدات Nexus النمطية.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. استعملت ال M1 ميناء وحزمته في ال vPC ميناء قناة. أستخدم المنفذ على الوحدة النمطية 7، وهو بطاقة خط N7K-M108X2-12L. قم بتكوين E7/7 للحصول على نفس التكوين مثل E3/1 أو E4/1 على كلا الجانبين. ل هذا مثال، استعملت ميناء وحيد. في الواقع، سيكون هناك أكثر من ميناء. ومع ذلك، يتم تطبيق الخطوات نفسها.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. إحضار القناة المنفذ 1 على كلا الجانبين.

Int po1

No shut
وهذا يعرض إرتباطات vPC على الجانب الثانوي. يوجد إرتباط النظير الآن على بطاقة الخط M1.

في هذا الاختبار، سيكون هناك مقاطعة صغيرة في حركة المرور التي تستخدم المسار الثانوي عند فشلها إلى المسار الأساسي. يتم دائما طلب نافذة تغيير لهذه الأنواع من التغييرات لتتوافق مع أي برامج غير مرغوبة.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

الأسئلة المتكررة

س. هل من الممكن إضافة أعضاء جدد من البطاقة M إلى إرتباط نظير vPC مع ترك عضو F1 حالي في الحزمة ثم إزالته بعد إضافة العضو الجديد؟

A. لا يمكن تكوين إرتباط النظير باستخدام منافذ من أنواع بطاقات مختلفة مثل M1 و F1.