المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مجموعة كابل EIA/TIA-232

موصل EIA/TIA-232 DTE Cable Pinout (من DB-60 إلى DB-25)

أشرطة كابلات EIA/TIA-232 DCE (من DB-60 إلى DB-25)

معلومات ذات صلة

المقدمة

تصف هذه الوثيقة تجميع كابل EIA/TIA-232 واختصاره (معدات المحطة الطرفية للبيانات - DTE ومعدات إتصالات البيانات - DCE).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مجموعة كابل EIA/TIA-232

موصل EIA/TIA-232 DTE Cable Pinout (من DB-60 إلى DB-25)

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة: —> يشير إلى DTE إلى DCE و <— يشير إلى DCE إلى DTE.

60 سنا*1*

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

درع GND

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

درع J1-41

TxD/RxD —

زوج مجدول رقم 5

—> —

درع J2-2

موصل RxD —

درع J1-36

موصل RxD/TxD —

زوج مجدول رقم 9

<— —

درع J2-3

موصل RxD —

درع J1-42

جاهزية البدء/جاهزية البدء —

زوج مجدول رقم 4

—> —

درع J2-4

جاهزية البدء —

درع J1-35

CTS/RTS —

زوج مجدول رقم 10

<— —

درع J2-5

CTS —

درع J1-34

DSR/DTR —

زوج مجدول رقم 11

<— —

درع J2-6

DSR —

درع J1-45

دائرة GND —

زوج مجدول رقم 1

— —

درع J2-7

دائرة GND —

درع J1-33

DCD/LL —

زوج مجدول رقم 12

<— —

درع J2-8

قرص DCD —

درع J1-37

TxC/NIL —

زوج مجدول رقم 8

<— —

درع J2-15

TxC —

درع J1-38

TxC/TxCE —

زوج مجدول رقم 7

<— —

درع J2-17

فئة RxC —

درع J1-44

LL/DCD —

زوج مجدول رقم 2

—> —

درع J2-18

LTST —

درع J1-43

DTR/DSR —

زوج مجدول رقم 3

—> —

درع J2-20

DTR —

درع J1-39

TxCE/TxC —

زوج مجدول رقم 6

—> —

درع J2-24

الطراز TxCE —

*1* لا يكون أي رقم تعريف شخصي (PIN) غير المشار إليه متصلا.

أشرطة كابلات EIA/TIA-232 DCE (من DB-60 إلى DB-25)

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة: —> يشير إلى DTE إلى DCE و <— يشير إلى DCE إلى DTE.

60 سنا*1*

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

درع GND

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

درع J1-36

موصل RxD/TxD —

زوج مجدول رقم 9

<— —

درع J2-2

الطراز TxD —

درع J1-41

TxD/RxD —

زوج مجدول رقم 5

—> —

درع J2-3

موصل RxD —

درع J1-35

CTS/RTS —

زوج مجدول رقم 10

<— —

درع J2-4

جاهزية البدء —

درع J1-42

جاهزية البدء/جاهزية البدء —

زوج مجدول رقم 4

—> —

درع J2-5

CTS —

درع J1-43

DTR/DSR —

زوج مجدول رقم 3

—> —

درع J2-6

DSR —

درع J1-45

دائرة GND —

زوج مجدول رقم 1

— —

درع J2-7

دارة GND

درع J1-44

LL/DCD —

زوج مجدول رقم 2

—> —

درع J2-8

قرص DCD —

درع J1-39

TxCE/TxC —

زوج مجدول رقم 7

—> —

درع J2-15

TxC —

درع J1-40

قيمة صفرية/تقنية RxC —

زوج مجدول رقم 6

—> —

درع J2-17

فئة RxC —

درع J1-33

DCD/LL —

زوج مجدول رقم 12

<— —

درع J2-18

LTST —

درع J1-34

DSR/DTR —

زوج مجدول رقم 11

<— —

درع J2-20

DTR —

درع J1-38

تقنية RxC/TxCE —

زوج مجدول رقم 8

<— —

درع J2-24

الطراز TxCE —

*1* لا يكون أي رقم تعريف شخصي (PIN) غير المشار إليه متصلا.

معلومات ذات صلة

- توصيل الوحدات النمطية للشبكة التسلسلية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems