المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المواصفات الفنية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند المواصفات الفنية لمهايئ CAB-25AS-MMOD.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المواصفات الفنية

يوضح الرسم التوضيحي التالي المحول CAB-25AS-MMOD (جزء رقم CAB-25AS-MMOD). يستخدم هذا المحول مع سلسلة Cisco 2500، بما في ذلك سلسلة خادم الوصول (Cisco 2509 through Cisco 2512).

هذا المهايئ به موصل RJ-45 من جهة وموصل DB-25 من الجهة الأخرى.

يسرد هذا الجدول السنون الخاصة ب RJ-45 و MMOD:

كبل

المهايئات DB-25

موصل RJ-45

مسمار MMOD^1

1

5

2

8

3

3

4

7

5

7

6

2

7

20

8

4

1 يحمل محول MMOD المتوفر من خلال Cisco مسمى "المودم".

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems