المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قيود السرعة والمسافة وفقا لمعيار EIA/TIA-449

الكبل التسلسلي CAB-449MT

مجموعة الكابلات التسلسلية EIA/TIA-449

خطوط EIA/TIA-449 DTE للكابل

كابل تسلسلي CAB-449FC

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DCE (من DB-60 إلى DB-37)

معلومات ذات صلة

المقدمة

توفر هذه الوثيقة المواصفات الفنية والكبلات للكابل التسلسلي EIA/TIA-449.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

قيود السرعة والمسافة وفقا لمعيار EIA/TIA-449

إن إستخدام محركات متوازنة يسمح لإشارات EIA/TIA-449 بالتنقل لمسافات أكبر من المعيار EIA/TIA-232. يبين الجدول التالي العلاقة القياسية بين معدل الباود والحد الأقصى للمسافة بالنسبة لإشارات EIA/TIA-449. تسري هذه الحدود أيضا على V.35 و X.21.

معدل البيانات (BAUD)

المسافة (أقدام)

المسافة (متر)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

تحذير: تدعم واجهات EIA/TIA-449 و V.35 معدلات نقل بيانات تصل إلى 2.048 ميجابت في الثانية. قد يؤدي تجاوز هذا الحد الأقصى إلى فقدان البيانات وهو غير مستحسن.

الكبل التسلسلي CAB-449MT

يعرض هذا القسم تجميع الكبل وتوصيله لكبل CAB-449MT التسلسلي.

ملاحظة: يحدد الكبل نفسه موجه Cisco كجهاز جهاز محطة بيانات طرفية (DTE) أو جهاز أجهزة إتصالات البيانات (DCE) إلى أجهزة أخرى في الشبكة؛ ولهذا السبب، من المهم تحديد رقم المنتج الصحيح من الجدول أدناه.

نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0795-01) هو ذكر DB-60 إلى ذكر DB-37، الوضع - DTE.

يتم إستخدام كبل CAB-449MT في مجموعة Cisco 7000، و Cisco 4000 Series، و Cisco 3600 Series، و Cisco 2500 Series، و Cisco 1600 Series، وخوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-37 ذكر على نهاية الشبكة.

مجموعة الكابلات التسلسلية EIA/TIA-449

خطوط EIA/TIA-449 DTE للكابل

يوضح الجدول التالي خطوط كابل EIA/TIA-449 DTE (من DB-60 إلى DB-37).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-49 J1-48

mode_1 gnd

مجموعة تقصيرية

-

-

-

J1-51 J1-52

GND Mode_DCE

مجموعة تقصيرية

-

-

-

J1-46

Shield_GND

مفرد

-

جي 2-1

درع GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

زوج مجدول رقم 6

—> —>

J2-4 J2-22

بطاقة SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

زوج مجدول رقم 9

<— <—

J2-5 J2-23

الطراز ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

زوج مجدول رقم 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-

زوج مجدول رقم 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

زوج مجدول رقم 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

زوج مجدول رقم 1

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

زوج مجدول رقم 12

—> -

J2-10 J2-37

نادي إل سي

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

زوج مجدول رقم 2

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

زوج مجدول رقم 4

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

زوج مجدول رقم 3

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

زوج مجدول رقم 7

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

زوج مجدول رقم 9

- -

J2-19 J2-20

إس جي آر

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

كابل تسلسلي CAB-449FC

يعرض هذا القسم تجميع الكبل وتجزئة للكابل التسلسلي CAB-449FC.

نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0796-01) هو ذكر DB-60 إلى أنثى DB-37، الوضع - DCE.

يتم إستخدام هذا الكبل في الأنظمة التالية:مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على الطرف الطرفي من Cisco وموصل DB-37 أنثوي على طرف الشبكة.

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DCE (من DB-60 إلى DB-37)

يوضح الجدول التالي خطوط كابل EIA/TIA-449 DCE (من DB-60 إلى DB-37).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-49 J1-48

mode_1 gnd

مجموعة تقصيرية

-

-

-

J1-46

Shield_GND

مفرد

-

جي 2-1

درع GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

زوج مجدول رقم 11

<— <—

J2-4 J2-22

بطاقة SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

زوج مجدول رقم 7

—> —>

J2-5 J2-23

الطراز ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

زوج مجدول رقم 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

زوج مجدول رقم 1

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

زوج مجدول رقم 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-

زوج مجدول رقم 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

nil/ll circuit_gnd

زوج مجدول رقم 12

—> -

J2-10 J2-37

نادي إل سي

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

زوج مجدول رقم 4

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

زوج مجدول رقم 2

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

زوج مجدول رقم 3

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

زوج مجدول رقم 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

زوج مجدول رقم 8

- -

J2-19 J2-20

إس جي آر

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems