المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

بايت J1

تكوين بايت J1

خيارات إضافية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين وحدة البايت J1 من SDH، ونفقات المسار عالية الترتيب (HO-POH) على بطاقات الخط عبر SONET/SDH (POS). يشرح هذا المستند أيضا كيفية مسح تنبيهات عدم تطابق معرف تتبع مسار HO (HP-TIM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

بايت J1

يحدد معيار Bellcore GR-253 الشبكات الضوئية المتزامنة (SONET). يستخدم SONET بنية ذات طبقات للمسار العلوي (POH)، والخط العلوي (LOH)، والقسم العلوي (SOH). يتضمن عمود POH بايت J1، المعروف أيضا باسم المخزن المؤقت لتتبع المسار (PTB).

يعرف معيار G.707 الخاص ب ITU-T النظام الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)، والذي يتم نشره على نطاق أوسع في أوروبا. يعرف G.707 البايت J1 على أنه البايت الأول في الحاوية الظاهرية. يشير المؤشر AU-N المقترن (n = 3، 4) أو TU-3 إلى موقع هذه البايت. فيما يلي كيفية تعريف المعيار لاستخدام هذا البايت:

"يتم إستخدام هذه البايت لإرسال معرف نقطة الوصول إلى المسار بشكل متكرر بحيث يمكن للمسار الذي يستقبل الوحدة الطرفية التحقق من إتصاله المستمر بالمرسل المقصود. يتم تحديد إطار مكون من 16 بايت لإرسال معرف نقطة الوصول. هذا الإطار ذو 16 بايت مماثل للإطار ذو 16 بايت المحدد في 9.2.2.2 لوصف البايت J0. أما على الحدود الدولية، أو على الحدود بين شبكات المشغلين المختلفين، فيستخدم الشكل المحدد في البند 3/G.831 ما لم يتفق المشغلون الذين يوفرون النقل على خلاف ذلك. قد يستخدم معرف نقطة الوصول إلى المسار هذا إطار 64 بايت داخل شبكة وطنية أو ضمن مجال عامل تشغيل واحد."

الشكل 1 يوضح وضع البايت J1 في بنية SDH:

الشكل 1 - موضع البايت J1 في بنية SDH

تكوين بايت J1

أنت يستطيع شكلت هذا قيمة ل J1 بايت:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

حيث:

- متوقع = السلسلة المتوقعة من السطر. يؤدي أي عدم تطابق إلى إنشاء تنبيه HP-TIM.

- الطول = طول السلسلة. قد يكون هذا 16 بايت (SDH) أو 64 بايت (SONET).

- transmit = string value أن يكون بثثت داخل الخط.

وفيما يلي مثال على بطاقتي POS متصلتين مباشرة بألياف داكنة. يستخدم هذا المثال تكوين SDH:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

في هذا مثال، ال قادم خيط يتوقع من خط متوقع123456789، وأنت يبث الخيط transmit1234567.

أصدرت هذا أمر in order to رأيت ما يأتي من خط:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

هنا هو المخرج:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

بدلا من ذلك، قم بإصدار هذا الأمر لالتقاط السطر الأخير:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

كما ترى، يتوفر تنبيه HP-TIM في الإخراج، لأن السلسلة المتوقعة لا تطابق السلسلة المتلقاة من محطة الطرفية البعيدة. أصدرت in order to أمسحت التنبيه، هذا أمر:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

هنا الإنتاج من هذا أمر:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

خيارات إضافية

خيار آخر لمسح هذا التنبيه هو تعطيل بايت J1. عندما تقوم بذلك، لا تعود اللوحة تقرأ المعلومات من J1 بايت. ونتيجة لذلك، لم يحدث قط تنبيه HP-TIM.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems