المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

APs عبر POS و Channelized SONET

أدلة التكوين للحصول على معلومات حول دعم نقاط الوصول (AP) لنقاط الوصول إلى نقطة البيع على كل نظام أساسي

ATM عبر SONET

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند دعم التحويل التلقائي للحماية (AP) على موجهات Cisco ومحولات المؤسسات. للحصول على مزيد من المعلومات حول تنفيذ نقاط الوصول في كل نظام أساسي، بما في ذلك دعم برنامج Cisco IOS®، حدد الارتباط للوحدة النمطية أو البطاقة المطلوبة من الجدول 2.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تحدد نقاط الوصول (AP) للشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) طراز Telordia GR-253 و ITU-T G.783، والتي تحدد البروتوكول بين تجميع الإسقاط الإضافي (ADM) ومعدات إنهاء الخط (LTE)، في هذه الحالة منفذ موجه أو محول من Cisco. تحدد نقاط الوصول SONET إستخدام وحدات البايت K1 و K2 في إطار SONET و Synchronous Digital Hierarchy (SDH) لحالة الاتصال والتحكم فيه بين أجهزة إنهاء الخط (LTE). يتم دعم نقاط الوصول SONET على بعض واجهات Cisco ATM. انظر الجدول 1 للحصول على مزيد من المعلومات.

تجمع نقاط الوصول (AP) الخاصة بالحزمة عبر SONET/SDH (POS) بين نقاط الوصول عبر SONET مع بروتوكول خاص، يعرف باسم بروتوكول مجموعة الحماية (PGP)، بين الموجهات العاملة والوقائية، لتكملة إشارات حماية SONET/SDH التي تحدث مع مجمعات إضافة/إسقاط (ADM). بمساعدة هذا البروتوكول، فإن العملية، التي تتحكم في دائرة الحماية، توجه العملية التي تحتوي على دائرة العمل. يتم توجيه العملية التي تحتوي على دائرة العمل على ما إذا كان يتم تنشيط دائرة العمل أو إلغائها، في حالة انخفاض أو فقد إشارة القناة، أو التدخل اليدوي. في حالة فقد الاتصال بين العمليتين، يقوم الموجه العامل بفرض التحكم الكامل في دائرة العمل كما لو لم تكن هناك دائرة حماية. PGP يستند إلى IP ويستخدم نقل بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) (منفذ UDP 172).

يقارن الجدول 1 نقاط الوصول إلى SONET ونقاط الوصول إلى POS.

الجدول 1 - المقارنة بين نقاط الوصول إلى شبكة SONET ونقاط الوصول إلى شبكة POS

ميزة APs

سونيت APs

نقاط وصول POS

1+1

نعم

نعم

عاكس و غير عكسي

نعم

نعم

تتصل وحدات البايت K1 و K2 بالحالة الحالية لاتصال APs وتنقل أي طلبات للعمل

نعم

نعم

بروتوكول مجموعة الحماية

-

نعم

APs عبر POS و Channelized SONET

ساعدت Cisco Systems في تصدر تقنية نقاط البيع (POS)، وكانت في طليعة الدول التي قامت بتوفير حلول نقاط البيع (POS) فائقة الأداء وموفرة للتكلفة لاستخدامها في شبكات مزودي الخدمة والمؤسسات. بطاقات خط POS شائعة جدا على موجه الإنترنت من السلسلة 12000، وأيضا على السلسلة 7200 و 7500 و 7600 و 1000 من Cisco. كما تدعم سلسلة محولات Catalyst® 8500 من فئة المؤسسات واجهات POS.

أدلة التكوين للحصول على معلومات حول دعم نقاط الوصول (AP) لنقاط الوصول إلى نقطة البيع على كل نظام أساسي

يوفر الجدول 2 إرتباطات لأدلة التكوين للحصول على معلومات حول دعم نقاط الوصول (AP) إلى نقاط الوصول (POS) على كل نظام أساسي.

ملاحظة: هذه القائمة عرضة للتغيير دون إشعار. يرجى الاطلاع على "ملاحظات الإصدار" للحصول على أحدث المعلومات حول كل نظام أساسي.

الجدول 2 - الروابط إلى أدلة التكوين

النظام الأساسي

أدلة التكوين

السلسلة 7x00 و FlexWAN*

PA-POS-OC3

ملخص ميزة APs
ملاحظة: عند إستخدام نقاط الوصول من السلسلة 7200، يدعم PA-POS-OC3 أيضا نقاط الوصول، رغم أن مستند ملخص ميزة نقاط الوصول (AP) يدرج الدعم على السلسلتين 7500 و 12000 فقط.

Packet-over-SONET/SDH
برنامج IOS الإصدار 11.1CC من Cisco ميزات جديدة، رقم 727

السلسلة 7600

OSM-8OC3-POS-MM، -SI، -SL

دليل التكوين

OSM-16OC3-POS-MM، -SI، -SL

OSM-4OC12-POS-MM

OSM-2OC12-POS-MM

OSM-1OC48-POS-SS، -SI، -SL

ChOC-12، ChOC-48

دليل التكوين

السلسلة 10000 (ESR)

ESR-1OC12/P-SMI، (POS)

تكوين APs

ESR-6OC3/P-SMI (6-port OC-3 POS)

ESR-1COC12-SMI، (Channelized OC-12 - ChOC-12)

ESR-4OC3-ChSTM1

السلسلة 12000 (GSR)**

8OC3/POS-MM=، 8OC3/POS-SM=

ملخص ميزة APs Packet-over-SONET/SDH برنامج IOS الإصدار 11.2GS من Cisco

16OC3/POS-SM=، 16OC3/POS-MM=

4OC12E/POS-IR-SC(=)، 4OC12E/POS-MM-SC(=)

OC48E/POS-1550-FC(=)، OC48E/POS-1550-SC(=)

OC48E/POS-SR-FC(=)، OC48E/POS-SR-SC(=)

4OC-48/POS-SR-SC و 4OC-48/POS-SR-FC و 4OC-48/POS-LR-SC و 4OC-48/POS-LR-FC

OC192/POS-SR-SC، OC192/POS-IR-SC

CHOC-12/DS3

ورقة بيانات

Catalyst 8540 MSR

C85-POSOC12I-64K C85-POSOC12I-256K C85-POSOC12L-64K C85-POSOC12L-256K

تكوين الحزمة عبر SONET

* تدعم السلسلة Cisco 7500 و FlexWAN أيضا PA-MC-STM-1، والتي تدعم حماية قسم التجميع (MSP).

** في GSR، تدعم جميع واجهات نقاط الوصول (APs) غير المحولة. لا تتوفر الواجهات المحولة.

ATM عبر SONET

يسرد الجدول 3 واجهات ATM التي تدعم نقاط الوصول (APs) إلى SONET. لا يساند APs على ال PA-A3 ميناء مهايئ ل ال cisco 7x00 sery من منصة، أو على atm خط بطاقة ل ال cisco 12000 sery.

الجدول 3 - واجهات ATM التي تدعم نقاط الوصول SONET

الوحدة النمطية أو بطاقة الخط

أدلة التكوين

6400

بطاقات خط الشبكة OC-3 و OC-12 (NLCs)
ملاحظة: لا تنطبق نقاط الوصول إلى SONET على نقاط الوصول إلى DS3 NLCs.

نقاط وصول SONET لمنافذ تكرار NLC (راجع قسم إعادة ضبط البطاقات والفتحات والفتحات الفرعية).

6130 و 6160 و 6260

واجهات خط اتصال البطاقة OC-3c/2DS3 NI-2 و OC-3c/OC-3c NI-2 Card Trunk وواجهات فرعية:

- NI-2-DS3-DS3=

- NI-2-155SM-155SM=

- NI-2-155 مم-155 مم=

- NI-2-155SM-DS3=

- NI-2-155MM-DS3=

ترقية تكرار إرتباط NI-2 و APs لبطاقة NI-2 وتكرار إرتباط APs (راجع قسم تكرار إرتباط APs).

محولات WAN

MGX 8850 و BPX 8650

التحويل التلقائي للحماية (AP) عبر SONET على السلسلة BPX 8600 سونيت APs

السلسلة 10000

بطاقات الخط OC-12 ATM و OC-3 ATM Line Cards

ملاحظات الإصدار الخاصة ب Cisco IOS، الإصدار 12.0 ST

معلومات ذات صلة

- دعم التقنية الضوئية

- تحديثات التوجيه عبر نقاط الوصول على واجهات POS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems