المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

إرشادات تكوين بروتوكول VTP

تكوين بروتوكول VTP على مُبدلات Catalyst

مادة حفازة 6500/6000 sery/مادة حفازة 4500/4000 cisco ios ® برمجية (مشرف محرك iii/مشرف محرك iv)، مادة حفازة 2950، 3550، و 3750 sery مفتاح

Catalyst 2900XL و3500XL و2950 و3550

أمثلة عملية

استكشاف أخطاء VTP وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول قناة الاتصال لشبكة VLAN ‫(VTP)‬.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يقلل بروتوكول (VTP) من الإدارة في الشبكة المُبَدلة. عند تكوين شبكة VLAN جديدة على خادم VTP، يتم توزيع شبكة VLAN عبر جميع المبدلات في المجال. وهذا يقلل من الحاجة إلى تكوين نفس شبكة VLAN بشكل متكرر. تُعدّ شبكة VTP عبارة عن بروتوكول خاص بشركة Cisco والتي تتوفر على معظم سلسلة المنتجات من محولات Cisco Catalyst.

راجع فهم ‪VLAN Trunk Protocol (VTP)‬ للمزيد من المعلومات حول VTP.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى الموقع الداخلي والأدوات والمستندات.

التكوين

إرشادات تكوين بروتوكول VTP

يقدم هذا القسم بعض الإرشادات لتكوين بروتوكول VTP في الشبكة.

- تحتوي جميع المبدلات على اسم مجال VTP نفسه، ما لم يفرض تصميم الشبكة مجالات VTP مختلفة.

ملاحظة: تفاوض خط الاتصال (Trunk negotiation) لا يعمل عبر مجالات VTP. راجع قسم حركة البيانات محظورة بين مجالات VTP في استكشاف أخطاء بروتوكول VLAN Trunk Protocol (VTP) وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

- يجب أن تمتلك جميع المُبدلات الموجودة في مجال VTP إصدارًا متماثلاً من بروتوكول VTP.

- جميع المُبدلات في مجال VTP لها نفس كلمة مرور VTP، إن وُجدت.

- كل VTP نادل مفتاح (محولات) ينبغي يتلقى ال نفسه تشكيل مراجعة رقم وهو أيضا ينبغي كنت الأعلى في المجال.

- عندما ينقل أنت VTP أسلوب من مفتاح من شفاف إلى نادل، VLANs يشكل على ال VTP شفاف مفتاح ينبغي تواجدت على النادل مفتاح.

تكوين بروتوكول VTP على مُبدلات Catalyst

يوفر هذا القسم بعض الأوامر الأساسية لتكوين برتوكول VTP على مُبدلات Catalyst الأكثر استخدامًا.

ملاحظة:لا تدعم المحولات Catalyst 2948G-L3 و Catalyst 4908G-L3 Layer 3 (L3) العديد من البروتوكولات الموجهة إلى الطبقة 2 (L2) التي يتم العثور عليها على محولات Catalyst الأخرى. مثل هذه البروتوكولات تتضمن VTP وDTP وبروتوكول تجميع المنافذ (PAgP).

مادة حفازة 6500/6000 sery/مادة حفازة 4500/4000 cisco ios ® برمجية (مشرف محرك iii/مشرف محرك iv)، مادة حفازة 2950، 3550، و 3750 sery مفتاح

توجد طريقتان يمكن استخدامهما لتكوين بروتوكول VTP، كما يُوضح هذا القسم. يمكن أن يختلف توفر هذه الطرق عن إصدار برنامج Cisco IOS®. على سبيل المثال، لا تتوفر الطريقة 1 على الإصدارات الأحدث من برنامج Cisco IOS، على الجانب الآخر، الطريقة 2 (وضع التكوين العام) غير متوفرة في البرامج السابقة على محولات Catalyst 6500 Series التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software.

1. الطريقة 1, في وضع قاعدة بيانات شبكة VLAN:

في برنامج Cisco IOS، يمكنك تكوين اسم مجال VTP ووضع VTP وشبكات VLAN في وضع تكوين شبكة VLAN.

1. في وضع EXEC، قم بإصدار هذا الأمر للدخول إلى وضع تكوين VLAN:

Switch#vlan database

!--- Issue this command in privileged EXEC mode,

!--- not in global configuration mode.

Switch(vlan)#

!--- This is VLAN configuration mode.

2. أصدر هذا الأمر لتعيين اسم مجال VTP:

Switch(vlan)#vtp domain example

3. أصدر هذا الأمر لضبط وضع VTP:

Switch(vlan)#vtp {client | server | transparent}

4. قم بإصدار أمر exit للخروج من وضع تكوين VLAN.

ملاحظة: لا تعمل أوامر end وCtrl-Z في هذا الوضع.

Switch(vlan)#end

Switch(vlan)#^Z

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(vlan)#

Swtch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch#

2. الطريقة 2، في وضع التكوين العام:

في وضع التكوين العام لبرنامج Cisco IOS، يمكنك تكوين جميع معلمات بروتوكول VTP باستخدام أوامر برنامج Cisco IOS. هذا هو تنسيق الأمر:

Switch(config)#vtp ?

domain     Set the name of the VTP administrative domain.

file       Configure IFS filesystem file where VTP configuration is stored.

interface  Configure interface as the preferred source for the VTP IP updater

address.

mode       Configure VTP device mode

password   Set the password for the VTP administrative domain

pruning    Set the administrative domain to permit pruning

version    Set the administrative domain to VTP version

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vtp domain ?

WORD  The ascii name for the VTP administrative domain.

Switch(config)#vtp domain example

Changing VTP domain name from example to example

Switch(config)#vtp mode server

3. أصدر هذه الأوامر لمراقبة تشغيل بروتوكول VTP وحالته:

Switch#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running             : 2

VTP Domain Name                 : example

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 6400.f13e.dc40

Configuration last modified by 10.122.190.226 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 10.122.190.226 on interface Fa1 (first layer3 interface found)

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode                : Server

Maximum VLANs supported locally   : 1005

Number of existing VLANs          : 16

Configuration Revision            : 0

MD5 digest                        : 0x0A 0xF4 0xFD 0xE9 0x99 0xD7 0xAB 0x3F

0x0A 0x64 0x04 0x7C 0x42 0x98 0xD8 0xE5

Switch#

Switch#show vtp counters

VTP statistics:

Summary advertisements received    : 0

Subset advertisements received     : 0

Request advertisements received    : 0

Summary advertisements transmitted : 0

Subset advertisements transmitted  : 0

Request advertisements transmitted : 0

Number of config revision errors   : 0

Number of config digest errors     : 0

Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from

non-pruning-capable device

---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------

Switch#

Catalyst 2900XL و3500XL و2950 و3550

أكمل الخطوات التالية:

1. أصدر هذه الأوامر من وضع قاعدة بيانات شبكة VLAN:

ملاحظة: هذا مشابه لطريقة مُبدلات سلسلة Cisco 6500 التي تعمل ببرنامج Cisco IOS.

vtp {client | server | transparent}

vtp domain name

2. من وضع التمكين، قم بإصدار هذه الأوامر لمراقبة بروتوكول VTP:

show vtp counters

show vtp status

ملاحظة: المادة حفازة 2900xl sery مفتاح مع cisco ios برمجية إطلاق 11.2(8)sa4 وفيما بعد دعم VTP بروتوكول. لا يدعم إصدار برنامج Cisco IOS 11.2 (8) SA3 والرمز الأقدم بروتوكول VTP على مُبدلات سلسلة Catalyst 2900XL.

أمثلة عملية

مثال 1:

يتضمن هذا مثال إثنان مادة حفازة 4500 مفتاح أن يكون ربطت ب TenGigabitEthernet خطوة:

1. المفتاح A هو مفتاح جديد أن يتلقى ما من VTP domain name و ما من VLAN. المفتاح-C هو مفتاح أن يتواجد حاليا ويشغل مع 16 VLANs في ال VTP مجال إختبار.

2. في هذا عينة إنتاج من العرض vtp وضع أمر، أنت يستطيع رأيت أن ال VTP صيغة افتراضيا إلى 1. كما أن المحول A يدعم بروتوكول VTP الإصدار 2. ومع ذلك، لا يعمل المُبدل ببروتوكول VTP V2 في هذه الحالة. المفتاح فقط يركض VTP V2 إن شكلت ال V2 صيغة يكون مع ال vtp صيغة 2 أمر. في هذا المثال، يتم تكوين المحول A كعميل VTP، ومن المهم أيضا التأكد من أن المحول المتصل يحتوي على مراجعة تكوين بقيمة 0 أو أقل من خادم VTP الحالي قبل توصيله بالشبكة:

Switch-A#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 1 VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 6400.f13e.dc40 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00 Local updater ID is 10.122.190.226 on interface Fa1 (first layer3 interface found) Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Server Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 5 Configuration Revision : 0 MD5 digest : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD 0x56 0x9D 0x4A 0x3E 0xA5 0x69 0x35 0xBC Switch-A# Switch-A# Switch-A# Switch-A#show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi1/1, Gi1/2, Gi1/4, Gi1/5 Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8, Gi1/9 Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12, Gi1/13 Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17 Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, Gi1/21 Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24, Gi1/25 Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28, Gi1/29 Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32, Gi1/33 Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36, Gi1/37 Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40, Gi1/41 Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44, Gi1/45 Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48, Te3/2 Te3/3, Te3/4, Te3/5, Te3/6 Te3/7, Te3/8 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup Switch-A#

Switch-C#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 2 VTP Domain Name : test VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 503d.e583.3b40 Configuration last modified by 10.122.190.227 at 11-24-22 13:44:22 Local updater ID is 10.122.190.227 on interface Fa1 (first layer3 interface found) Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Server Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 16 Configuration Revision : 4 MD5 digest : 0xCB 0x67 0x2A 0xF1 0x9A 0x8D 0xD3 0x1B 0xA8 0xB3 0x89 0xB2 0x32 0x63 0xA6 0xD0 Switch-C# Switch-C#show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4 Gi1/5, Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8 Gi1/9, Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12 Gi1/13, Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16 Gi1/17, Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20 Gi1/21, Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24 Gi1/25, Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28 Gi1/29, Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32 Gi1/33, Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36 Gi1/37, Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40 Gi1/41, Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44 Gi1/45, Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48 Te3/2, Te3/3, Te3/4, Te3/5 Te3/6, Te3/7, Te3/8 2 VLAN0002 active 3 VLAN0003 active 4 VLAN0004 active 5 VLAN0005 active 6 VLAN0006 active 7 VLAN0007 active  VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 8 VLAN0008 active 9 VLAN0009 active 10 VLAN0010 active 11 VLAN0011 active 12 VLAN0012 active  1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup Switch-C#

Switch-A# Switch-A#configure terminal Switch-A(config)#vtp version 2 Switch-A(config)#vtp mode client Setting device to VTP Client mode for VLANS. Switch-A(config)#end Switch-A#

Switch-A#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 2 VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 6400.f13e.dc40 Configuration last modified by 10.122.190.226 at 11-25-22 02:34:10 Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Client Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 5 Configuration Revision : 1 MD5 digest : 0xD2 0x3F 0x31 0x25 0x6D 0xD1 0x3E 0x27 0x62 0x77 0x7C 0xAF 0x0F 0xF6 0x72 0x02 Switch-A#

3. في هذه المرحلة، خلقت شنطة يدويا بين الإثنان مفتاح. لاحظ كيف يقومون بالمزامنة وراقب تبادل حزم بروتوكول VTP:

Switch-A#debug sw-vlan vtp events

vtp events debugging is on

Switch-A#debug sw-vlan vtp packets

vtp packets debugging is on

Switch-A#

Switch-A#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch-A(config)#interface tenGigabitEthernet3/2

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config-if)#end

Switch-A#

4. يرسل المحول C إعلانا ملخصا إلى المحول A. بعد ذلك يتعلم المحول A اسم مجال VTP منه، كما هو موضح في هذا النموذج من الإخراج:

!--- On Switch-A:

*Nov 25 02:45:46.580: VTP LOG RUNTIME: switchport trunk mode on Te3/2 has changed

*Nov 25 02:45:46.580: VTP LOG RUNTIME: delaying first flood on new trunk

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received in NULL domain state

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = test, rev = 4, followers = 0, length 80, trunk Te3/2

!--- This indicates that Switch-A has received its first summary advertisement.

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #tlvs 1, max blk size 4

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #00, val 6, len 4

*Nov 25 02:45:51.100:

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 02 01 00 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00   ....test........

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 00 00 00 00 00 00 00 04 0A 7A BE E3 32 32 31 31   .........z>c2211

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 32 34 31 34 30 31 31 35 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD   24140115..~.e~I-

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA 00 00 00 01 06 01 00 02   .n%+P5BJ........

*Nov 25 02:45:51.100:

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Transitioning from NULL to test domain

!--- This is where Switch-A gets the VTP domain name.

5. مع تمكين تصحيح الأخطاء، يمكنك أن ترى أن المحول A يستلم إعلان ملخص بدون متابعين. لذلك، يقوم المحول A بتحديث اسم مجاله ويرسل طلبات الإعلان للحصول على معلومات شبكة VLAN، كما هو موضح في إخراج النموذج هذا:

!--- On Switch-A

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 4 greater than domain test rev 0

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Domain test currently not in updating state

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Summary packet with followers field zero

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp request, domain test, start value 0

!--- This is where the advertisement request is sent.

6. يرسل مفتاح-C آخر خلاصة إعلان مع مجال تابع إلى VLAN 1. يظهر إعلان المجموعة الفرعية التي تحتوي على جميع شبكات VLAN في هذا الإخراج. ثم يقوم المحول A بتكوين جميع شبكات VLAN:

!--- On Switch-A:

*Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = test, rev = 4, followers = 1, length 80, trunk Te3/2

!--- Switch-A has received its second summary advertisement.

!--- This configuration revision is higher than that on Switch-A.

*Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #tlvs 1, max blk size 4 *Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #00, val 6, len 4 *Nov 25 02:45:51.595: *Nov 25 02:45:51.596: summary: 02 01 01 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 ....test........ *Nov 25 02:45:51.596: summary: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ *Nov 25 02:45:51.596: summary: 00 00 00 00 00 00 00 04 0A 7A BE E3 32 32 31 31 .........z>c2211 *Nov 25 02:45:51.596: summary: 32 34 31 34 30 31 31 35 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD 24140115..~.e~I- *Nov 25 02:45:51.596: summary: 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA 00 00 00 01 06 01 00 02 .n%+P5BJ........ *Nov 25 02:45:51.596: *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 4 greater than domain test rev 0 *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Domain test currently not in updating state *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: pdu len 80, #tlvs 1 *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Subset packet received, domain = test, rev = 4, seq = 1, length = 420

!--- Switch-A has received its subset advertisement.

*Nov 25 02:45:51.596: subset: 02 02 01 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 ....test........ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 01 07 00 01 05 DC ...............\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A1 64 65 66 61 75 6C 74 00 14 00 01 08 ...!default..... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 02 05 DC 00 01 86 A2 56 4C 41 4E 30 30 30 32 ...\..."VLAN0002 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 03 05 DC 00 01 86 A3 56 4C 41 4E .......\...#VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 30 33 14 00 01 08 00 04 05 DC 00 01 86 A4 0003.......\...$ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 30 34 14 00 01 08 00 05 05 DC VLAN0004.......\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A5 56 4C 41 4E 30 30 30 35 14 00 01 08 ...%VLAN0005.... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 06 05 DC 00 01 86 A6 56 4C 41 4E 30 30 30 36 ...\...&VLAN0006 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 07 05 DC 00 01 86 A7 56 4C 41 4E .......\...'VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 30 37 14 00 01 08 00 08 05 DC 00 01 86 A8 0007.......\...( *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 30 38 14 00 01 08 00 09 05 DC VLAN0008.......\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A9 56 4C 41 4E 30 30 30 39 14 00 01 08 ...)VLAN0009.... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 0A 05 DC 00 01 86 AA 56 4C 41 4E 30 30 31 30 ...\...*VLAN0010 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 0B 05 DC 00 01 86 AB 56 4C 41 4E .......\...+VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 31 31 14 00 01 08 00 0C 05 DC 00 01 86 AC 0011.......\..., *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 31 32 18 00 02 0C 03 EA 05 DC VLAN0012.....j.\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 8A 8A 66 64 64 69 2D 64 65 66 61 75 6C 74 ....fddi-default *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 00 03 0D 03 EB 11 78 00 01 8A 8B 74 72 63 72 0....k.x....trcr *Nov 25 02:45:51.596: subset: 66 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 00 00 01 01 0C CC f-default......L *Nov 25 02:45:51.596: subset: 04 01 03 ED 07 01 00 02 08 01 00 07 09 01 00 07 ...m............ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 20 00 04 0F 03 EC 05 DC 00 01 8A 8C 66 64 64 69 ....l.\....fddi *Nov 25 02:45:51.596: subset: 6E 65 74 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 03 01 00 01 net-default..... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 24 00 05 0D 03 ED 11 78 00 01 8A 8D 74 72 62 72 $....m.x....trbr *Nov 25 02:45:51.596: subset: 66 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 00 00 02 01 00 0F f-default....... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 03 01 00 02 .... *Nov 25 02:45:51.596: *Nov 25 02:45:51.666: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp summary, domain test, rev 4, followers 1, tlv blk size 8 (inc #tlv field), MD5 digest calculated = 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA

7. عند هذه النقطة، تتم مزامنة كلا المُبدلين:

Switch-A#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running : 2

VTP Domain Name : test

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 6400.f13e.dc40

Configuration last modified by 10.122.190.227 at 11-24-22 14:01:15

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode : Client

Maximum VLANs supported locally   : 1005

Number of existing VLANs : 16

Configuration Revision : 4

MD5 digest                        : 0x8D 0x07 0xFE 0x82 0xE5 0xFE 0x49 0xAD

0x1A 0x6E 0xA5 0xAB 0xD0 0x35 0xC2 0xCA

Switch-A#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Gi1/1, Gi1/2, Gi1/4, Gi1/5

Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8, Gi1/9

Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12, Gi1/13

Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17

Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, Gi1/21

Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24, Gi1/25

Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28, Gi1/29

Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32, Gi1/33

Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36, Gi1/37

Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40, Gi1/41

Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44, Gi1/45

Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48, Te3/3

Te3/4, Te3/5, Te3/6, Te3/7

Te3/8

2 VLAN0002 active 3 VLAN0003 active 4 VLAN0004 active 5 VLAN0005 active 6 VLAN0006 active 7 VLAN0007 active

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

8 VLAN0008 active 9 VLAN0009 active 10 VLAN0010 active 11 VLAN0011 active 12 VLAN0012 active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 trcrf-default                    act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trbrf-default                    act/unsup

مثال 2:

يوضح هذا المثال كيفية التحقق من تكوين VTP على Catalyst 4000 الذي يقوم بتشغيل برامج Cisco IOS:

Switch#show vtp status

VTP Version:                        2

Configuration Revision:           247

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs:          33

VTP Operating Mode:            Client

VTP Domain Name:          Lab_Network

VTP Pruning Mode:             Enabled

VTP V2 Mode:                 Disabled

VTP Traps Generation:        Disabled

MD5 digest: 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 8-12-99 15:04:49

Switch#

المثال 3:

يوضح هذا المثال كيفية عرض إحصائيات بروتوكول VTP على Catalyst 6000 الذي يعمل ببرنامج Cisco IOS:

Switch#show vtp counters

VTP statistics:

Summary advertisements received: 7

Subset advertisements received: 5

Request advertisements received: 0

Summary advertisements transmitted: 997

Subset advertisements transmitted: 13

Request advertisements transmitted: 3

Number of config revision errors: 0

Number of config digest errors: 0

Number of V1 summary errors: 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received

from on-pruning-capable device

---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------

Fa5/8             43071            42766            5

استكشاف أخطاء VTP وإصلاحها

راجع استكشاف أخطاء بروتوكول VLAN Trunk (VTP) وإصلاحها للحصول على معلومات لاستكشاف أخطاء بروتوكول VTP وإصلاحها.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى الموقع الداخلي والأدوات والمستندات.

معلومات ذات صلة

- بروتوكول شبكات LAN الظاهرية/توصيل شبكات LAN الظاهرية (VLAN/VTP)

- دعم تقنية توجيه IP

- show commands - مرجع أوامر أساسيات تكوين Cisco IOS

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco