المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مثال 1: ثلاث محطات IP

مثال 2: أربع محطات بروتوكول الإنترنت (IP)

معلومات ذات صلة

المقدمة

ملاحظة: تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مجموعة المحولات Catalyst 5000 وبرنامج المحول الإصدار 4.4(5). ظهرت هذه الميزة لأول مرة في الإصدار 2.3.

يشرح هذا المستند لماذا يجب عليك عدم إستخدام تقليم بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP) على محولات Catalyst Series المرفقة بشبكات المنطقة المحلية المحاكية (ELANs). VTP يزيد التنقيح يتوفر عرض نطاق عن طريق تقييد حركة المرور التي تم فضت إلى إرتباطات خطوط الاتصال هذه التي يجب أن تستخدمها حركة المرور للوصول إلى أجهزة الشبكة المناسبة. مع VTP، مادة حفازة sery يتبادل مفتاح رسالة يستعمل طبقة 2 إطار يرسل إلى cisco multicast وسائط منفذ جهاز تحكم (MAC) عنوان.

ملاحظة: لا تعد مواقع خادم محاكاة LAN (LES) وخادم البث والخادم غير المعروف (BUS) وخادم تكوين محاكاة LAN (LECS) ذات أهمية لهذه الأمثلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مثال 1: ثلاث محطات IP

في هذا المثال، هناك ثلاث محطات IP في شبكة LAN الظاهرية (VLAN) #500 (500 هو رقم تعسفي). تتصل المحطة الأولى بالمحول Catalyst-1، والثانية بالمحول Catalyst-2، والثالثة بالمحول Catalyst-3. أي محطة تسحب أي محطة أخرى دون مشكلة، ولا توجد أي محطات VLAN #500 أخرى في هذه الشبكة. إذا قمت بإختبار الاتصال دون إيقاف من المحطة على Catalyst-1 إلى المحطة على Catalyst-2، فإن هذا يعمل بشكل جيد. إن يزيل أنت المحطة على مادة حفازة-3، هناك ما من آخر محطة في VLAN #500 يربط إلى مادة حفازة-3. إذا تم تكوين التنقيح، فإن المحول Catalyst-3 يعلن عن عدم وجود محطات عن طريق بث رسالة البث المتعدد. في محاكاة LAN (LANE)، يتم إرسال هذه الرسالة بواسطة الناقل واستقبالها بواسطة جميع عملاء محاكاة LAN (LECs). يستلم Catalyst-1 و Catalyst-2 هذا رسالة ويعتقد أن هناك ما من المزيد محطة في VLAN #500 في ELAN. ونتيجة لذلك، تتوقف جميع قوائم التحكم في الوصول (LECs) عن إعادة توجيه أي حركة مرور على شبكة VLAN هذه. وبالتالي، إذا قمت بإلغاء توصيل المحطة على Catalyst-3، فإنك توقف الاتصال بين المحطات على Catalyst-2 و Catalyst-1.

مثال 2: أربع محطات بروتوكول الإنترنت (IP)

الآن، لنفترض أن هناك أربع محطات IP، مع اتصال الأخيرة بالمحول Catalyst-4. إن يفك أنت المحطة على مادة حفازة-4، يبث رسالة multicast عبر ال isl شنطة ويصل فقط المادة حفازة-3. هذا يوقف حركة مرور من forwarding إلى Catalyst-4 ل هذا VLAN، كما هو متوقع.

يكون التنقيح جيدا لارتباطات نقطة إلى نقطة مثل الارتباط بين المحولات (ISL). باستخدام شبكة قائمة على ELAN، يمكن تمكين التنقيح على الخادم ولكن لا يجب أن تكون شبكات VLAN مؤهلة للعمل بشكل صحيح على محول Catalyst متصل ب LANE. أنت يستطيع جعلت VLANs خاص يقضب غير مؤهل مع ال clear vtp مرجع vlan_range أمر. بشكل افتراضي، تكون شبكات VLAN رقم 2-1000 مؤهلة للعمل بالتنقيح.

معلومات ذات صلة

- ملاحظات فنية حول أستكشاف أخطاء LAN Emulation (LANE) وإصلاحها

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems