المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

ملاحظات هامة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يقبل المحول تغيير شبكة VLAN الأصلية على منفذ خط اتصال لأن المنفذ هو منفذ غير 802.1Q

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل مشترك بين مفتاح ربط (ISL) بين cisco مادة حفازة 5000 مفتاح أن يركض مادة حفازة os (CatOS) ومادة حفازة 6500 مفتاح أن يركض cisco IOS® نظام برمجية. أنت يستطيع استعملت any of this مفتاح في هذا سيناريو in order to نلت ال نفسه نتيجة:

- أي مادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، أو 6500/6000 sery مفتاح أن يركض CatOS

- أي محول من السلسلة Catalyst 4500/4000 أو Catalyst 6500/6000 Series Switch يشغل برنامج Cisco IOS System

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مادة حفازة 5000 مفتاح أن يركض CatOS 6.1(1) برمجية

- مادة حفازة 6509 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية إطلاق 12.1(4)E1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. للحصول على تفاصيل حول بيئة المختبر، راجع قسم الرسم التخطيطي للشبكة في هذا المستند. تأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي تكوين أو أمر على الشبكة قبل إستخدامه. تم مسح التكوينات على جميع الأجهزة باستخدام الأوامر clear config all وwrite erase لضمان تكوين افتراضي.

النظرية الأساسية

trunking هي طريقة لحمل حركة المرور من العديد من شبكات VLAN عبر إرتباط من نقطة إلى نقطة بين جهازين. هناك طريقتان يمكنك بهما تنفيذ توصيل الإيثرنت:

- ISL (بروتوكول Cisco الخاص)

- معيار IEEE 802. 1Q (معيار IEEE)

يتضمن هذا وثيقة فقط التشكيل مبرد من المفتاح والإنتاج من العينة عرض أمر. لتفاصيل حول كيفية تكوين خط اتصال ISL بين محولات Catalyst، ارجع إلى هذه المستندات:

- تكوين شبكات VLAN على منافذ Fast Ethernet و Gigabit Ethernet (Catalyst 5000)

- يفهم VLAN شنطة قسم من يشكل طبقة 2 إثرنيت قارن (مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح أن يركض cisco ios برمجية)

- يفهم VLAN شنطة قسم من يشكل طبقة 2 إثرنيت قارن (مادة حفازة 4500/4000 sery مفتاح أن يركض cisco ios برمجية)

ملاحظات هامة

- المادة حفازة 4500/4000 sery مفتاح (أي يتضمن المادة حفازة 2948g ومادة حفازة 2980g) أن يركض CatOS فقط دعم 802.1Q trunking. لا تدعم هذه المحولات توصيل ISL.

- المادة حفازة 4000 مفتاح مع مشرف محرك II+ أو متأخر يركض cisco ios برمجية افتراضيا. تدعم هذه المحولات كلا من وضعي الاتصال ISL و 802.1Q على جميع الواجهات باستثناء حظر منافذ جيجابت على الوحدات النمطية WS-X4418-GB و S-X4412-2GB-T. في هذه الحالات، تدعم المحولات قناة الاتصال 802.1Q فقط. تقوم المنافذ من 3 إلى 18 بحظر منافذ جيجابت على الوحدة النمطية WS-X4418-GB. تقوم المنافذ من 1 إلى 12 بحظر منافذ جيجابت على الوحدة النمطية WS-X4412-2GB-T. يعني مصطلح "حظر المنفذ" أن اتصال المنفذ باللوحة الخلفية زاد اشتراكه.

- أي ميناء إثرنيت على مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح يساند 802.1Q و isl عملية كبسلة.

- استنادا إلى الوحدة النمطية، تدعم المنافذ ذات إمكانية خط الاتصال Catalyst 5000 تضمين ISL فقط أو تدعم كلا من ISL و 802.1Q. أفضل طريقة لتحديد أنواع التضمين المدعومة هي إستخدام الأمر show port capabilities. تذكر مخرجات الأمر بشكل صريح سعة التوصيل، كما يوضح هذا المثال:

cat5000> show port capabilities 3

Model                    WS-X5225R

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q, ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- تأكد من تطابق أوضاع التوصيل عبر إرتباط خط الاتصال. إذا قمت بتكوين جانب واحد من الارتباط كخط اتصال ISL، فيجب عليك تكوين الجانب الآخر من الارتباط ك ISL. وبالمثل، إذا قمت بتكوين جانب واحد من الارتباط كمعيار 802.1Q، فيجب عليك تكوين الجانب الآخر من الارتباط كمعيار 802.1Q.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- محول Catalyst 5000

- محول Catalyst 6500

ملاحظة: يعرض هذا المستند التعليقات والتفسيرات بالخط المائل الأزرق داخل التكوينات.

المحول Catalyst 5000 Switch

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

set enablepass $2$DpAu$/mw1ZxL5I8ymR.yn85ovB/

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5000

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In the example, the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode is set to be transparent. !--- Use your network as a basis to set the VTP mode.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- This is the IP address that is used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x10f

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-1-1.bin

!

#mls

set mls nde disable

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 0-port Supervisor III

!

#module 2 empty

!

#module 3 : 9-port Gigabit Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/13–24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2 5/13-24

!--- The ISL trunking mode is set to "on". !--- Use your network and requirements as a basis to set the trunking mode.

set trunk 5/1 on isl 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!--- PortFast has been enabled on the ports that are connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable PortFast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

end

محول Catalyst 6500

Current configuration : 4207 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6000

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1.bin

no logging console

!--- The example uses the privileged mode password.

enable password mysecret

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip cef

cns event-service server

!

!

!

interface gigabitethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface gigabitethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface fastethernet9/1

no ip address

!--- Issue the switchport command once, without any keywords, !--- in order to configure the interface as a Layer 2 (L2) port for the Catalyst 6500. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 6500). !--- On a Catalyst 4000 switch that runs Cisco IOS Software, all ports are !--- L2 ports by default. If there is no change to the default configuration, !--- you do not need to issue the switchport command. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 4000).

switchport

!--- Configure trunk encapsulation as ISL.

switchport trunk encapsulation isl

!--- Enable trunking on the interface.

switchport mode trunk

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/2 through 9/24 are configured to be in access mode. !--- For details, refer to the "Layer 2 Interface Modes" section of !--- Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces.

interface fastethernet9/2

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/3

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/11

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/12

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/13 through 9/24 are placed in VLAN 2.

interface fastethernet9/13

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/14

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/23

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/24

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/25

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/48

no ip address

shutdown

!

interface vlan1

!--- This is the IP address that is used for management.

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

!

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!--- This example uses the Telnet password.

password mysecret

login

!

end

ملاحظة: إن يعين أنت قارن إلى VLAN أن لا يتواجد، القارن يعطل إلى أن أنت تخلق ال VLAN في ال VLAN قاعدة معطيات. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم إنشاء شبكة Ethernet VLAN أو تعديلها في تكوين شبكات VLAN.

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

مادة حفازة 5000 أو مادة حفازة 6000 مفتاح أن يركض CatOS

- show port capabilities module/port - أستخدم هذا الأمر للتحقق من قدرة المنفذ على التوصيل.

cat5000> (enable) show port capabilities 5/1

Model                    WS-X5234

Port                     5/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  5/1-2,5/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- show port module/port — يعرض هذا الأمر حالة منفذ خاص وما إذا كان trunking.

cat5000> (enable) show port 5/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

5/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

5/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

5/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      66

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

5/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- show trunk module/port — أستخدم هذا الأمر للتحقق من حالة إنشاء خط الاتصال وتكوينه.

cat5000> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

5/1      on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

- أبديت vtp مجال— استعملت هذا أمر أن يفحص ال VTP معلومة.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

مادة حفازة 6500/6000 مفتاح أو مادة حفازة 4500/4000 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية

- أبديت قارن interface_type وحدة نمطية/ميناء شنطة—هذا أمر يقول أنت إن الميناء يكون trunking.

cat6000#show interfaces fastethernet 9/1 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa9/1     on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Fa9/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa9/1     1-2,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa9/1     1-2,1002-1005

- show vlan — يوفر هذا الأمر معلومات حول شبكات VLAN والمنافذ التي تنتمي إلى شبكة VLAN معينة.

cat6000#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa9/2, Fa9/3, Fa9/4, Fa9/5

Fa9/6, Fa9/7, Fa9/8, Fa9/9

Fa9/10, Fa9/11, Fa9/12

2    VLAN0002                         active    Fa9/13, Fa9/14, Fa9/15, Fa9/16

Fa9/17, Fa9/18, Fa9/19, Fa9/20

Fa9/21, Fa9/22, Fa9/23, Fa9/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

ملاحظة: يتم عرض تلك المنافذ التي تم تكوينها كمنافذ غير شنطة من المستوى الثاني فقط. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم تكوين واجهات إيثرنت لمحول الطبقة 2 في تكوين واجهات إيثرنت من الطبقة 2.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

لا يقبل المحول تغيير شبكة VLAN الأصلية على منفذ خط اتصال لأن المنفذ هو منفذ غير 802.1Q

يقع هذا إصدار لأن الشنطة لا يساند ميناء 802.1Q عملية كبسلة. تتطلب شبكة VLAN الأصلية دعم 802.1Q على منفذ ما. إن لا يتلقى الميناء ال 802.1Q دعم، المفتاح لا يسمح تغير من ال VLAN أهلي طبيعي.

يعتمد دعم 802.1Q للتوصيل على الأجهزة. قم بإصدار الأمر show port capabilities للتحقق من دعم 802.1Q. يشير خيار التضمين في إخراج الأمر show port capabilities إلى دعم 802.1Q لعملية التوصيل.

معلومات ذات صلة

- دعم منتجات الشبكات المحلية (LAN)

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems