المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

عينة عرض أمر إنتاج

المحول Catalyst 5500 Switch

محول Catalyst 6500

إعتبار خاص باستخدام غير مشروط في وضع القناة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا وثيقة setup من EtherChannel بين cisco مادة حفازة 5500 مفتاح ومادة حفازة 6500 مفتاح، كلا يركض مادة حفازة os (CatOS). أي مادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، أو 6500/6000 sery مفتاح يركض CatOS يستطيع كنت استعملت في هذا سيناريو أن ينال ال نفسه نتيجة. يمكن أن يسمى EtherChannel سريع EtherChannel (FEC) أو gigabit EtherChannel (GEC)، حسب سرعة القارن أو ميناء يستعمل أن يشكل EtherChannel.

في هذا المثال، تم تجميع منفذين Fast Ethernet (FE) من كل من المحولات في عنصر تحكم FEC. خلال هذا وثيقة، يشير العبارة "Fast EtherChannel"، "Gigabit EtherChannel"، "Port channel"، "channel"، و "port group" كل إلى EtherChannel.

يتضمن هذا وثيقة فقط التشكيل مبرد من المفتاح والإنتاج من العينة عرض أمر. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تكوين EtherChannel بين محولات Catalyst، راجع المستند التالي:

- يشكل EtherChannel بين مادة حفازة 4000، 5000، و 6000 مفتاح يركض CatOS

لا يوفر هذا المستند التكوينات باستخدام بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP). للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP)، ارجع إلى المستند التالي:

- تكوين LACP (802.3ad) بين مادة حفازة 6000 ومادة حفازة 4000

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحول Catalyst 5500 switch الذي يشغل برنامج CatOS 6.3(7)

- المحول Catalyst 6500 switch الذي يشغل البرنامج CatOS 7.2(2)

ملاحظة: قبل تكوين القناة بين محولات CatOS، راجع المستند التالي:

- نظام متطلب أن يطبق EtherChannel على مادة حفازة مفتاح

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

النظرية الأساسية

يمكن تكوين EtherChannel دون شرط (باستخدام وضع القناة على)، أو يمكن تكوينه بجعل المحول يفاوض القناة مع الطرف البعيد باستخدام بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP) (باستخدام وضع القناة مرغوب).

ملاحظة: مادة حفازة مفتاح يركض CatOS دعم PAgP، لذلك مرغوب أسلوب يوصي أن setup EtherChannel بين هذا أداة. يحمي PAgP ضد أي تكوينات غير صحيحة بين الجهازين. يمكن أن يكون وضع القناة قيد التشغيل مفيدا عندما لا يدعم الجهاز الطرفي البعيد PAgP وأنت بحاجة إلى إعداد القناة دون قيد أو شرط. تتوفر الكلمات الصامتة أو غير الصامتة مع أوضاع القناة التلقائية والمرغوبة. مكنت الكلمة المفتاح صامت افتراضيا على كل ميناء لمادة حفازة 4500/4000 أو 6500/6000، وعلى ميناء نحاسي من مادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح. مكنت الكلمة المفتاح غير صامت افتراضيا على كل ليف ميناء (FE و gigabit إثرنيت [GE]) لمادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح. يوصى باستخدام الكلمة الأساسية الافتراضية الصامتة أو غير الصامتة عند التوصيل بين محولات Cisco.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول PAgP و EtherChannel، انتقل إلى الوثائق الفنية لإطلاق برنامج CatOS الموجود على صفحات منتجات محولات Cisco. أحلت القسم يشكل Fast EtherChannel و gigabit EtherChannel أو يشكل EtherChannel. قد ترغب في إستخدام ميزة "البحث عن المستعرض" لتحديد موقع هذه الأقسام.

آخر مرجع جيد ال EtherChannel / Port تراكم بروتوكول قسم من التالي وثيقة:

- أفضل الممارسات لتكوين وإدارة المحولات من السلسلة Catalyst 4000 و 5000 و 6000

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- المحول Catalyst 5500 Switch

- محول Catalyst 6500

ملاحظة: تم تنفيذ التكوينات المدرجة في هذا المستند بتكوين EtherChannel باستخدام تفاوض PAgP من خلال الوضع المرغوب الموصى به.

المحول Catalyst 5500 Switch

#version 6.3(7)

!

set option fddi-user-pri enabled

!

#system

set system name  cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin

!

#port channel

!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured, or it can be assigned manually. !--- If the admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set either. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 50

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 empty

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 empty

!

#module 12 empty

!

#module 13 empty

end

محول Catalyst 6500

#version 7.2(2)

!

!

#system

set system name  cat6500

!

#!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin

!

#igmp

set igmp leave-query-type mac-gen-query

!

#port channel

!--- The ports are assigned to admin group 63. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured or it can be assigned manually. !--- If admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 63

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 empty

!

#module 6 empty

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

إظهار الأوامر

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

للتحقق من قناة المنفذ في محول CatOS، قم بإصدار الأوامر التالية:

- وحدة عرض إمكانيات المنفذ النمطية

- show port channel

- الوحدة النمطية/المنفذ show port channel

- عرض معلومات قناة المنفذ

للتحقق من حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في محول CatOS، قم بإصدار الأوامر التالية:

- show spantree

- show spantree vlan

- show spantree module/port

عينة عرض أمر إنتاج

المحول Catalyst 5500 Switch

وحدة عرض إمكانيات المنفذ النمطية

يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق مما إذا كانت الوحدة النمطية قادرة على التوجيه. هو أيضا يبدي ما آخر ميناء يكون سمحت أن يشكل القناة مع هذا ميناء.

cat5500> (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5225R

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

Model                    WS-X5225R

Port                     4/2

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

!--- Output suppressed.

show port channel

يتم إستخدام هذا الأمر، مع الأمر show port channel info، للتحقق من حالة قناة المنفذ.

cat5500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        50   865

4/2  connected  desirable silent        50   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  TBA04380080(cat6500)            4/1                       WS-C6506

4/2  TBA04380080(cat6500)            4/2                       WS-C6506

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

ملاحظة: يتم عرض المنافذ 4/3 و 4/4 في الإخراج أعلاه إذا كانت في حالة عدم الاتصال.

إن يتلقى أنت الإنتاج من عرض ميناء قناة أمر من ك cisco أداة، أنت يستطيع استعملت الإنتاج مترجم أداة (يسجل زبون فقط)، أن يعرض ممكن إصدار ونقطة معينة.

show spantree module/port

cat5500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat5500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

ملاحظة: يعد إخراج الأمر show spantree module/port للمنافذ 4/1 و 4/2 متماثلا نظرا لأنه يتم تجميع هذه المنافذ معا في قناة واحدة باستخدام معرف القناة رقم 865.

محول Catalyst 6500

وحدة عرض إمكانيات المنفذ النمطية

يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق مما إذا كانت الوحدة النمطية قادرة على التوجيه. هو أيضا يبدي ما آخر ميناء يكون سمحت أن يشكل القناة مع هذا ميناء.

cat6500> (enable) show port capabilities 4/1

Model                    WS-X6248-RJ-45

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    no

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),tx-(2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          4/1-48

Link debounce timer      yes

show port channel

يتم إستخدام هذا الأمر، مع الأمر show port channel info، للتحقق من حالة قناة المنفذ.

cat6500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        63   865

4/2  connected  desirable silent        63   865

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

ملاحظة: يتم عرض المنافذ 4/3 و 4/4 في الإخراج أعلاه إذا كانت في حالة عدم الاتصال.

إن يتلقى أنت الإنتاج من عرض ميناء قناة أمر من ك cisco أداة، أنت يستطيع استعملت الإنتاج مترجم أداة (يسجل زبون فقط)، أن يعرض ممكن إصدار ونقطة معينة.

عرض معلومات قناة المنفذ

cat6500> (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: ip both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

Port  Channel Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

ifIndex            Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  215            241 1          ip both

4/2  215            241 1          ip both

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

!--- Output suppressed.

show spantree vlan

يتم إستخدام أوامر show spantree للتحقق من تجميع جميع المنافذ داخل قناة معا وفي حالة إعادة التوجيه.

cat6500> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-04-6d-82-88-00

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        38

Designated Root Port        4/25

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-03-a0-e9-0c-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

1/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

4/3                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/4                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/5                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/6                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/7                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/8                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/9                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/10                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/11                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/12                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/13                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/14                    1    not-connected       100   32 disable

!--- Output suppressed.

إن يتلقى أنت الإنتاج من عرض spantree أمر من ك cisco أداة، أنت يستطيع استعملت الإنتاج مترجم أداة (يسجل زبون فقط)، أن يعرض ممكن إصدار ونقطة معينة.

show spantree module/port

cat6500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat6500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

ملاحظة: يعد إخراج الأمر show spantree module/port للمنافذ 3/1 و 3/2 متماثلا نظرا لأنه يتم تجميع هذه المنافذ معا في قناة واحدة باستخدام معرف القناة رقم 865.

إعتبار خاص باستخدام غير مشروط في وضع القناة

توصي Cisco باستخدام PAgP لتكوين قناة المنفذ، كما هو موضح في نظرية الخلفية، أعلاه. إذا كنت لأي سبب تقوم بتكوين EtherChannel دون قيد أو شرط (باستخدام وضع القناة على)، يوصى بإنشاء قناة منفذ باتباع الخطوات أدناه. وهذا يتجنب المشاكل المحتملة مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) أثناء عملية التكوين. اكتشاف حلقة STP قد يعجز الميناء إن شكلت جانب واحد يكون كقناة قبل أن الآخر يستطيع كنت شكلت كقناة.

1. ثبتت الميناء أن يكون استعملت في ميناء يقني أن يعجز أسلوب على المفتاح أول ب يصدر المجموعة ميناء disable وحدة نمطية/ميناء أمر.

2. قم بإنشاء قناة المنفذ (مجموعة المنافذ) على المحول الأول وعينت وضع القناة على تشغيل.

3. قم بإنشاء قناة المنفذ على المحول الثاني وعينت وضع القناة على تشغيل.

4. قم بإعادة تمكين المنافذ التي تم تعطيلها في وقت سابق على المحول الأول من خلال إصدار الأمر set port enable module/port.

معلومات ذات صلة

- يشكل EtherChannel بين مادة حفازة 4000، 5000، و 6000 مفتاح يركض CatOS

- نظام متطلب أن يطبق EtherChannel على مادة حفازة مفتاح

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems