المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

النظرية الأساسية

ملاحظات هامة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

عينة عرض أمر إنتاج

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل InterSwitch خطوة ربط بروتوكول (ISL) و IEEE 802.1Q trunking بين cisco مادة حفازة 5500 ومادة حفازة 3500xl مفتاح. تعرض الوثيقة نتائج كل أمر وأنت تصدر الأمر. يمكنك إستخدام أي من هذه المحولات في السيناريوهات الواردة في هذا المستند للحصول على نفس النتائج:

- مادة حفازة 4500/4000 و 6500/6000 sery مفتاح أن يركض مادة حفازة os (CatOS)

- أعضاء آخرون من المادة حفازة 5500/5000 sery

- أي من المادة حفازة طبقة 2 ثابت تشكيل مفتاح

يتضمن المادة حفازة طبقة 2 تشكيل مفتاح ال 2900/3500xl، 2940، 2950/2955 و 2970.

قبل المتابعة بهذا المستند، ارجع إلى دعم بروتوكولات إنشاء خط اتصال شبكات VLAN .

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لإنشاء الأمثلة في هذا المستند، تم إستخدام هذه المحولات في بيئة معملية بتكوينات ممسوحة:

- مادة حفازة 3524xl مفتاح أن يركض cisco ios ® برمجية إطلاق 12.0(5)WC7

- مادة حفازة 5500 مفتاح أن يركض CatOS 6.4(2) برمجية

تم تنفيذ التكوينات الواردة في هذا المستند في بيئة معملية معزولة. تأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي تكوين أو أمر على الشبكة. تم مسح التكوينات على جميع الأجهزة باستخدام الأمر clear config all على المحول Catalyst 5500 switch وwrite erase على المحول Catalyst 3524xl switch لضمان تكوين افتراضي.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

النظرية الأساسية

التوصيل هو وسيلة لنقل حركة المرور من عدة شبكات محلية افتراضية (VLAN) عبر ارتباط من نقطة إلى نقطة بين الجهازين. هناك طريقتان يمكنك بهما تنفيذ توصيل الإيثرنت:

- ISL، بروتوكول Cisco الخاص

- معيار IEEE 802.1Q

يخلق هذا وثيقة شنطة أن يحمل حركة مرور من إثنان VLANs عبر وحيد خطوة بين مادة حفازة 3500 ومادة حفازة 5500 مفتاح. تتجاوز المعلومات حول كيفية التوجيه بين شبكتي VLAN نطاق هذا المستند.

ملاحظات هامة

لمادة حفازة 2940/2950/2955/2970 مفتاح

مادة حفازة 2940 و 2950/2955 sery مفتاح دعم فقط 802.1Q trunking. لا تدعم هذه المحولات توصيل ISL.

تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 2970 كلا من ISL و 802.1Q trunking.

لمادة حفازة 2900xl/3500xl مفتاح

المادة حفازة 2900xl/3500xl لا يساند مفتاح بروتوكول trunking حركي (DTP). أستخدم خيار غير egotiate لأمر switchport trunk على الجانب الآخر من إرتباط خط الاتصال. يمنع إستخدام خيار غير الذاتية إستلام إطارات DTP من النظير الذي لا يمكن لمحول XL معالجته.

ملاحظة: على محول DRAM Catalyst 2900XL سعة 4 ميجابايت، يوجد دعم trunking مع هذه الوحدات التي تدعم التوصيل فقط:

- WS-X2914-XL-V

- WS-X2922-XL-V

- WS-X2924-XL-V

- WS-X2931-XL

- WS-X2932-XL

راجع هذا الجدول للحصول على القائمة الحالية من نماذج المحولات التي تدعم التوصيل:

طرز المحولات

الحد الأدنى لإصدار برنامج Cisco IOS اللازم لتوصيل ISL

الحد الأدنى لإصدار برنامج Cisco IOS اللازم ل 802.1Q trunking

الإصدار الحالي من برنامج Cisco IOS Software الضروري للتوصيل (ISL/802.1Q)

WS-C2916M-XL (محول سعة 4 ميجابايت)

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA4، الإصدار Enterprise من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA5 من Cisco، الإصدار الأصلي

برنامج IOS الإصدار 11.2(8.6)SA6 من Cisco، الإصدار الأصلي

WS-C2912-XL WS-C2924-XL WS-C2924C-XL WS-C2924M-XL WS-C2912MF-XL

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA4، الإصدار Enterprise من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA5 من Cisco، الإصدار الأصلي

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco أو إصدار أحدث

WS-C2924M-XL-DC

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XU من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XU من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco أو إصدار أحدث

WS-C3508G-XL WS-C3512-XL WS-C3524-XL

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA4، الإصدار Enterprise من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.2(8)SA5 من Cisco، الإصدار الأصلي

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco أو إصدار أحدث

WS-C3548-XL

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XP، الإصدار Enterprise من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XP، الإصدار Enterprise من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco أو إصدار أحدث

WS-C3524-PWR-XL WS-C3524-PWR-XL

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XU من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)XU من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco أو إصدار أحدث

WS-C2940-8TF-S WS-C2940-8TT-S

لا يوجد دعم ل ISL

برنامج IOS الإصدار 12.1(13)AY من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.1(13)AY أو إصدار أحدث ل 802.1Q لا يدعم ISL

WS-C2950-12 WS-C2950-24 WS-C2950C-24 WS-C2950T-24 WS-C2955T-12 WS-C2955C-12 WS-C2955S-12

لا يوجد دعم ل ISL

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0(5)WC(1) أو إصدار أحدث ل 802.1Q لا يدعم ISL

الطراز WS-C2970G-24T-E

برنامج IOS الإصدار 12.1(11)AX من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.1(11)AX من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.1(11)AX أو إصدار أحدث من Cisco

ملاحظة: في هذا الجدول، يكون WS-C2916M-XL فقط محول DRAM سعة 4 ميجابايت. بينما تكون جميع المحولات الأخرى في القائمة عبارة عن محولات DRAM سعة 8 ميجابايت. لتحديد ما إذا كان المحول يتضمن 4 ميجابايت أو 8 ميجابايت من DRAM، قم بإصدار الأمر show version على مستوى المستخدم. أحلت ل كثير معلومة، كيف أن يحدد المقدار من مفتاح ذاكرة يستعمل أمر خط قارن قسم من يحسن برمجية في مادة حفازة 2900xl و 3500xl مفتاح يستعمل الأمر خط قارن.

لمادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، و 6500/6000 مفتاح

- المادة حفازة 4500/4000 sery، أي يتضمن المادة حفازة 2948g ومادة حفازة 2980g، فقط يساند 802.1Q trunking. لا تدعم السلسلة توصيل ISL.

- أي ميناء إثرنيت على مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح يساند إما 802.1Q أو isl عملية كبسلة.

- مادة حفازة 5500/5000 شنطة-capability ميناء إما يساند isl عملية كبسلة فقط، أو يساند إما ISL أو 802.1Q. يعتمد سيناريو الدعم هذا على الوحدة النمطية. قم بإصدار الأمر show port capabilities لتحديد الدعم. تذكر مخرجات الأمر بشكل صريح سعة التوصيل. فيما يلي مثال:

cat5509 show port capabilities 3

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(1q4t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- تأكد من تطابق أوضاع التوصيل عبر إرتباط خط الاتصال. إذا كنت قد انتهيت من تكوين جانب واحد من الارتباط كخط اتصال ISL، فقم بتكوين الجانب الآخر من الارتباط ك ISL. وبالمثل، إذا كنت قد انتهيت من تكوين جانب واحد من الارتباط كمعيار 802.1Q، فقم بتكوين الجانب الآخر من الارتباط كمعيار 802.1Q.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستعمل هذا وثيقة هذا مفتاح تشكيل:

- Catalyst 3524XL

- Catalyst 5500

يطبق هذا وثيقة هذا تشكيل إلى المفتاح:

- ثبتت VLAN شنطة بروتوكول (VTP) أسلوب على المفتاح.

- أضفت VLAN ثان، VLAN 2، على المفتاح.

ملاحظة: أنت تضيف ميناء على أن VLANs.

- قم بتمكين trunking باستخدام ISL أو 802.1Q على إرتباط الإيثرنت السريع الذي يربط المحولات.

وهذا يسمح لشنطة أن يحمل حركة مرور البيانات لجميع شبكات VLAN.

- مكنت يجسر - شجرة PortFast على الميناء، حيث محطة عمل يتلقى توصيل.

وفقا للمخطط، أنت يمكن يجسر - شجرة PortFast على ميناء 3/2 و 3/3 على المادة حفازة 5500 وعلى ميناء FastEthernet0/2 و FastEthernet0/3 على المادة حفازة 3524xl مفتاح.

يزود هذا إجراء الأمر ضروري أن يشكل trunking. تتضمن كل خطوة برنامج Cisco IOS وأوامر CatOS. أسس إختيارك للأمر على البرنامج الذي يتم تشغيله على المحول.

1. شكلت VTP على كلا مفتاح.

في هذا مثال، يشكل أنت VTP أسلوب ك شفاف. كما يمكنك تكوين المحولات كعميل أو خادم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إنشاء شبكات VLAN وصيانتها.

- برنامج IOS من Cisco

IOSSwitch#vlan database

3524xl(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vtp mode transparent

VTP domain modified

2. قم بإنشاء شبكات VLAN الإضافية.

أنت ينبغي أتمت هذا خطوة على كلا مفتاح إن ال VTP أسلوب شفاف، بما أن في المثالفي. خلاف ذلك، أنت تحتاج فقط أن يعين ال VLANs إضافي على ال VTP نادل مفتاح.

- برنامج IOS من Cisco

IOSSwitch(vlan)#vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

IOSSwitch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

- CatOS

CatOSSwitch(enable) set vlan 2

VTP advertisements transmitting temporarily stopped,

and will resume after the command finishes.

Vlan 2 configuration successful

3. عينت بعض ميناء إلى VLANs و، في نفس الوقت، مكنت PortFast على أن ميناء إن يتطلب.

- برنامج IOS من Cisco

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/2

IOSSwitch(config-if)#switchport access vlan 2

IOSSwitch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast enabled on FastEthernet0/2.

!--- Usually, you need to enable PortFast on ports that connect !--- to a single host. When you have enabled PortFast, !--- hubs, concentrators, switches, and bridges that connect to this !--- interface can cause temporary spanning tree loops. !--- Use PortFast with CAUTION.

IOSSwitch(config-if)#exit

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vlan 2 3/2

Vlan 2 configuration successful

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2     3/2

CatOSSwitch> (enable) set spantree portfast 3/2 enable

4. مكنت trunking على الميناء.

- برنامج IOS من Cisco

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/1

IOSSwitch(config-if)#switchport mode trunk

- CatOS

تجاهل هذه الخطوة لمحولات CatOS. في الخطوة 5، تقوم بتعيين منفذ كخط اتصال، وفي الوقت نفسه، تقوم بتعريف عملية التضمين.

5. أدخل تضمين trunking على هيئة ISL أو 802.1Q (dot1q).

- برنامج IOS من Cisco

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl

OR

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

ملاحظة: في حالة المحولات 2940/2950، لا تستخدم هذه الأوامر switchport. المادة حفازة 2940/2950 مفتاح فقط دعم 802.1Q عملية كبسلة. عندما يمكن أنت trunking على القارن مع ال switchport أسلوب شنطة أمر، أنت تلقائيا شكلت 802.1Q عملية كبسلة.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set trunk 3/1 nonegotiate isl

Port(s) 3/1 trunk mode set to nonegotiate.

Port(s) 3/1 trunk type set to Isl.

!--- This switch connects to a 2900XL. !--- Therefore, you must use the nonegotiate option.

CatOSSwitch> (enable)

أو

!--- If you want to configure 802.1Q trunking instead, !--- issue this command:

CatOSSwitch>(enable) set trunk 3/1 nonegotiate dot1q

هناك عدة خيارات لأوضاع التوصيل، مثل: قيد التشغيل، إيقاف، تلقائي، مرغوب، تلقائي، وغير أناني. أحلت ل كثير معلومة على كل، المناسب CatOS برمجية تشكيل صفحة للمفتاح منتوج أن أنت تشكل.

في حالة 802.1Q، تأكد من تطابق شبكة VLAN الأصلية عبر الارتباط. افتراضيا، ال VLAN أهلي طبيعي 1 أو ال VLAN أن أنت تشكل على الميناء. إن يتطلب شبكتك ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون آخر من VLAN 1، أنت يستطيع غيرت ال VLAN أهلي طبيعي. إن يغير أنت التقصير VLAN أهلي طبيعي، أنت ينبغي غيرت ال VLAN أهلي طبيعي على الآخر جانب من الرابط أيضا. أصدرت in order to غيرت ال VLAN أهلي طبيعي، واحد من هذا أمر:

- برنامج IOS من Cisco

switchport trunk native vlan vlan-ID

- CatOS

set vlan vlan-ID module/port

ملاحظة: الوحدة النمطية/المنفذ في هذا الأمر هو منفذ خط الاتصال.

ملاحظة: يوضح هذا الإخراج إصدار الأوامر على المحول 3524xl. تشرح التعليقات الموجودة في الخط المائل الأزرق بعض الأوامر والخطوات:

Catalyst 3524XL

3524xl#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3524xl

!

no logging console

enable password mysecret

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface fastethernet0/1

switchport mode trunk

!

!--- If you have configured 802.1Q, !--- you instead see this output !--- under interface fastethernet0/1: !--- interface fastethernet0/1 !--- switchport trunk encapsulation dot1q !--- switchport mode trunk

!

interface fastethernet0/2

switchport access vlan 2

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/3

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/4

!

!--- Output suppressed.

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password mysecret

login

line vty 5 15

login

!

end

ملاحظة: يوضح هذا الإخراج إصدار الأوامر على المحول 5500 switch. تشرح التعليقات الموجودة في الخط المائل الأزرق بعض الأوامر والخطوات:

Catalyst 5500

cat5509> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

........

..................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 2

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 2 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 2  3/2

set trunk 3/1 nonegotiate isl 1-1005

!--- If you have configured 802.1Q trunk, !--- this line displays as: !--- set trunk 3/1 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast 3/2-3 enable

!

#module 4 empty

!

#module 5 empty

!

#module 6 : 24-port 10BaseF Ethernet

!

#module 7 empty

!

#module 8 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 9 empty

end

cat5509> (enable)

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

على المادة حفازة 2900xl/3500xl/2950 مفتاح:

- إظهار الواجهات {FastEthernet | gigabitethernet} وحدة نمطية/ميناء switchport

- show vlan

- أبديت vtp وضع

على المادة حفازة 5500/5000 مفتاح:

- show port capabilities module/port

- show port module/port

- show trunk module/port

- show vtp domain

عينة عرض أمر إنتاج

محول Catalyst 3500XL

- إظهار الواجهات {FastEthernet | gigabitethernet} وحدة نمطية/ميناء switchport

أستخدم هذا الأمر للتحقق من الحالة الإدارية والتشغيلية للمنفذ. أيضا، أستخدم هذا الأمر للتأكد من تطابق شبكة VLAN الأصلية على كلا جانبي خط الاتصال. تتعامل شبكة VLAN الأصلية مع حركة المرور غير المميزة عندما يكون المنفذ في وضع التوصيل 802.1Q. راجع إنشاء شبكات VLAN وصيانتها للحصول على تفاصيل حول شبكات VLAN الأصلية.

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

ملاحظة: بالنسبة للربط 802.1Q، يكون إخراج show interfaces {FastEthernet | gigabitethernet} وحدة نمطية/ميناء switchport أمر يتغير بهذه الطريقة:

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

- show vlan

استعملت هذا أمر أن يدقق أن القارن، أو ميناء، ينتسبون إلى ال VLAN صحيح. في هذا المثال، تنتمي الواجهة Fa0/2 فقط إلى شبكة VLAN رقم 2. بقية القارن عضو من VLAN 1:

3524xl#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

- أبديت vtp وضع

استعملت هذا أمر أن فحصت ال VTP تشكيل على المفتاح. في هذا مثال، ال VTP أسلوب شفاف. ال VTP صحيح يعتمد أسلوب على طبولوجيا من شبكتك. لتفاصيل حول VTP، راجع إنشاء شبكات VLAN وصيانتها.

3524xl#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 6

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x74 0x79 0xD3 0x08 0xC0 0x82 0x68 0x63

Configuration last modified by 10.10.10.2 at 3-1-93 00:05:30

محولات CatOS

- show port capabilities module/port

استعملت هذا أمر أن يتحقق إن يكون الميناء قادر على trunking:

cat5509 show port capabilities 3/1

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- show port module/port

cat5509> (enable) show port 3/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

3/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

3/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      12

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

3/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- show trunk module/port

أستخدم هذا الأمر للتحقق من حالة التوصيل والتكوين.

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

ملاحظة: بالنسبة لتوصيل 802.1Q، يتغير إخراج هذا الأمر بهذه الطريقة:

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

- show vtp domain

cat5509> (enable) show vtp domain

DomainName                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- إنشاء وصيانة شبكات VLAN

- إنشاء وصيانة شبكات VLAN

- تكوين شبكات VLAN الخاصة بالإيثرنت

- استخدام PortFast وأوامر أخرى لإصلاح تأخير اتصال بدء تشغيل محطة العمل

- Cisco IOS Desktop Switching Command Reference، الإصدار 12.0 (5) XU

- دعم منتجات الشبكات المحلية (LAN)

- دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems