المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

عينة عرض أمر إنتاج

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل على 802.1Q (dot1q) trunking بين مادة حفازة 5500 و 5000 مفتاح، كلا يركض مادة حفازة os (CatOS). يمكن إستخدام أي عضو من أعضاء عائلة Catalyst 4000 أو 5000 أو 6000 يشغل CatOS في هذا السيناريو للحصول على النتائج نفسها.

تحمل خطوط الاتصال حركة مرور شبكات VLAN المتعددة عبر إرتباط واحد، وتسمح لك بتوسيع شبكات VLAN عبر الشبكة بالكامل. هناك طريقتان يمكن بهما تنفيذ توصيل الإيثرنت:

- بروتوكول InterSwitch Link (ISL) - ISL هو تضمين Cisco-مالك trunking. لمزيد من المعلومات حول ISL، ارجع إلى تنسيق إطار إرتباط InterSwitch.

- معيار 802. 1Q (معيار IEEE) - معيار 802. 1Q عبارة عن عملية كبسلة توصيل متوافقة مع معايير الصناعة. لمزيد من المعلومات حول 802.1Q، ارجع إلى trunking بين محولات مجموعة Catalyst 4000 و 5000 و 6000 باستخدام عملية كبسلة 802.1Q.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

يبدي هذا وثيقة التشكيل مبرد من CatOS مفتاح، والإنتاج من ال يرتبط عينة عرض أمر. لتفاصيل حول كيفية تكوين خط اتصال 802.1Q بين محولات Catalyst، راجع المستند التالي:

- trunking بين مادة حفازة 4000، 5000، و 6000 عائلة مفتاح يستعمل 802.1q عملية كبسلة

المكونات المستخدمة

لإنشاء الأمثلة في هذا المستند، تم إستخدام المحولات التالية في بيئة معملية بتكوينات ممسوحة:

- المحول Catalyst 5500 switch الذي يشغل برنامج Catalyst OS 6.4(2)

- المحول Catalyst 6500 switch الذي يشغل برنامج Catalyst OS 6.4(2)

تم مسح التكوينات الموجودة على جميع الأجهزة باستخدام الأمر clear config all لضمان توفر تكوين افتراضي عليها.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

لاحظوا ما يلي:

- المادة حفازة 4000 عائلة مفتاح (بما في ذلك مادة حفازة 2948g ومادة حفازة 2980g) فقط دعم 802.1Q trunking، لا ISL trunking. لمزيد من المعلومات، راجع متطلبات النظام لتنفيذ trunking.

- تدعم جميع منافذ الإيثرنت في Catalyst 6000/6500 تضمين 802.1Q و ISL، باستثناء وحدة تحويل الإيثرنت بسرعة 10 جيجابت، والتي لا تدعم ISL.

- حسب الوحدة النمطية، مادة حفازة 5000 شنطة قادر ميناء دعم فقط isl عملية كبسلة، أو كلا ISL و 802.1Q. أفضل طريقة للتحقق من ذلك هي إصدار الأمر show port capabilities. تم توضيح إمكانية التوصيل بشكل صريح. على سبيل المثال:

cat5509> show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!-- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

لمزيد من المعلومات حول متطلبات النظام للاتصال، ارجع إلى متطلبات النظام لتنفيذ التوصيل.

- تأكد من تطابق أوضاع التوصيل عبر إرتباط خط الاتصال. إذا تم تكوين جانب واحد من الارتباط كخط اتصال ISL، فيجب تكوين الجانب الآخر من الارتباط أيضا على أنه ISL. بالمثل، إذا تم تكوين جانب من الرابط على 802.1Q، فيجب تكوين الجانب الآخر من الرابط على هيئة 802.1Q.

- في 802.1Q trunking، حددت كل VLAN ربط على الشنطة خطوة، ماعدا ال VLAN أهلي طبيعي. ال VLAN أهلي طبيعي أرسلت ربط untagged على الشنطة خطوة. لذلك، ال VLAN أهلي طبيعي ينبغي كنت ال نفس على كلا مفتاح يشكل ل trunking. بهذه الطريقة، يمكننا أن نستنتج إلى أي شبكة VLAN ينتمي الإطار عندما نستلم إطارا بدون علامة تمييز. افتراضيا، VLAN 1 ال VLAN أهلي طبيعي على كل مفتاح.

- في CatOS، ال VLAN أهلي طبيعي يستطيع كنت غيرت ب يصدر المجموعة vlan vlan-id mod/ميناء أمر، حيث mod/ميناء الشنطة ميناء.

أحلت ل كثير معلومة trunking بين مادة حفازة 4000، 5000، و 6000 عائلة مفتاح يستعمل 802.1q عملية كبسلة.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

ملاحظة: تضاف التعليقات بين النواتج بالخط الأزرق المائل.

- Catalyst 5509

- Catalyst 6500

Catalyst 5509

#version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$q.J7$O5n.pwx7aEC6NHWJfXadx1

set enablepass $2$o.h/$bAxfjJ4XUA/RMUHqBr1YQ0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VLAN Trunking Protocol (VTP) !--- mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat5000-supg.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 empty

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor IIIG

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 2/1  on dot1q 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 3 empty

!

#module 4 empty

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    5/3-24

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable portfast,refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 6 empty

!

!--- Output suppressed.

end

Catalyst 6500

#Version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$J75L$Ug4163kfeHTDcLJZ/L9es1

set enablepass $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat6500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution Mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VTP mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to !--- Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

!--- The lines below are wrapped around for display reasons.

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state   active stp IEEE

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp IBM

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat6000-sup2.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisorset module name    1

!

#module 2 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set module name    3

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 3/1  on dot1q 1-1005,1025-4094

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 4/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    4/3-48

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 4/2-48 enable

!--- For details on why to enable portfast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 5 : 12-port 10BaseFL Ethernet

end

!--- Output suppressed.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show port capabilities module/port

- show port module/port

- show trunk

- show vtp domain

عينة عرض أمر إنتاج

المحول Catalyst 5509 Switch

فيما يلي بعض الأوامر المستخدمة للتحقق من تكوينات التوصيل:

show port capabilities module/port - يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق من قدرة المنفذ على التوصيل.

cat5509> (enable)  show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

show port module/port - يخبر هذا أمر بحالة منفذ خاص، وما إذا كان trunking أو لا.

cat5509> (enable) show port 2/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  trunk      normal   full  1000 1000BaseSX

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

2/1   disabled  47

Port     Broadcast-Limit Broadcast-Drop

-------- --------------- --------------

2/1                   -              0

Port  Send FlowControl  Receive FlowControl   RxPause    TxPause    Unsupported

admin    oper     admin     oper                              opcodes

----- -------- -------- --------- ---------   ---------- ---------- -----------

2/1  desired  off      off       off         0          0          0

Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize

----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------

2/1           0          0          0          2         0

Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants

----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------

2/1           0          0          0          0         0         0         -

!--- Output suppressed.

show trunk - يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق من حالة إنشاء خط الاتصال وتكوينه.

cat5500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

أبديت vtp مجال - استعملت هذا أمر أن يفحص ال VTP معلومة.

cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

إن يتلقى أنت الإنتاج من technologie دعم أمر من ك cisco أداة، أنت يستطيع استعملت إنتاج مترجم (يسجل زبون فقط) أن يعرض ممكن إصدار ونقطة معينة.

محول Catalyst 6500

فيما يلي بعض الأوامر المستخدمة للتحقق من تكوينات التوصيل:

show port capabilities module/port - يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق من قدرة المنفذ على التوصيل.

cat6500> (enable) show port capabilities 3/1

Model                    WS-X6408A-GBIC

Port                     3/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1p1q4t),tx-(1p2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

COPS port group          3/1-4

Link debounce timer      yes

show port module/port - يخبر هذا أمر بحالة منفذ خاص، وما إذا كان trunking أو لا.

cat6500> (enable) show port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                       connected  trunk        full  1000 1000BaseSX

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr  Trap    IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1   disabled shutdown     0             0       1      disabled   61

!--- Output suppressed.

show trunk - يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق من حالة إنشاء خط الاتصال وتكوينه.

cat6500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      on           dot1q          trunking      1

Port Vlans allowed on trunk

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-1005,1025-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

أبديت vtp مجال - استعملت هذا أمر أن يفحص ال VTP معلومة.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- trunking بين مادة حفازة 4000، 5000، و 6000 عائلة مفتاح يستعمل 802.1q عملية كبسلة

- تكوين شبكات VLAN على منافذ Ethernet السريعة و Gigabit Ethernet

- يشكل VTP على مادة حفازة مفتاح

- استخدام PortFast وأوامر أخرى لإصلاح تأخير اتصال بدء تشغيل محطة العمل

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- دعم منتجات محولات Catalyst LAN و ATM

- الدعم الفني - Cisco Systems