المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

دول الصاعقة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحدد هذا المستند قيم حقل الحالة في إخراج أمر show stun.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

دول الصاعقة

يعرض حقل الحالة حالة الاتصال بين موجهات نظير النفق التسلسلي (STUN). قد يحتوي حقل الحالة على إحدى القيم التالية:

- ميت — محاولة فتح، لكنها فشلت (أو ان العلاقة ماتت).

- مغلق — لا نشاط.

- الفتح — محاولة فتح الاتصال وانتظاره.

- OpenWait—محاولة فتح الاتصال وانتظاره.

- مفتوحة —متصلة بالكامل وقادرة على تبادل بيانات STUN.

- اتصال مباشر—اتصال مباشر بين منفذين في نفس المربع. لا توجد حاجة للنظر في حالة اتصال بينهما.

ملاحظة: لن يصبح اتصال نظير STUN مفتوحا إلا عندما تكون هناك حركة مرور تتدفق عبر النفق، وإلا سيظل مغلقا. هذا السلوك يتعارض مع تحويل ربط البيانات (DLSw)، حيث ينتقل الأقران إلى حالة الاتصال بمجرد وجود اتصال IP بينهم.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems