المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

النطاق والأثر

منصات Cisco المتأثرة

خدمات شبكات التطبيقات

الواجهات والوحدات النمطية

برنامج IOS من Cisco

إدارة الشبكة

الشبكات الضوئية

الأمان وشبكة VPN

التواجد عن بُعد

الأدوات والموارد

الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

الاتصالات الموحدة والصوت

لاسلكي

التكوينات والحلول البديلة

تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)

منصات CatOS

CiscoWorks

محول خدمات المحتوى (CSS)

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

منصات برنامج IOS من Cisco

IOS XR من Cisco

محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

معلومات أساسية

معلومات ذات صلة

المقدمة

وفي 30 نيسان/أبريل 2007، أعلن الأونرابل ريك باركر، وزير الشؤون الداخلية، تمديد فترة التوقيت الصيفي لمدة ثلاثة أسابيع. يعمل الآن التوقيت الصيفي من الأحد الأخير من سبتمبر/أيلول إلى الأحد الأول من أبريل/نيسان.

ملخص التغييرات التي طرأت على التوقيت الصيفي

قبل عام 2007

سنة 2007 وما بعدها

بدء

الأحد الأول في أكتوبر

2 ص في 30 أيلول/سبتمبر 2007 (الأحد الماضي في أيلول/سبتمبر)

نهاية

الأحد الثالث في مارس

3 ص في 6 نيسان/أبريل 2008 (الأحد الأول في نيسان/أبريل)

لمزيد من المعلومات حول التوقيت الصيفي في نيوزيلندا، تفضل بزيارة موقع إدارة الشؤون الداخلية على الإنترنت:

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D

يلزم إجراء تغييرات التكوين الواردة في هذا المستند لتغيير التواريخ "المبرمجة في" للوقت الصيفي للمناطق الزمنية المختلفة. قد لا تتطلب بعض الأجهزة التي تقوم بتشغيل برنامج أحدث هذا التغيير إذا كان طلب التحسين متضمنا في إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على الجهاز. في البرنامج الذي يتضمن هذا التحسين، تم تغيير قيم وقت الصيف القديم إلى قيم وقت الصيف الجديدة، ولا يلزم تغييرات التكوين في هذا المستند. للحصول على معلومات تفصيلية حول المنتجات الفردية، راجع منصات Cisco المتأثرة.

يجب أن تحدث تغييرات التكوين أو نظام التشغيل على الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القواعد القديمة، حتى يمكن تصحيح وقت الجهاز، في السجلات والاتصالات الأخرى المختومة بالوقت من الجهاز/النظام الأساسي.

[رجوع إلى الأعلى]

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

النطاق والأثر

يؤثر تغيير DST على جميع الأجهزة التي تدعم تغيير الوقت تلقائيا عند تكوينها لدعم التوقيت الصيفي. يؤثر هذا التغيير على الأجهزة من Cisco وغيرها من الأجهزة. يجب على العملاء الاتصال بأي مورد يستخدم مراسلة حساسة للوقت أو إتصالات أخرى مختومة بختم الوقت لتحديد تأثير التغيير على بداية وقت التوفير الصيفي ونهايته.

الأجهزة المتأثرة التي لم يتم تغييرها يمكن أن تعرض الوقت المستغرق ساعة واحدة بالضبط بعيدا عن الوقت الفعلي أثناء فترات DST في الربيع والخريف. وفي عام 2007، بدأ برنامج الإرسال والاستقبال قبل أسبوع واحد، ثم انتهى بعد أسبوع واحد مما كان عليه في السنوات الماضية. ويسري هذا التغيير لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2007. يمكن أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على أنشطة ربط الحدث التي يتم القيام بها كجزء من عمليات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبتها العادية.

بالنسبة للأجهزة المتعلقة بالأمان، حيث يتم التقاط السجلات وربطها وتخزينها للرجوع إليها في المستقبل، يمكن أن يؤدي تغيير الوقت هذا إلى جعلها غير صحيحة للحالات التي يلزم استدعاؤها فيها لإعادة بناء تسلسل الأحداث. قد لا تكون الطوابع الزمنية غير الصحيحة مشكلة للأحداث التي تحصل على إجراء فوري. ومع ذلك، تشير هذه الأحداث في المستقبل إلى أوقات غير صحيحة.

يمكن أن يتأثر أي جهاز به عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم AAA (محاسبة تفويض المصادقة) وأجهزة المحتوى (CE) ووظائف cron وخوادم تدفق الفيديو ويجب فحصه مع المورد المناسب.

وتتضمن الأمثلة الأخرى تسجيل المكالمات في الأوقات الخطأ التي قد تؤثر على الإبلاغ التفصيلي عن المكالمات ومعلومات إعداد الفواتير أو الأوقات غير الدقيقة لطلب الحملة والتي ينتج عنها اتصال العملاء خارج الفترات الزمنية المحددة التي تحددها الوكالات الحكومية، وهو ما قد يشكل انتهاكا للوائح الحكومية.

وبالتالي، فإن أي جهاز لديه عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم المصادقة وأنشطة التزامن والأحداث المجدولة (أي الوظائف الدفعية وعمليات النسخ الاحتياطي الموقوتة وقدرات الطلب المؤتمتة أو البرامج النصية لأغراض التسويق عن بعد، وما إلى ذلك) التي تم تكوينها لاستخدام قواعد DST لنيوزيلندا سوف تتأثر خلال الفترة الزمنية التي تدخل فيها قواعد DST لنيوزيلندا حيز التنفيذ، ولكن قواعد DST القديمة لنيوزيلندا لا تزال مطبقة.

[رجوع إلى الأعلى]

منصات Cisco المتأثرة

تسرد الجداول الواردة في هذا القسم معرفات التحسين من Cisco التي تم إنشاؤها لتعقب التغييرات في إعدادات نظام التشغيل الافتراضية لأنظمة التشغيل المختلفة. ستغير إصدارات البرامج التي تتضمن هذه التحسينات الوقت بشكل صحيح عند تكوينها لمراقبة التوقيت الصيفي. ستستخدم إصدارات البرامج التي لا تتضمن هذه التحسينات، ولكنها تدعم التوقيت الصيفي، التواريخ السابقة، والتي تكون غير صالحة بعد 30 سبتمبر 2007.

ارجع إلى هذه الفئات للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج الخاص بك:

- خدمات شبكات التطبيقات

- الواجهات والوحدات النمطية

- إدارة الشبكة

- الشبكات الضوئية

- الأمان وشبكة VPN

- التواجد عن بُعد

- الأدوات والموارد

- الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

- الاتصالات الموحدة والصوت

- لاسلكي

لعرض كل تحسين والإصدار الذي يتم دمجه فيه، انقر فوق معرف تعقب Cisco المناسب أو أستخدم أداة الأخطاء (للعملاء المسجلين فقط). يجب التسجيل مع Cisco.com لعرض هذه المعلومات. للحصول على قائمة كاملة بإشعارات حقل المنتج، ارجع إلى صفحة ملخص إشعار حقل المنتج.

ملاحظة: لم يتم إصدار الجداول في إشعارات حقل مرجع هذا القسم. وبمجرد إصدار إشعار، سيتم تحديث المرجع المناسب بارتباط إلى هذا المستند.

[رجوع إلى الأعلى]

خدمات شبكات التطبيقات

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)

CSCsk20769

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62896 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAAS، WAFS، ACN.

محرك التحكم في التطبيق (ACE)

غير متوفر

معيار المنطقة الزمنية للساعة <timezone>المقدم في A.1.4 وما بعده.

جهاز مبدلات خدمات المحتوى (CSS)

غير متوفر

تم إدخال أمر التوقيت الصيفي للساعة في الإصدار 8. 10 / 7. 10 وما بعده.

الوحدة النمطية لتحويل المحتوى (CSM)

غير متوفر

من خادم SUP النصلي - تقويم الساعة صالح.

جهاز Global Site Selector (GSS)

غير متوفر

تم إدخال أمر مستخدم الساعة في الإصدار 1.3.2.

خدمات التطبيقات الواسعة (WAAS)

CSCsj93996

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62896 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAAS، WAFS، ACN.

^خدمات واسعة لملف المنطقة (WAFS)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62896 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAAS، WAFS، ACN.

[رجوع إلى الأعلى]

الواجهات والوحدات النمطية

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

وحدة شبكة ضمان أداء التطبيق (NME-APA) وحدة Cisco Unity Express Network Module (NM-CUE) Content Engine Network Module (NM-CE) Analysis Module (NM-NAM)

CSCsj75969

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية:

- إشعار ميداني: FN - 62888 - تغير سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unity Express

- إشعار ميداني: FN - 62886 - تغير سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2007 بالنسبة إلى NME-APA

[رجوع إلى الأعلى]

برنامج IOS من Cisco

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

حلول Cisco IOS®:

- Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)

- EasyVPN

- IPsec

- الوحدات النمطية SERV Modules

- WebVPN

غير متوفر

يجب تغيير أجهزة VPN 3K يدويا من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI). أختر تكوين > نظام > عام، وقم بعمل تغييرات في شاشة الوقت والتاريخ. يجب تغيير تطبيقات عميل شبكة VPN من خلال إعدادات Windows. يجب تغيير VPN SPA باستخدام الأمر clock على Cisco IOS. راجع منصات برنامج Cisco IOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات.

منصات برنامج IOS من Cisco

غير متوفر

راجع منصات برنامج Cisco IOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على معلومات حول هذا المنتج.

IOS XR من Cisco

غير متوفر

راجع Cisco IOS XR في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على معلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

إدارة الشبكة

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

مدير خدمة النطاق الترددي العريض (BBSM) للبناء

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62914 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - لإنشاء مدير خدمة النطاق الترددي العريض (BBSM).

خدمات CiscoWorks المشتركة (CWCS)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62897- تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks LMS.

حل إدارة شبكة LAN (LMS) من CiscoWorks، الإصدار 2.2

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62897- تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks LMS.

حل إدارة شبكة LAN (LMS) من CiscoWorks، الإصدار 2.5 و 2.6

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62897- تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks LMS.

مدير توافق شبكة CiscoWorks (NCM)

غير متوفر

لم يتم نشر أي مدير توافق مع شبكة CiscoWorks (NCM) في نيوزيلندا. لن يتم توفير أي تصحيحات.

حل إدارة شبكة CiscoWorks الصغيرة (SNMS)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62897- تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks LMS.

مدير الصوت CiscoWorks (CWVM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62904- تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks Voice Manager (CWVM).

مراقبة أداء شبكة العمل البينية (IPM) من Cisco

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62958 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل CiscoWorks IPM.

مركز حلول IP (ISC)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62933 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - لمركز حلول IP (ISC).

مدير الترخيص (CLM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، راجع مدير تراخيص Cisco.

Mobile Wireless Transport Manager (MWTM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62909 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - ل Mobile Wireless Transport Manager (MWTM).

محرك مجموعة NetFlow (NFC)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62908 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - لمجمع NetFlow (NFC).

وحدة تحليل الشبكة (NAM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN-62911 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 للحصول على وحدة تحليل الشبكة (NAM).

مراقبة اتصال الشبكة

غير متوفر

لا حاجة إلى ترقيعات.

مسجل الشبكة (CNR)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62920 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Network Registrar (CNR).

مدير رؤية الأداء (PVM)

غير متوفر

لا حاجة إلى ترقيعات.

مدير سياسة جودة الخدمة (QPM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62912 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - لمدير سياسة جودة الخدمة (QPM).

خادم التحكم في الوصول الآمن (ACS)

غير متوفر

ثابت في الإصدار 4.1.2 وما بعده. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62905 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - للحصول على خادم التحكم في الوصول (ACS).

3.1 و 3.2 و 3.3 و 3.4

غير متوفر

لقد اجتاز هذا المنتج المرحلة الرئيسية لنهاية الدعم. ارجع إلى EOS/EOL للحصول على 3.1 فقط، 3.2، 3.3 فقط، 3.4 لقراءة نشرة نهاية العمر لهذا المنتج.

مدير عبارة إرسال الإشارات (SGM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62913 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على مدير عبارة الإشارات (SGM).

مدير خدمات حافة المشترك (SESM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62929 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - للحصول على مدير الخدمات لحافة المشترك (SESM).

مدير النقل (CTM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62936 تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Transport Manager (CTM).

مدير WAN (CWM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62917 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAN Manager (CWM).

[رجوع إلى الأعلى]

الشبكات الضوئية

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

منتجات ONG الضوئية

غير متوفر

لا يلزم توفر تصحيحات DST لنيوزيلندا للمنتجات الضوئية.

[رجوع إلى الأعلى]

الأمان وشبكة VPN

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

منصات أجهزة الأمان المعدلة (ASA)

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) WebVPN

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) IPSec

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

مدير أجهزة حلول الأمان المعدلة (ASDM)

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

وكيل الثقة (CTA) من Cisco

غير متوفر

ثابت في الإصدار 2.4.1.

حل إدارة معلومات أمان CiscoWorks (SIMS)

CSCsk12300

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62890 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - للحصول على حل إدارة معلومات الأمان (CW-SIMS) من CiscoWorks.

جهاز DDoS Guard and Detector

غير متوفر

يجب على المستخدمين ترقية النظام إلى الإصدار 6.0(5) من البرنامج الثابت لدمج إعدادات تكوين DST الجديدة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62741 - تغييرات وقت التوفير في ضوء النهار في الولايات المتحدة (DST) - جميع إصدارات واقي مكتشف DDoS - يلزم تغيير التكوين أو ترقيته.

نظام منع التسلل (IPS)

غير متوفر

مضيف الخدمة > خيار وقت الصيف المتكرر

NAC Appliance (Cisco Clean Access)

غير متوفر

ثابتة في هذه الإصدارات: 3.005(011.001) و 3.6(4.3) و 4.0(3.3) و 4.0(4) و 4.1(0).

منصات PIX

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

مدير أجهزة PIX (PDM)

غير متوفر

أستخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.

جهاز ACS الآمن

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN-62905 - التغييرات التي طرأت على سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على ACS.

نظام رصد الأمن والتحليل والاستجابة (CS-MARS)

CSCsk11384

ثابت في الإصدارات 4.3.2 و 5.3.2. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62891 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - بالنسبة إلى Cisco CS-MARS.

مدير تدفق مراقبة الفيديو (ICEVSSW)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN-62885 - تغيير سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 بالنسبة إلى ICEVSSW.

الوحدات العميلة للشبكات الخاصة الظاهرية (VPN) بسرعة 3K

غير متوفر

يجب تغيير أجهزة VPN 3K يدويا من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI). أختر تكوين > نظام > عام، وقم بعمل تغييرات في شاشة الوقت والتاريخ. يجب تغيير تطبيقات عميل شبكة VPN من خلال إعدادات Windows. يجب تغيير VPN SPA باستخدام الأمر clock على Cisco IOS. راجع منصات برنامج Cisco IOS في قسم التكوينات والحلول البديلة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات.

[رجوع إلى الأعلى]

التواجد عن بُعد

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

كوديك TelePresence

CSCsk4933

راجع CSCsk44933—الحاجة إلى إعادة إنشاء قاعدة بيانات TZ في CTS لدعم تغيير وقت DST للحصول على معلومات حول هذا المنتج.

مدير TelePresence

غير متوفر

ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62918 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على برنامج Cisco TelePresence Codec و Cisco TelePresence Manager (CTM) ومحول Cisco TelePresence متعدد النقاط (CTMS) للحصول على معلومات حول هذا المنتج.

[رجوع إلى الأعلى]

الأدوات والموارد

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

مراقبة IP الهاتفية (ITM) من CiscoWorks، الإصدار 2.0

غير متوفر

Unified Operations Manager (CUOM) الإصدارات 1.1 و 2.0

غير متوفر

Unified Service Monitor (CUSM)، الإصداران 1.1 و 2.0

غير متوفر

[رجوع إلى الأعلى]

الفيديو والكابلات وعرض المحتوى

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

حل التحكم في الخدمة (SCE)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62641 - SCE - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة اعتبارا من مارس 2007 ل SCE.

[رجوع إلى الأعلى]

الاتصالات الموحدة والصوت

إذا قمت بتشغيل نظام يحتوي على العديد من منتجات Cisco Unified Communications، فيرجى مراجعة دليل ترقية النظام المناسب للحصول على الأمر الموصى به والذي يتم من خلاله تحديث المنتجات. يوجد دليل منفصل لترقية النظام لكل إصدار من إصدارات Unified CallManager التي تم إنشاء نظام حولها.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بإصدارات إختبار النظام استنادا إلى Unified CallManager، الإصدار 4.x، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

2. انقر فوق عنوان العمود المناسب لمجموعة الإصدار التي تستخدمها. (لاحظ أن إصدار إختبار النظام ليس نفس إصدار Unified CallManager.)

3. انتقل إلى الارتباط الخاص بدليل ترقية النظام.

ملاحظة: إذا تلقيت خطأ يشير إلى "غير قادر على فتح برنامج نصي"، فقم بتعطيل أي برنامج لمكافحة التسلل أو "عامل أمان Cisco" يتم تشغيله على Cisco CallManager قبل تشغيل تصحيح DST.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بأنظمة الاتصالات الموحدة استنادا إلى Unified CallManager 5.x، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.

2. انقر فوق الارتباط المطابق لإصدار النظام الذي تستخدمه. (يكون إصدار النظام عادة، ولكن ليس بالضرورة، هو نفس إصدار Unified CallManager.)

3. انقر فوق علامة التبويب إعداد وخطة ، وانقر فوق إرتباط تخطيط ترقية النظام الموجود في جدول المحتويات الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

سطح المكتب الوكيل (CAD)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62937 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على سطح المكتب الوكيل من Cisco.

محول الاتصال الهاتفي عريض النطاق (BTS 10200)

غير متوفر

ولن تعالج تغييرات التوقيت الصيفي في نيوزيلندا حتى يتم نشر BTS10200 في نيوزيلندا.

خادم التعاون (CCS) - 3.0 و 4.0 و 5.0

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN-62907 - التغييرات التي تطرأ على سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - فيما يتعلق ب CCS.

اتصال المؤتمرات (CCC)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62869 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - لاتصال المؤتمرات من Cisco (CCC).

أدوات دعم مركز الاتصال

CSCsj47419

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62925 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على أدوات دعم مركز الاتصال من Cisco.

مدير التفاعل مع البريد الإلكتروني

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62926 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Web Interaction Manager و Email Interaction Manager.

وحدة الاستجابة في الطوارئ (CER)

غير متوفر

خادم الفاكس

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62901 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - بالنسبة لخادم الفاكس من Cisco.

Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise - الإصدار 4.x و 5.0 و 6.0

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

المجموعة التفاعلية (CIS)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: إشعار ميداني - FN - 62947 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على مجموعة Cisco InteractiveSuite.

تطبيق IP Communicator (CIPC)

CSCsj83567

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62866 - تغيير نهج التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA) و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

IP Contact Center (IPCC) Enterprise

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

IP Contact Center (IPCC) Express

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

إستضافة مركز اتصال IP (IPCC) - الإصدار 4.x و 5.0

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

نظام التعاون وقابلية التشغيل البيني لبروتوكول الإنترنت (IPICS)

CSCsj75834

وستعالج التغييرات التي ستطرأ على التوقيت الصيفي في نيوزيلندا في الإصدار المقبل من البرنامج الدولي للمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا.

IP SoftPhone

CSCsj83567

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62866 - تغيير نهج التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA) و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

خلاط الوسائط (CMB)، الإصدار 5.0

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: إشعار ميداني - FN - 62947 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على مجموعة Cisco InteractiveSuite.

نظام التشغيل Windows لخادم تقارب الوسائط (MCS OS)

CSCsj56317

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62919 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - لنظام التشغيل Windows لخادم تقارب الوسائط (MCS OS).

Outbound Option - 6.0 و 7.0 و 7.1

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

مساعد شخصي

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62895 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على المساعد الشخصي من Cisco.

بوابة PSTN (PGW2200)

CSCsj75847

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62889 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 لبوابة Cisco PSTN (PGW2200).

بيئة التطبيق الموحد (CUAE)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62902 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - بالنسبة لبيئة التطبيق الموحد من Cisco (CUAE).

Unified CallManager 14-Button Line Expansion Module

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

(نظام النسخ الاحتياطي والاستعادة Unified CallManager (BARS)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager BAT

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

سيارة Unified CallManager

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager DNA

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager Express (CCME)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager ITM

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager JTAPI

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager MLA

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

خدمة Unified CallManager (ccm.exe)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

مزود الخدمة الهاتفية الموحدة Unified CallManager (TSP)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

إصدار خدمة Unified CallManager WinOS

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified Communications Manager CUCM، الإصدارات 3.x و 4.x و 5.x

CSCsj56236 CSCsj58771 CSCsj56299 CSCsj67456 CSCsj67059

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62883 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallManager.

Unified Contact Center Enterprise/Hosted

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62923 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted، و Cisco Unified Customer Voice Portal و Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Contact Center Express

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى . لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية:

- إشعار ميداني: FN - 62880 - تغير سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

- لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62923 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted، و Cisco Unified Customer Voice Portal و Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Customer Voice Portal (CVP)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الإعلامات الميدانية التالية:

- إشعار ميداني: FN 62924 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - الإعتبارات الخاصة بتغيير الوقت الصيفي 2007 لنيوزيلندا

- لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62923 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted، و Cisco Unified Customer Voice Portal و Cisco Unified Contact Center Express.

قائمة التحكم في الوصول (ACD) الخاصة بإدارة الاتصال الذكية الموحدة (ICM)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

Unified Intelligent Contact Management Enterprise والاستضافة - 7.0 و 7.1

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة (سلسلة 7900)

CSCsj58806

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62878 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - بالنسبة لهواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة من Cisco.

مجموعة Unified MeetingPlace

CSCsj62747 CSCsj64680 CSCsj62766

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62873 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على منتجات Cisco MeetingPlace (MP).

مجموعة Unified MeetingPlace Express

CSCsj64732

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62872 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - ل Cisco MeetingPlace Express (MPE).

تطبيق Unified Personal Communicator (CUPC)

CSCsj83567

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62866 - تغيير نهج التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA) و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

الحضور الموحد (CUP)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62952- تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007 - للحصول على نظام التواجد الموحد من Cisco (CUP).

Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0، 7.1

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.

ميزة الفيديو الموحد (CUVA)

CSCsj83567

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62866 - تغيير نهج التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco IP Communicator (CIPC)، و Cisco Unified Video Advantage (CUVA) و Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

مؤتمرات الفيديو الموحدة (CUVC)

CSCsj83445

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62871 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على منتجات مؤتمرات الفيديو الموحدة من Cisco.

تحسين إتصالات الموظفين الموحدة (WFO)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62931 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على ميزة Cisco Unified Workforce Optimization (WFO).

Unity Connection

CSCsj72840

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62874 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unity Connection.

Unity Express

CSCsj75969

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62888 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على Cisco Unity Express.

بريد صوت الوحدة

CSCsj81705 CSCsj81671 CSCsj81527

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62868 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 ل Cisco Unity.

بوابة الهاتف VG248 التناظرية

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62870 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco VG248.

أداة توفير خدمات الصوت (VPT)

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62899 - تغير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - للحصول على أداة تزويد الصوت.

خيار التعاون عبر الويب - 5.0

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62923 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted، و Cisco Unified Customer Voice Portal و Cisco Unified Contact Center Express.

مدير التفاعل عبر الويب

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62926 - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco Web Interaction Manager و Email Interaction Manager.

[رجوع إلى الأعلى]

لاسلكي

منتج Cisco

معرف التعقب من Cisco

ملاحظات

نقاط الوصول ووحدات التحكم اللاسلكية

غير متوفر

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62894 - تغيير سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 - المنتجات اللاسلكية.

[رجوع إلى الأعلى]

التكوينات والحلول البديلة

يحتوي هذا القسم على حلول بديلة أو تكوينات يدوية لأنظمة Cisco الأساسية الأكثر شيوعا التي تدعم التوقيت الصيفي.

التكوينات المتوفرة

النظام الأساسي من Cisco

الحل البديل المتاح

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

نعم

نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)

نعم

منصات CatOS

نعم

CiscoWorks

رقعة

محول خدمات المحتوى (CSS)

نعم

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

نعم

منصات برنامج IOS من Cisco

نعم

IOS XR من Cisco

نعم

محولات التخزين (SAN-OS)—فئة MDS 9500 للتخزين

نعم

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

عدم — وضع يدويا في آذار وتشرين الثاني

[رجوع إلى الأعلى]

تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن إستخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP) سيتجنب أي مشاكل متعلقة بتغييرات الوقت هذه، إلا أن بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ووقت التوقيت الصيفي لا يساعد أحدهما الآخر أو يعيق الآخر. بروتوكول وقت الشبكة عبارة عن أداة مساعدة تستخدم لمزامنة الساعات على أجهزة مختلفة. وعادة ما تأخذ بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ساعة مرجعية من مصدر يستند إلى التوقيت العالمي المنسق (UTC)، والتي لا تتغير بغض النظر عن DST.

على سبيل المثال، فإن التوقيت الرسمي الشرقي (EST) في الولايات المتحدة متأخر بخمس ساعات عن التوقيت العالمي المنسق (UTC) عندما يكون التوقيت الصيفي غير نشط. تتخلف EST عن الموعد المحدد بأربع ساعات عندما يكون التوقيت الصيفي نشطا. ويكون تكوين DST خاصا جدا بالمنطقة الزمنية التي يتم نشر الجهاز فيها، ويتم إستخدام NTP UTC كمرجع عند حساب DST على كل جهاز فردي.

[رجوع إلى الأعلى]

أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA OS باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: إذا لم تستخدم خيار وقت الصيف، فلن تتأثر بهذه المشكلة. للتحقق من عدم إستخدام خيار وقت الصيف، قم بتشغيل هذا الأمر:

ملاحظة:  تشغيل العرض | تضمين التوقيت الصيفي

إن لا يستلم أنت إنتاج من هذا أمر، جهازك لا يتأثر بهذا إصدار. إن يستلم أنت إنتاج وجهازك يتأثر بهذا إصدار، اتصل ب cisco مساعدة التقنية مركز (TAC) in order to نلت ال 6.3(5.123) صورة مؤقت.

[رجوع إلى الأعلى]

نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام Cisco Application and Content Networking System (ACNS) أو Content Engine باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز من أجهزة ACN:

clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[رجوع إلى الأعلى]

منصات CatOS

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS، الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث:

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[رجوع إلى الأعلى]

CiscoWorks

تستخدم تطبيقات الإدارة، مثل CiscoWorks و Cisco Secure ACS، الوقت الذي يوفره نظام التشغيل. لذلك، لحل مشكلة DST، يجب تثبيت حزمة نظام التشغيل التي تحتوي على الإصلاح لنظام التشغيل (Windows و Solaris وما إلى ذلك).

إذا كان النظام الأساسي يتضمن نظام تشغيل تتم صيانته بواسطة Cisco، مثل Unified CallManager أو جهاز ACS، فستقوم Cisco بتوفير تصحيح. راجع قائمة المنتجات المتأثرة في قسم إدارة الشبكة لتحديد متى ستتوفر حزمة تصحيح لمنتجك.

[رجوع إلى الأعلى]

محول خدمات المحتوى (CSS)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لمحول خدمات المحتوى (CSS) الذي يشغل WebNS باستخدام أمر تكوين واحد. أنت يستطيع ركضت هذا أمر في أي وقت في SuperUser أسلوب على CSS in order to غيرت العملية إعداد حالي تقصير من الأداة معطى.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على CSS الذي يشغل WebNS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: ظهر أول أمر CSS ساعة الصيف في الإصدار 7.50.

[رجوع إلى الأعلى]

اكتشاف الاقتحام والوقاية منه

لتغيير إعدادات وقت الصيف على أجهزة Cisco للكشف عن التسلل ومنعه، أستخدم خيار الإعداد من CLI (واجهة سطر الأوامر):

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

ملاحظة: قد تتضمن حزم الإدارة المستندة إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) شاشة إعداد تستند إلى الوقت يمكنك إستخدامها لإجراء التغييرات اللازمة.

ملاحظة:  [رجوع إلى الأعلى]

منصات برنامج IOS من Cisco

يمكن تغيير معلمات تكوين Cisco IOS DST باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للحصول على معلومات تفصيلية حول الأمر clock Summer-time، ارجع إلى مرجع أوامر إدارة شبكة Cisco IOS.

للالتزام بتغيير وقت DST الخاص ب 2007 NZ، أستخدم الأمر clock Summer-time على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco IOS. هذا المثال خاص بالمنطقة الزمنية NZST/NZDT:

clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00

[رجوع إلى الأعلى]

IOS XR من Cisco

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام Cisco IOS XR باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز Cisco IOS XR:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[رجوع إلى الأعلى]

محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين

وبشكل افتراضي، لا تقوم شبكة منطقة التخزين (SAN-OS) الخاصة ب MDS بضبط وقت التوقيت الصيفي، ولا يوفر البرنامج أية قيم افتراضية لإعدادات DST. لذلك، يجب أن يتضمن أي تكوين لحفظ التوقيت الصيفي المعلمات الخاصة بتواريخ البدء والانتهاء.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

للالتزام بتغيير الوقت ل DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر:

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

ملاحظة: المنطقة الزمنية الشرقية" هي قيمة معرفة من قبل المستخدم ويمكن تحديدها باستخدام هذا الأمر: show running | ساعة.

نظرا لأن MDS SAN-OS لا يوفر قيم افتراضية لإعداد وقت الصيف، فلا يلزم إجراء تغييرات على التعليمات البرمجية. يجب تكوين إعداد DST ل SAN-OS من خلال CLI للأسباب التالية:

- لا يمكن إستخدام "إدارة البنية" لتكوين محولات متعددة باستخدام هذا الإعداد لأنها لا تدعم تكوين DST.

- لا تدعم خدمات Cisco Fabric تكوين التوقيت الصيفي لأن بنية واحدة يمكن أن تمتد عبر مناطق زمنية متعددة.

[رجوع إلى الأعلى]

مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)

لا يمكن تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام تشغيل Altiga. حاليا، في كل من إصداري نظام التشغيل Altiga OS، وهما 4.1 و 4.7، يمكنك تمكين ميزة وقت الصيف لاستخدام الإعدادات الافتراضية للوقت الصيفي، كما تم تعيينها مسبقا. للعمل على هذه المشكلة، يجب تعيين الوقت الذي يسبق ساعة عندما يقع التوقيت الصيفي الجديد في الأحد الثاني في مارس. يجب تعطيل DST على هذه الأجهزة حتى لا يحاول الجهاز تعيين ساعته في يوم الأحد الأول من شهر أبريل.

ملاحظة: المعلومات المقدمة في هذا القسم هي حل بديل لأولئك الذين يختارون عدم الترقية إلى الرمز الثابت بمجرد توفرها.

يمكنك تعطيل التوقيت الصيفي وتعيين الساعة للأمام كما هو موضح في هذه الصورة:

معلومات أساسية

وقد نسخت المعلومات الواردة في هذا الفرع من إدارة الشؤون الداخلية في نيوزيلندا (http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument ).

حفظ ضوء النهار المراد توسيعه

هون ريك باركر

وزير الداخليه

30 نيسان/أبريل 2007

اعلن وزير الشؤون الداخلية النيوزيلندى ريك باركر اليوم ان النيوزيلنديين سيحظون بفترة اضافية لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 30 سبتمبر من هذا العام بعد قرار الحكومة التى يقودها حزب العمال بتمديد الفترة إلى 27 أسبوعا.

وسوف تمضي الساعات قدما قبل ساعة في الأسبوع من المعتاد يوم الأحد الماضي في سبتمبر/أيلول وترتد ساعة إلى الأحد الأول في إبريل/نيسان، بدلا من الأحد الثالث في مارس/آذار. هذا أول تغيير في حفظ ضوء النهار منذ عام 1990.

"يعني القرار ان الناس سيحظون بساعة اضافية من ضوء النهار في الامسيات من اواخر ايلول (سبتمبر) إلى اوائل نيسان (أبريل) للاستمتاع في الهواء الطلق. وهذا يعتمد على نصف ساعة إضافية تم بناؤها بالفعل في توقيت نيوزيلندا على مدار العام.

[رجوع إلى الأعلى]

معرف المستند: 98600

معلومات ذات صلة

- إدارة الشؤون الداخلية بنيوزيلندا

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems