المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين قوائم وصول IPv6. في المثال الموضح في هذا المستند، يتم تكوين الموجهين R1 و R2 باستخدام نظام عنونة IPv6 ويتم توصيلهما من خلال إرتباط تسلسلي. بروتوكول التوجيه الذي تم تمكينه على الموجهين هو IPv6 OSPF، ويتم الإعلان عن عناوين الاسترجاع التي تم تكوينها على كلا الموجهين (R1 و R2) لبعضها البعض في المنطقة 0 باستخدام هذا الأمر: IPv6 OSPF process-id area-id [instance-id] . في هذا المثال، يلزم رفض حركة مرور برنامج Telnet التي تنشأ من واجهة الاسترجاع 0 للموجه R2 وتصل إلى واجهة الاسترجاع 4 للموجه R1.

يستخدم مثال التكوين هذا الأمر ipV6 access-list access-name لإنشاء قائمة وصول IPv6 (باسم DENY_TELNET_LO4) على الموجه R1. جملة رفض ترفض مضيف TCP 400A:0:400C::1 المضيف 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet يتبعها بيان سماح بأي من IPv6 .

لتعيين قائمة التحكم في الوصول إلى IPv6 لواجهة، أستخدم هذا الأمر في وضع تكوين الواجهة: IPv6 traffic-filter access-list-name {in | خارج}

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- معرفة نظام عنونة IPv6

- معرفة تنفيذ OSPF ل IPv6

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 7200 على البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 15.1 (لتكوينات الموجهات R1 و R2).

الاصطلاحات

أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه R1

- الموجه R2

الموجه R1

R1#show running-config

version 15.0

!

hostname R1

ip source-route

ip cef

!

no ip domain lookup

ipv6 unicast-routing

!--- Enables the forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 100A:0:100C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!--- Enables OSPFv3 on the interface and associates

!--- the interface looback1 to area 0.

!

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 200A:0:200C::1/64

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Loopback3

no ip address

ipv6 address 300A:0:300C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Loopback4

no ip address

ipv6 address 400A:0:400C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address AB01:2011:7:100::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf network point-to-point

!--- Sets the OSPFv3 network type as point-to-point.

ipv6 ospf 10 area 0

ipv6 traffic-filter DENY_TELNET_Lo4 in

!--- Filters the traffic based on access list.

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

!

ipv6 access-list DENY_TELNET_Lo4

sequence 20 deny tcp host 400A:0:400C::1 host 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet

!--- Denies telnet access to Lo4 from Lo1 of router R2.

permit ipv6 any any

!

end

الموجه R2

R2#show running-config

version 15.0

hostname R2

ip source-route

ip cef

!

no ip domain lookup

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1001:ABC:2011:7::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address AB01:2011:7:100::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf network point-to-point

ipv6 ospf 10 area 0

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

!

end

التحقق من الصحة

للتحقق من التكوين، أستخدم الأمر ping.

على الموجه R2

يوضح إخراج النموذج هذا أنه يمكن للموجه R2 الوصول إلى واجهة الاسترجاع للموجه R1:

R2#ping ipv6 400A:0:400C::1 source lo0

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 400A:0:400C::1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 1001:ABC:2011:7::1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/32/44 ms

جرب واجهة الاسترجاع telent 4 للموجه R1 من واجهة الاسترجاع 0 للموجه R2.

R2#telnet 400A:0:400C::1 /source-interface lo0

Trying 400A:0:400C::1, 23 ...

% Connection refused by remote host

يؤكد الإخراج أعلاه أن برنامج Telnet تم رفضه من قبل المضيف البعيد (أي، بواسطة الموجه R1).

أستخدم الأمر show ipV6 access-list deny_telnet_lo4 للتحقق من قائمة الوصول التي تم إنشاؤها في الموجه R1 كما هو موضح في هذا المثال:

على الموجه R1

R1#

show ipv6 access-list DENY_TELNET_Lo4

IPv6 access list DENY_TELNET_Lo4

deny tcp host 400A:0:400C::1 host 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet sequence 20

permit ipv6 any any (82 matches) sequence 30

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين IPv6، الإصدار 15.1 M&T من Cisco IOS

- دعم تقنية IPv6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems