المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المخططات المدعومة للتوجيه في بيئة كمبيوتر شخصي v

الملاحظات والتحذيرات المهمة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند المخططات المدعومة وغير المدعومة عند إنشاء بروتوكول توجيه أو تجاور PIM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بكيفية تكوين بروتوكولات التوجيه على محولات Nexus والموجهات الأخرى. كما توصيك Cisco بفهم تكوين vPC وخصائص إعادة توجيه vPC وتشغيله، وسلوكيات تحسينات عبارة النظير vPC (من خلال أمر تكوين مجال نظير-gateway vPC) والتوجيه/الطبقة 3 عبر vPC (من خلال أمر تكوين مجال نظير-موجه نظير من الطبقة 3 vPC). لمزيد من المعلومات حول تحسينات vPC هذه، راجع الأقسام ذات الصلة في مستند فهم تحسينات قناة المنفذ الظاهرية (vPC).

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتم إنشاء تجاور بروتوكول التوجيه أو PIM بين أجهزة الطبقة 3 الخارجية (L3) ومحولات Cisco Nexus في بيئة قناة منفذ ظاهري (vPC). يتم إستخدام مصطلح تجاور البروتوكول في هذا المستند لتمثيل تكوين علاقة جوار بروتوكول بين الأجهزة المشار إليها. لا تغطي هذه المقالة vPC+.

المخططات المدعومة للتوجيه في بيئة كمبيوتر شخصي v

يمكن إستخدام المخطط المبين في الشكل 1 لتوضيح خيارات الاتصال المختلفة لتجاور البروتوكولات في بيئة تعمل عبر الكمبيوتر الشخصي (vPC). توجد محولات Nexus في مجال vPC مع التفاصيل التالية:

- زوج من محولات Nexus المماثلة التي تم تكوينها في مجال vPC.

- ثلاث أجهزة من الطبقة 3 (L3-A، و L3-B، و L3-C) متصلة بزوج من المحولات من Nexus.

- يتم توصيل L3-A بمنفذ يتيم في شبكة Vlan الخاصة الظاهرية (vPC).

- يتم توصيل L3-B و L3-C باستخدام vPC إلى Nexus-A و Nexus-B.

- يوجد بين Nexus-A و Nexus-B إرتباطات إضافية من الطبقة 2 والطبقة 3.

الشكل 1: المخططات المدعومة للتوجيه في بيئة كمبيوتر شخصي

استنادا إلى المخطط الوارد في الشكل 1، يوضح الجدول 1 أي الارتباطات المادية تدعم عمليات تجاور بروتوكول التجاور بين محولين من Nexus وبين محول Nexus وجهاز L3 المتصل بنظيره الذي يعمل عبر تقنية vPC. يكون كل نوع من أنواع الارتباطات المستخدمة لتجاور البروتوكول مفصلا ويشير إلى أي توضيحات قابلة للتطبيق تكون مفصلة في الجدول 1.

الجدول 1: دعم عمليات تجاور بروتوكول التوجيه عبر الواجهات المادية

سلسلة مبدل Nexus

تجاور البروتوكول بين Nexus-A و Nexus-B

تجاور البروتوكول بين L3-A و Nexus-B

Nexus 95xx-R و 3xxxx-R

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: مدعوم٪

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: مدعوم **

Nexus 3000/3100/3200/3400/3600 Series

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: مدعوم*

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: مدعوم*٪

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: مدعوم **

Nexus 3500 Series

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: مدعوم **

السلسلة Nexus 5000

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: غير مدعوم **

سلسلة Nexus 6000

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: غير مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: غير مدعوم **

سلسلة Nexus 7000

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: مدعوم

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: مدعوم٪

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: مدعوم **

السلسلة Nexus 9000

إرتباط L3: مدعوم

إرتباط L2: مدعوم*

إرتباط النظير: مدعوم

تجاور PIM عبر إرتباط النظير: مدعوم ***

إرتباط L3: غير متوفر

إرتباط L2: مدعوم*٪

إرتباط النظير: مدعوم، راجع متطلبات الجدول 2

تجاور PIM: مدعوم **

* يجب تكوين عنوان MAC معرف من قبل المستخدم على كل واجهة ظاهرية لمحول VLAN ذي صلة (SVI). راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCus13433 للحصول على مزيد من التفاصيل.

** لا يتم دعم عملية تجاور PIM عبر شبكة VLAN خاصة بتقنية vPC بين a) L3-A و Nexus-A أو Nexus-B أو L3-C و Nexus-A أو Nexus-B، بغض النظر عن أن الموجه أو محول الطبقة 3 متصل عبر منفذ يتيم أو إرتباط عضو في برنامج vPC. بالنسبة لجميع الأنظمة الأساسية باستثناء Nexus 5000 أو Nexus 6000 PIM التي تدعم عمليات التجاور عبر شبكة VLAN غير خاصة بالكمبيوتر بين a) L3-A و Nexus-A أو Nexus-B أو b) بين L3-B أو L3-C و Nexus-A أو Nexus-B إذا تم إنشاؤها من خلال إرتباط L2.

*** يتم دعم تجاور PIM بين Nexus-A و Nexus-B ومع ذلك يختلف نوع وضع PIM النادر المدعوم (أي SSM و ASM و BiDIR) حسب النظام الأساسي. راجع أدلة تكوين النظام الأساسي.

٪ من قدرة موجه النظير للطبقة 3 مطلوبة لاستخدام إرتباط نظير vPC كمسار توجيه عابر (بدون إرتباط متواز من المستوى الثاني).

يصف الجدول 2 عمليات تجاور بروتوكول التوجيه المدعومة عبر شبكات VLAN الخاصة ببروتوكول vPC استنادا إلى المخطط في الشكل 1.

ملاحظة: باستخدام إدخال تحسين التوجيه/الطبقة 3 عبر تقنية vPC من خلال أمر تكوين مجال vPC لموجه النظير للطبقة 3، تدعم جميع أنظمة تحويل Nexus الآن عمليات تجاور بروتوكول توجيه البث الأحادي عبر إرتباط نظير vPC. قبل تطوير هذه الميزة، كان الدعم يختلف باختلاف النظام الأساسي. للترقية إلى إصدار من NX-OS يحتوي على دعم للتوجيه/الطبقة 3 عبر تحسين vPC من إصدار أقدم يمكن أن يكسر المخططات الحالية حتى يتم تمكين أمر تكوين مجال vPC للطبقة 3 peer-router. لا يضيف التوجيه/الطبقة 3 عبر تحسين vPC دعم لتجاور PIM عبر شبكة VLAN الخاصة ببروتوكول vPC.

الجدول 2: دعم عمليات تجاور بروتوكولات التوجيه عبر شبكات VLAN الخاصة بأجهزة الكمبيوتر الافتراضية (vPC)

سلسلة مبدل Nexus

من المستوى الثالث إلى الثالث - باء

أو

L3-A إلى L3-C

L3-A أو L3-B أو L3-C

إلى

Nexus-A أو Nexus-B

Nexus 95xx-R و 3xxxx-R Series

نعم

*7.0(3)F3(3) والإصدارات الأحدث مع أمر تكوين مجال PC للطبقة 3 peer-router

Nexus 3000/3100/3200/3400/3600

نعم

*7.0(3)F3(3) والإصدارات الأحدث مع أمر تكوين مجال PC للطبقة 3 peer-router

Nexus 3500 Series

نعم

* 6.0(2)A8(x) والإصدارات الأحدث مع تمكين أمر تكوين مجال vPC للموجه النظير للطبقة 3

السلسلة Nexus 5000

نعم

* 7.3(0)N1(1) والإصدارات الأحدث مع أمر تكوين مجال PC للطبقة 3 peer-router vPC

سلسلة Nexus 6000

نعم

* 7.3(0)N1(1) والإصدارات الأحدث مع أمر تكوين مجال PC للطبقة 3 peer-router vPC

سلسلة Nexus 7000

نعم

** 7.2(0)D1(1) والإصدارات الأحدث مع أمر تكوين مجال vPC للموجه النظير للطبقة 3

السلسلة Nexus 9000

نعم

* 7.0(3)I5(1) والإصدارات الأحدث مع تمكين أمر تكوين مجال مجال موجه النظير للطبقة 3

* تتطلب الميزة تكوين صريح لأمر تكوين مجال الطبقة 3 peer-router vPC.

** غير مدعوم على سلاسل M1 و F1 و F2 و M2.

الملاحظات والتحذيرات المهمة

- يتم دائما دعم التجميع من المستوى 3-A إلى Nexus-A للمستوى 2/L3.

- يتم دائما دعم التجميع من المستوى 3-B إلى المستوى 3-C للمستوى 2/المستوى 3.

- عندما تكون جلسة BFD عبر SVI الذي يستخدم إرتباط نظير قناة المنفذ الظاهرية (vPC)، فإن وظيفة صدى BFD غير مدعومة. أنت ينبغي أعجزت ال BFD صدى وظيفة ل كل جلسة عبر SVI بين عقد نظير vPC أن يستعمل ال ما من bfd صدى قارن تشكيل أمر.

- إذا تم تكوين إرتباط نظير vPC على وحدة Cisco Nexus 32-port 1/10 Gigabit Ethernet (F1-Series) (N7K-F132XP-15)، فيجب تضمين شبكة VLAN الخاصة بتوجيه النسخ الاحتياطي من المستوى الثالث في قائمة شبكة VLAN المحددة بواسطة الأمر peer-gateway exclude-vlan.

- بالنسبة لجميع الأنظمة الأساسية Nexus، لا يتم دعم تجاور PIM عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو منفذ يتيم vPC. لتكوين عملية تجاور PIM مدعومة، يجب أن يكون لديك اتصال الطبقة 3 من كل محول من Nexus إلى موجه PIM ذي الصلة أو أن تشكل عملية تجاور PIM عبر شبكة VLAN غير خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

- محولات Nexus 5000 و 5500 و 5600 و 6000 في مجال vPC التي تتلقى حركة مرور البث المتعدد من شبكة محلية ظاهرية (VLAN) بتقنية vPC أو شبكة محلية ظاهرية (vPC) حيث يكون مستقبل البث المتعدد فقط قابلا للوصول عبر إرتباط نظير vPC يجب أن يكون لديه أمر التكوين العام vpc bind-vrf الافتراضي vlan {vlan-id} الموجود. لكل VRF، يجب تحديد شبكة VLAN منفصلة، ويجب عدم إستخدام شبكة VLAN المحددة مسبقا لحركة مرور الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يكون لديك مخطط vPC بمنافذ يتيمة أو إتصالات الطبقة 3 وحركة مرور البث المتعدد يجب أن تمر عبر إرتباط النظير للوصول إلى هذه المتلقيات، لا يتم إرسالها إلى المستقبل ما لم يكن لديك الأمر vpc bind-vrf default vlan {vlan_id}. لكل VRF، يمكن تكوين vlan_id منفصل، حيث لا تكون شبكة VLAN مستخدمة بالفعل لحركة مرور الإنتاج. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى دليل تكوين واجهات Nexus 5500 Series NX-OS، ودليل تكوين واجهات NX-OS Nexus 5600 Series، ودليل تكوين واجهات NX-OS من Nexus 6000 Series.

معلومات ذات صلة

- فهم تحسينات قناة المنفذ الافتراضية (vPC)

- توجيه النسخ الاحتياطي من المستوى الثالث باستخدام الطراز v1 وبوابة النظير

- يقوم الطراز N5500/N6000 بربط مثيل VRF بمحول vPC

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco