المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مجموعة كابل EIA/TIA-449

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DTE (من DB-60 إلى DB-37)

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DCE (من DB-60 إلى DB-37)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعرض هذا المستند مجموعة الكبلات 5 في 1 EIA/TIA-449 ويصف إتصالات سن الكبل الخاصة بها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مجموعة كابل EIA/TIA-449

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DTE (من DB-60 إلى DB-37)

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

37 سنا

إشارة

J1-49 J1-48

mode_1 gnd

—

—

—

J1-51 J1-52

GND Mode_DCE

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

Shield_GND

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

زوج مجدول رقم 6

==> ==>

J2-4 J2-22

بطاقة SD+ SD—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

زوج مجدول رقم 9

<== <===

J2-5 J2-23

الطراز ST+ ST—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

زوج مجدول رقم 11

<== <===

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

زوج مجدول رقم 5

==> ==>

J2-7 J2-25

منفذ RS+ RS—

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

زوج مجدول رقم 10

<== <===

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

زوج مجدول رقم 1

<== <===

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

زوج مجدول رقم 12

==> —

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

زوج مجدول رقم 2

<== <===

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

زوج مجدول رقم 4

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

زوج مجدول رقم 3

<== <===

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

زوج مجدول رقم 7

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

زوج مجدول رقم 9

— —

J2-19 J2-20

إس جي آر

1 أي رقم تعريف شخصي غير مشار إليه غير متصل.

أشرطة كابلات EIA/TIA-449 DCE (من DB-60 إلى DB-37)

60 سنا 1

إشارة

الوصف

إتجاه

37 سنا

إشارة

J1-49 J1-48

mode_1 gnd

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

Shield_GNC

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

زوج مجدول رقم 11

<== <===

J2-4 J2-22

بطاقة SD+ SD—

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

زوج مجدول رقم 7

==> ==>

J2-5 J2-23

الطراز ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

زوج مجدول رقم 6

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

زوج مجدول رقم 1

<== <===

J2-7 J2-25

منفذ RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

زوج مجدول رقم 9

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

زوج مجدول رقم 5

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-29 J1-30

nil/ll circuit_gnd

زوج مجدول رقم 12

==> —

J2-10 J2-37

نادي إل سي

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

زوج مجدول رقم 4

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

زوج مجدول رقم 2

<== <===

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

زوج مجدول رقم 3

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

زوج مجدول رقم 10

<== <===

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

زوج مجدول رقم 8

— —

J2-19 J2-20

إس جي آر

1 أي رقم تعريف شخصي غير مشار إليه غير متصل.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems