التاريخ: 12 نيسان 1993

التنقيح 3-0

الإصدار السابق:

التنقيح 2-11

16 مارس، 1990 م

الإصدار الأول: تشرين الأول/أكتوبر 1989

العدد الأول من الإضافة: كانون الثاني/يناير 1991

© حقوق النشر 1989-1993 بواسطة Cisco Systems، Inc. و T3Plus Networking، Inc.

إشعار

لا تقدم Cisco Systems، Incorporated and T3plus Networking، Incorporated أي تمثيل فيما يتعلق بأي من المعلومات الواردة في المواصفات ولا تضمن أي منها، ولكنها تقدم ذلك بحسن نية وبأفضل ما لديها من معرفة وقدرة. دون تقييد عمومية ما سبق، لا تقدم Cisco Systems و T3plus Networking أي تمثيل أو ضمانات فيما يتعلق باللياقة البدنية لغرض معين، أو فيما إذا كان إستخدام المعلومات الواردة في المواصفات قد ينتهك أي براءة أختراع أو حقوق أخرى لأي شخص. يتنازل المستلم عن أي مطالبات قد تكون لديه ضد Cisco Systems أو T3Plus Networking فيما يتعلق بأي إستخدام يقوم به المستلم للمعلومات أو المنتجات المشتقة منها.

يتم منح الإذن لإعادة إنشاء هذه المواصفات وتوزيعها بما يلي:

1. تظهر أسماء Cisco Systems، Inc. و T3plus Networking، Inc. على هيئة مؤلفين،

2. تظهر نسخة من هذا الإشعار على جميع النسخ،

3. لا يتم تغيير محتويات هذا المستند أو تعديلها.

لا يمكن تغيير محتويات هذا المستند أو تعديلها دون إذن كتابي صريح من Cisco Systems و T3plus Networking. من المفترض أن يعمل هذا المستند كمواصفات واجهة تسلسلية عالية السرعة وأن يتطور إلى معيار صناعي. ومن المتوقع لهذا الغرض أن تنقح هذه المواصفات في المستقبل لكي تعكس المتطلبات الإضافية أو التقيد بالمعايير المحلية أو الدولية عند تطورها. تحتفظ Cisco Systems و T3Plus Networking بالحق في تغيير أو تعديل هذه المواصفات أو المعدات المرتبطة بها في أي وقت دون إشعار وبدون مسؤولية.

لتلقي نسخ محدثة من هذه المواصفات، من المستحسن طلب إضافتك إلى القائمة البريدية لمواصفات HSSI الخاصة بشبكة Cisco Systems أو T3Plus.

مؤلفون مشتركون

جون تي شابمان

كبير مهندسي تصميم الأجهزة

Cisco Systems, Inc.

375 East Tasman Drive

سان خوسيه، كاليفورنيا 95134

jchapman@cisco.com

الهاتف: (408) 526-7651 فاكس: (408) 527-1709

متري الحلبي

كبير مهندسي تصميم الأجهزة

T3Plus Networking، Inc.

الطريق السريع سان توماس 2840

سانتا كلارا، كاليفورنيا 95051

mitri@t3plus.com

الهاتف: (408) 727-4545 فاكس: (408) 727-5151

المقدمة

مجرد

يحدد هذا المستند واجهة الطبقة المادية الموجودة بين جهاز بيانات DTE مثل موجه عالي السرعة أو جهاز بيانات مماثل و DCE مثل DS3 (44.736 ميجابت في الثانية) أو SONET STS-1 (51.84 ميجابت في الثانية) DSU. قد تتضمن الملحقات المستقبلية لهذه المواصفات دعم المعدلات التي تصل إلى SONET STS-3 (155.52 ميجابت في الثانية).

هذه الوثيقة مواصفة متوافقة مع مواصفات التصميم HSSI، التي كتبها جون ت. تشابمان وميتري الحلبي، التنقيح 2.11، المؤرخ في 16 آذار 1990 وإضافة العدد #1، المؤرخ في 23 كانون الثاني 1991.

ويجري حاليا التصديق على هذه المبادرة من قبل مؤسسة المعايير الأمريكية. مواصفات الطبقة المادية ستكون EIA/TIA-613 ومواصفات الطبقة الكهربائية ستكون EIA/TIA-612. وستتاح هذه المواصفات في منتصف عام 1993. تم تضمين تدوين هنا حيث توجد إختلافات معروفة بين المواصفات.

تنظيم المستندات

- يقدم هذا القسم، مقدمة، HSSI ويربطه بمواصفات أخرى.

- يوفر القسم التالي، المصطلحات والتعاريف، التعريفات المستخدمة في المستند.

- القسم الثالث، المواصفات الكهربائية، يحدد المواصفات الكهربائية، بما في ذلك أسماء الإشارات والتعريفات والخصائص والتشغيل والتوقيت.

- يصف القسم الرابع، المواصفات المادية، الخصائص الفعلية بما في ذلك أنواع الموصلات وأنواع الكبلات وتعيينات الشوكة الكهربائية (PIN).

- الملحق أ، مخططات التوقيت، يروي علاقات التوقيت بشكل رسومي.

- الملحق ب، الاصطلاحات الدائرية التفاضلية، يحدد بشكل رسومي اصطلاحات قطبية.

- الملحق ج، المناعة ضد الضوضاء، يحتوي على تحليل تفصيلي للمناعة ضد الضوضاء الناجمة عن الحساسية للنسيج.

مقارنة بالمعايير القائمة

فيما يتعلق بمجموعة المعايير ANSI/EIA و EIA-232-D و EIA-422-A و EIA-423-A و EIA-449 و EIA-530، تتميز هذه المواصفات بما يلي:

- يدعم معدلات البت التسلسلي حتى 52 ميجابت/ثانية

- يستخدم مستويات الإرسال المنطقية المقترنة بالمصادر (ECL)

- تسمح بإشارات التوقيت بأن يتم صفعها، على سبيل المثال، بشكل متقطع

- يستخدم بروتوكول إشارة تحكم مبسط

- يستخدم بروتوكول إشارة الاسترجاع الأكثر تفصيلا

- يستخدم موصل مختلف

المصطلحات والتعاريف

تتوافق هذه المواصفات مع التعريفات التالية:

إسترجاع تناظري

الاسترجاع في أي إتجاه ويقترن بجانب خط قطعة المعدات DCE.

تأكيد

سيكون (+جانب) إشارة معينة عند نقطة ضعف محتملة بينما سيكون ( الجانب) من الإشارة نفسها في نقطة ضعف محتملة. (المرجع: قسم المواصفات الكهربائية و الملحق ب: قسم اصطلاحات الدوائر التفاضلية).

تبرئة

سيكون (+جانب) إشارة معينة في حالة تغير محتمل بينما سيكون ( الجانب) من الإشارة نفسها في حالة تردد محتمل.

قناة اتصال البيانات

وسائط النقل والمعدات اللازمة لنقل المعلومات بين مراكز البيانات. في هذه المواصفات، يفترض أن تكون قناة إتصالات البيانات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

DCE: أجهزة إتصالات البيانات

أجهزة واتصالات شبكة اتصال تقوم بتوصيل قناة اتصال البيانات بالجهاز الطرفي (DTE). سيتم إستخدام هذا الأمر لوصف وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التخزين عن بعد (DSU).

إسترجاع رقمي

الاسترجاع في أي من الاتجاهين المرتبط بمنفذ DTE الخاص بمعدات DCE.

DS3: المستوى الثالث من الإشارة الرقمية

يعرف أيضا باسم T3. ما يعادل 28 T1 من عرض النطاق الترددي. معدل البت هو 44. 736 ميجابت في الثانية. وحدة خدمة البيانات. توفير DTE مع إمكانية الوصول إلى مرافق الاتصالات الرقمية.

DTE: أجهزة طرفية للبيانات

جزء من محطة بيانات تعمل كمصدر بيانات أو وجهة أو كليهما والذي يوفر وظيفة التحكم في إتصالات البيانات طبقا للبروتوكولات. سيتم إستخدام هذا الأمر لوصف موجه أو جهاز مماثل.

ساعة GAPPED

تيار ساعة بمعدل البت الاسمي الذي قد يفقد نبضات الساعة على فترات اعتباطية لفترات زمنية تعسفية.

OC-N

الإشارة الضوئية التي تنتج عن التحويل البصري لإشارة STS-N.

SONET: الشبكة الضوئية المتزامنة

معيار ANSI/CCITT لتوحيد إستخدام أنظمة الاتصالات الضوئية.

STS-N: مستوى إشارة النقل التزامني N، حيث n = 1،3،9،12،18،24،36،48

STS-1 هو إشارة كتلة البناء المنطقية الأساسية ل SONET بمعدل 51.84 ميجابت في الثانية. يتم الحصول على STS-N من خلال تداخل إشارات N STS-1 مع معدل يبلغ N × 51.84 ميجابت في الثانية.

المواصفات الكهربائية

تعريفات الإشارة

آر تي: توقيت الاستقبال       من DCE

RT هي ساعة مزودة بمعدل البت الأقصى 52 ميجابت في الثانية، وتوفر معلومات توقيت عنصر إشارة الاستقبال ل RD.

RD: تلقي البيانات       من DCE

يتم نقل إشارات البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة DCE، إستجابة لإشارات خط قناة البيانات التي تم تلقيها من محطة بيانات بعيدة، على هذه الدائرة إلى DTE. RD متزامن مع RT.

ST: توقيت الإرسال       من DCE

ST هي ساعة جيجابت بحد أقصى لمعدل البت 52 ميجابت في الثانية، وتوفر معلومات توقيت عنصر إرسال الإشارة إلى DTE.

TT: توقيت المحطة الطرفية       ل DCE

يوفر TT معلومات توقيت عنصر إرسال الإشارة إلى DCE. TT هي الإشارة ST التي يرددها DTE إلى DCE. يجب تخزين TT مؤقتا بواسطة DTE فقط، وليس مسدودا مع أي إشارة أخرى.

SD: إرسال البيانات       ل DCE

تم إنشاء إشارات البيانات بواسطة DTE، ليتم إرسالها عبر قناة البيانات إلى محطة بيانات بعيدة. SD متزامن مع TT.

TA: معدات محطة البيانات الطرفية المتاحة       ل DCE

يتم تأكيد TA بواسطة DTE، بشكل مستقل عن CA، عندما تكون DTE مستعدة لإرسال البيانات واستقبالها من DCE وإليها على حد سواء. يجب عدم بدء نقل البيانات الصحيحة حتى يتم تأكيد CA أيضا من قبل DCE. إذا كانت قناة إتصالات البيانات تتطلب نمط بيانات نشط عند قطع اتصال DTE، فسيقوم DCE بتوفير هذا النمط أثناء إلغاء تأكيد TA.

CA: معدات إتصالات البيانات متوفرة       من DCE

يتم تأكيد CA بواسطة DCE، بشكل مستقل عن TA، عندما يكون DCE مستعدا لإرسال البيانات واستقبالها من DTE وإليها على حد سواء. يشير ذلك إلى أن DCE قد حصل على قناة إتصالات بيانات صالحة. لا ينبغي أن يبدأ نقل البيانات إلا بعد أن تؤكد DTE أيضا صحة النقل.

نظرا لأن قناة إتصالات البيانات غير صالحة ما لم يتم تأكيد كل من TA و CA، فقد يكون من الممارسات الجيدة للتنفيذ إدراج تدفق البيانات الوارد مع كل من TA و CA على كل من DTE و DCE.

وينبغي أيضا الاعتراف بأن CA يكون في حالة غير معروفة عندما يؤكد DCE أن DCE يكون في حالة غير معروفة، وأن ساعات ST و RT قد تكون غير موجودة ولا يمكن أن يعتبرها DTE صحيحة.

لوس أنجلوس: دائرة الاسترجاع أ       ل DCE

LB: دائرة الاسترجاع B       ل DCE

يتم تأكيد LA و LB بواسطة DTE لجعل DCE وقناة إتصالات البيانات المرتبطة به توفر أحد أوضاع الاسترجاع التشخيصية الثلاثة. على وجه التحديد، LB = 0، LA = 0: لا يوجد إسترجاع LB = 1، LA = 1: DTE loopback LB المحلي = 0، LA = 1: إسترجاع الخط المحلي LB = 1، LA = 0: إسترجاع الخط البعيد

يمثل الرقم 1 تأكيدا، ويمثل الرقم 0 تأكيد. جميع عمليات الاسترجاع هي عمليات إعادة تحميل حمولة. لذلك، إذا تم تجميع تدفق بيانات HSSI على جزء فقط من قناة إتصالات البيانات، فهذا الجزء فقط من قناة إتصالات البيانات يحتاج، كحد أدنى، إلى أن يتم إصلاحه.

يتم إجراء إسترجاع (؟رقمي؟) محلي ل DTE عند منفذ DTE الخاص ب DCE، ويتم إستخدامه لاختبار الارتباط بين DTE و DCE. يتم إجراء إسترجاع سطر محلي (؟analog؟) على منفذ جانب الخط ل DCE، ويتم إستخدامه لاختبار وظيفة DCE. يتم إجراء إسترجاع خط بعيد (؟analog؟) على منفذ الخط الخاص ب DCE البعيد، ويتم إستخدامه لاختبار وظائف قناة إتصالات البيانات. يتم بدء عمليات الاسترجاع الثلاثة هذه في هذا التسلسل. يتم إختبار DCE عن بعد من خلال التحكم في عمليات إعادة التوجيه المحلية الخاصة به عن بعد. لاحظ أن LA و LB هما مجموعتا متراكبتان مباشرتان من LL لإشارات EIA (الاسترجاع المحلي) و RL (الاسترجاع البعيد).

يستمر DCE المحلي في تأكيد CA أثناء أوضاع الاسترجاع الثلاثة جميعها. إذا لم يتمكن DCE المحلي من دعم وضع إسترجاع معين، فقد يختار إلغاء تأكيد CA بينما يتم تأكيد LA أو LB بواسطة DTE، سيقوم DCE البعيد بإلغاء تأكيد CA عندما يكون الاسترجاع البعيد قيد التنفيذ. إذا كان بإمكان DCE عن بعد اكتشاف إسترجاع محلي في DCE المحلي، فإن DCE عن بعد سيقوم بإلغاء تأكيد CA الخاص به، وإلا سيقوم DCE عن بعد بتأكيد CA الخاص به عند وجود إسترجاع محلي في DCE المحلي.

يقوم فريق تطوير الأنظمة (DCE) بتنفيذ الاسترجاع في إتجاه فريق تطوير الأنظمة (DTE) المتميز فقط. يتم تجاهل إستقبال البيانات من قناة إتصالات البيانات. يتم ملء إرسال البيانات إلى قناة إتصالات البيانات إما بدفق بيانات الإرسال من قبل DTE القائد، أو بنمط حفظ البيانات حيا، وفقا للمتطلبات الخاصة بقناة إتصالات البيانات.

لا توجد إشارة حالة أجهزة واضحة للإشارة إلى أن DCE قد دخل وضع الاسترجاع. ينتظر DTE مقدار مناسب من الوقت بعد تأكيد LA و LB قبل افتراض الاسترجاع أن يكون صالح. يعتمد المقدار المناسب من الوقت على التطبيق، ولا يعد جزءا من هذه المواصفات.

ينطبق وضع الاسترجاع على كل من إشارات التوقيت والبيانات. وهكذا، على الرابط DTE-DCE، يمكن ان تجتاز اشارة التوقيت نفسها الرابط ثلاث مرات، اولا كST، ثم كTT، وأخيرا كRT.

lc: دائرة الاسترجاع C       من DCE

LC هو إشارة طلب إسترجاع إختيارية من DCE إلى DTE، لطلب أن يوفر DTE مسار إسترجاع ل DCE. وبشكل أكثر تحديدا، تقوم DTE بتعيين tt=rt و sd=rd. لن يتم إستخدام ST، ولا يمكن الاعتماد عليه كمصدر ساعة صالح في ظل هذه الظروف.

ومن شأن هذا أن يسمح بعد ذلك لتشخيصات إدارة الشبكة الخاصة ب DCE/DSU باختبار واجهة DCE/DTE بشكل مستقل عن واجهة DTE. ويتبع ذلك فلسفة HSSI التي تقول إن كلا من DCE و DTE يعد بمثابة نظارين مستقلين أذكياء، وأن مركز البيانات المنسق قادر على الحفاظ على قناة إتصالات البيانات الخاصة به ومسؤول عنها.

في حالة قيام كل من DTE و DCE بتأكيد طلبات الاسترجاع، سيمنح DTE الأفضلية.

لاحظ أن LC إختياري ولم يتم تضمينه في معيار ANSI.

TM: وضع الاختبار       من DCE

يتم تأكيد وضع الاختبار بواسطة DCE عندما يكون في وضع الاختبار بسبب عمليات إعادة التشغيل المحلية أو البعيدة. هذه الإشارة إختيارية. تمت إضافة TM بواسطة ANSI ولم تكن جزءا من مواصفات HSSI الأصلية.

أس جي: الإشارة الأرضية

اتصال SG بميدان الدائرة عند كلا الطرفين. يضمن SG بقاء مستويات إشارة الإرسال ضمن نطاق إدخال الوضع العام لأجهزة الاستقبال.

ش: إتجاه الدرع

أما الدرع فيغلف الكبل لأغراض EMI، ولا يقصد به ضمنا حمل تيارات إعادة الإشارة. يكون الدرع موصلا بشكل مباشر بأرض إطار DTE، وقد يختار أحد خيارين في أرض إطار DCE.

الخيار الأول هو ربط الدرع بأرضية إطار DCE مباشرة.

أما الخيار الثاني فيتمثل في ربط الدرع بإطار DCE من خلال مزيج متواز يتألف من 470 أوم، +/-10٪، مقاوم بقوة 1/2 وات، 0.1 وات، +/- 10٪، 50 فولت، مكثف خزفي أحادي، 0.01 فولت، +/- 10٪، 50 فولت، مكثف خزفي أحادي.

يجب أن تكون شبكة محول R-C-C قريبة قدر الإمكان من تقاطع الدرع/الهيكل. ولأن الدرع يتم إنهاؤه مباشرة إلى هيكل DTE و DCE، لا يتم إعطاء الدرع مهمة تثبيت داخل الموصل. يتم الحفاظ على إستمرارية الدرع بين كابلات التوصيل بواسطة وحدة التوصيل.

وفي الممارسة العملية، يستخدم الخيار الأول عادة.

الخصائص الكهربائية

جميع الإشارات متوازنة، وتوجهها دوافع مختلفة، ويتم استقبالها بالمستويات القياسية لقوائم التحكم في الوصول (ECL). قد تكون الجهد الكهربي السالب لنظام تصحيح الأخطاء (ECL) إما من -5.2 فولت من التيار المستمر +/- 10٪ أو -5.0 فولت من التيار المستمر +/- 10٪ على أي من الطرفين. يتم قياس أوقات الارتفاع وأوقات الهبوط من 20٪ إلى 80٪ من مستويات العتبة. وتورد الخصائص الكهربائية لجهاز الإرسال والاستقبال HSSI في جدول جهاز الاستقبال HSSI وجدول جهاز الإرسال HSSI، وترد كلتاهما أدناه.

بالإضافة إلى الخصائص الكهربائية لقائمة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (ECL) بسرعة 10 كيلو المدرجة في هذه المواصفات، فإن التعاون مع قائمة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (ECL) بسرعة 100 كيلو سيكون ممكنا أيضا وسيسمح به في مواصفات ANSI.

العملية الآمنة للفشل

في حالة عدم وجود كبل الواجهة، يجب أن تكون أجهزة إستقبال ECL التفاضلية افتراضية إلى حالة معروفة. ولضمان ذلك، من الضروري عند إستخدام 10H115 أو 10H116 إضافة مقاوم مكون 1.5، و 1٪ مقاوم الاستخلاص إلى ( الجانب) من المستقبل، ومقاوم مكون 1.5، 1٪، مقاوم للأسفل إلى (+الجانب) في المستقبل.

وهذا يسمح بتطوير الحد الأدنى المناسب من 150 فولت من التيار المتردد عبر مقاومات 110 أوم، كما سيخلق إنهاءا طوليا قدره 750 أوم. تم إلغاء تأكيد الحالة الافتراضية لجميع إشارات الواجهة.

ليس من الضروري إستخدام مقاومات خارجية عند إستخدام 10H125 لأن لديها شبكة تحيز داخلية والتي ستفرض حالة إخراج منخفضة عندما تترك المدخلات عائمة.

يجب ألا تتلف الواجهة بواسطة اتصال دائرة مفتوحة أو دائرة قصيرة على أي مجموعة من المسامير.

توقيت

يتم تعريف توقيت المصدر على أنه نماذج موجية للتوقيت يتم إنشاؤها في جهاز إرسال. يتم تعريف توقيت الوجهة على أنه حدث نماذج موجية للتوقيت في المستقبل. يتم قياس عرض النبضات بين 50٪ من امتداد النبضات النهائي. تعرف الحافة العليا لنبض التوقيت على أنها الحد الفاصل بين التأكيدات والتأكيدات. تعرف الحافة الخلفية لنبض التوقيت على أنها الحد الفاصل بين التأكيد والتأكيد.

يجب إعتبار إرتباط HSSI، من وجهة نظر تحديد المواصفات والتنفيذ، كارتباط ECL معكوس لتحويل المسار. مع مغادرة البيانات لمنفذ HSSI، يجب إعادة تثبيتها من علامة العوم ECL وتدخلها مباشرة في برنامج تشغيل الخط. عند المستقبل، بمجرد المرور عبر جهاز إستقبال الخط، يجب إعادة قفل البيانات مرة أخرى في عوامة ECL. لا تتطلب إشارات التحكم إستخدام انعكاس.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض النبض في توقيت RT و TT و ST الموجب للمصدر هو 7.7 نانو ثانية. وهذا يسمح بتحمل دورة عمل المصدر ل +/- 10٪. يتم الحصول على هذه القيمة من:

10%         = ((9.61ns - 7.7ns)/19.23ns)

x100%

حيث:

19.23 ns = 1 / (52 Mbps)

9.61 ns = 19.23 ns * 1/2 cycle

ستتغير البيانات إلى حالتها الجديدة ضمن +/- 3 نانو ثانية من الحافة الأمامية لنبض توقيت المصدر.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض النبض في توقيت الوجهة الموجبة RT و TT و ST هو 6.7 نانو ثانية. ستتغير البيانات إلى حالتها الجديدة ضمن +/- 5 نانو ثانية من الحافة الأمامية لنبض التوقيت الوجهة. هذه الأرقام تسمح بعناصر تشوه انتقال بمقدار 1.0 نانو من تشوه عرض النبض و 2.0 نانو من الساعة إلى انحراف البيانات. وهذا يترك 1.7 نانو ثانية لوقت إعداد جهاز الاستقبال.

سيتم إعتبار البيانات صالحة على الحافة التالية. وبالتالي، فإن أجهزة الإرسال تخرج بيانات الساعة على الحافة الأمامية، وتتلقى بيانات الساعة على الحافة الخلفية. وهذا يسمح بنافذة قبول لخطأ انحراف بيانات الساعة.

يكون التأخير من المنفذ ST إلى المنفذ TT داخل DTE أقل من 50 نانو ثانية. يجب أن يكون DCE قادرا على تحمل تأخر لا يقل عن 200 نانو ثانية بين منفذه ST ومنفذه TT. وهذا يسمح بتأخير قدره 150 نانو ثانية للحصول على كابل طوله 15 مترا (مدة الذهاب والعودة)

لتسهيل عمليات تنفيذ متعددة للبت/البايت/الإطارات DCE، يمكن إستخدام RT و ST للسماح بحذف نبضات الإطارات ولالسماح بتحديد النطاق الترددي ل HSSI.

لم يتم تحديد الحد الأقصى للفاصل الزمني للتعبئة. غير أنه يتوقع أن يكون مصدران الساعة ST و RT مستمرين عموما عندما يتم تأكيد كل من TA و CA. يتم قياس الفاصل الزمني للتعبئة بمقدار الوقت بين حافتي الساعة المتتاليتين من نفس المنحدر.

يجب ألا يتجاوز معدل نقل البيانات الفوري 52 ميجابت في الثانية.

إن تعريف البيانات الصحيحة يعتمد على التطبيق وليس موضوعا لهذه المواصفات. وهذا يتماشى مع أن HSSI هي مواصفات من الطبقة 1، وبالتالي فهي لا تعرف صلاحية البيانات.

كلا من CA و TA لا يتزامن. عند تأكيد CA، لن تعتبر الإشارات ST و RT و RD صالحة لما لا يقل عن 40 نانو ثانية. عند تأكيد TA، لن تعتبر الإشارات TT و SD صالحة لما لا يقل عن 40 نانو ثانية. ويقصد بهذا السماح لطرف الاستلام بوقت إعداد كاف.

لا يجب إلغاء تأكيد TA حتى نبضة ساعة واحدة على الأقل بعد إرسال وحدة بت البيانات الصحيحة الأخيرة على SD. لا ينطبق هذا على CA نظرا لأن البيانات شفافة إلى DCE.

المواصفات المادية

يتكون الكبل الذي يربط بين DCE و DTE من 25 زوجا مجدول مع درع شامل للوحات/البراز. موصلا الكبل هما موصلان ذكريان. DTE و DCE لديهم أوعية نسائية. وتقاس الأبعاد بالمتر (م) والقدم (قدم).

لاحظ أنه على الرغم من أن كابل HSSI يستخدم نفس الموصل الذي تستخدمه مواصفات SCSI-2، إلا أن معوقات كبلات HSSI و SCSI-2 مختلفة. يمكن أن تكون كابلات SCSI-2 منخفضة بمقدار 70 أوم، بينما يتم تحديد كابلات HSSI بحجم 110 أوم. ونتيجة لذلك، قد لا تعمل الكابلات المصممة بمواصفات SCSI-2 بشكل صحيح مع HSSI. التضارب سيكون أكثر وضوحا مع أطوال أطول من الكبلات.

يتم وصف الكبل بالكامل في جدول المواصفات الكهربية لكبل HSSI وجدول المواصفات المادية لكبل HSSI وجدول تصنيف موصل HSSI، وكل ذلك وارد أدناه.

الملحق أ: مخططات التوقيت

الملحق ب: المحافل الدائرية التفاضلية

الملحق ج: المناعة من الضوضاء

يقوم هذا الملحق بحساب مناعة الضوضاء لهذه الواجهة. لا ينطبق الشكل العادي المحدد بجهد 150 ميجابت في الثانية من المناعة ضد الضوضاء لقوائم التحكم في الوصول (ECL) بسرعة 10 كيلو هيرتز هنا لأن المدخلات التفاضلية لا تستخدم التحيز الداخلي لقوائم التحكم في الوصول للوسائط (ECL) VBB.

هوامش الضوضاء للوضع الشائع (NMcm) والوضع التفاضلي (NMdiff) لأجهزة إستقبال الخطوط التفاضلية 10H115 و 10H116 هي:

NMcm+ = Vcm_max - Voh_max

= -0.50 Vdc - (-0.81 Vdc)

= 310 mVdc

NMcm- = Vol_min - Vcm_min

= -1.95 Vdc - (-2.85 Vdc)

= 900 mVdc

NMdiff = Vod_min * length

* attenuation/length

- Vid_min

= 590 mv

/[10^((50 ft *.085 dB/ft)/20)]

- 150 mv

= 361 mv

in dB:

= 20 log [(361+150)/150]

= 10.6 dB

فولتية هي 25 درجة مئوية. تم إختيار VCM_MAX لتكون أقل من نقطة التشبع في VIH = -0.4 فولت.

يحتوي جهاز الاستقبال التفاضلي 10H125 على مصدر +5 VDC ويمكنه التعامل مع مشوار إيجابي أكبر على مدخلاته. أداء هامش الضجيج للطراز 10H125 هو:

NMcm+ = Vcm_max - Voh_max

= 1.19 Vdc - (-0.81 Vdc)

= 2000 mVdc

NMcm- و NMdiff هي نفسها لجميع الأجزاء. للسماح باستخدام جميع أجهزة الاستقبال، يجب أن يقتصر أسوأ حالة لضجيج الوضع الشائع في جهاز الاستقبال على 310 ميجابت/ثانية.

ترجمة نطاق الوضع الشائع، من VCM_MAX إلى VCM_MIN، كأقصى نطاق للجهد المطلق يمكن تطبيقه على دخل المستقبل، بغض النظر عن الجهد التفاضلي المطبق. يمثل نطاق الجهد الكهربائي للإشارة، Voh_max to Vol_min، المدى الأقصى للجهد الكهربي المطلق الذي سينتجه جهاز الإرسال. الفرق بين هذين النطاقين يمثل هوامش الضوضاء في الوضع الشائع، NMcm+ و NMcm-، حيث أن NMcm+ هو الحد الأقصى للتردد لضجيج الوضع المشترك الإضافي، و NMcm- حيث أنه الحد الأقصى للتردد لضجيج الوضع المشترك تحت النشط.

مع 50 قدم قدم مبردة، مقدار تيار حلقة الأرض المطلوب للاستخدام أعلى هامش الضجيج في الوضع العام هو:

I_ground = NMcm+

/ (cable_resistance/5 pairs)

= (310 mVdc)

/ (70 mohms/foot

x 50 feet / 10 wires)

= 0.9 amps dc

يجب ألا يكون هذا المبلغ من التيار موجودا في ظروف التشغيل العادية.

تشويش الوضع الشائع سيكون له تاثير تافه على هامش التشويش التفاضلي، vdf_app. بدلا من ذلك، فإن VDF_APP سيتأثر بالضوضاء التي تأتي من جانب واحد من مسارات الطاقة في جهاز الإرسال. يحتوي ECL VCC على نسبة رفض مصدر الطاقة (PSRR) تبلغ 0 ديسيبل، بينما يحتوي ECL VEE على PSRR حسب طلب 38 ديسيبل. وبالتالي، فمن أجل تقليل الضوضاء التفاضلية، يتم تأريض "شركة الاتصالات الكهربية" (VCC) ويتم توصيل "شركة Vee" بمصدر طاقة سلبي.