المحتويات

المقدمة

ما هي أنواع اتصال MiniGBIC المختلفة وسماتها؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها (المعروفة سابقا باسم Linksys Business Series).

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

س. ما هي أنواع الاتصال MiniGBIC المختلفة وسماتها؟

أ. الوحدات النمطية MiniGBIC، المعروفة بشكل أكثر شيوعا بوحدات SFP (ذات عامل الشكل الصغير القابلة للتوصيل)، هي محولات وسائط قابلة للتوصيل دون إيقاف التشغيل.

الطراز

نوع الوسائط

الحد الأقصى للنطاق (3)

طول الموجة (نانومتر)

الموصل

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 كيلومتر

الطراز TX 1310 / RX 1550

إل سي

MFEFX1

ألياف متعددة الأوضاع

2 كيلومتر

850

إل سي

MFELX1

SMF

10 كيلومتر

1310

إل سي

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 كيلومتر

الطراز TX 1310 / RX 1490

إل سي

MGBLX1 (1)

SMF

10 كيلومتر

1310

إل سي

MGBLH1

SMF

40 كيلومتر

1310

إل سي

MGBSX1

ألياف متعددة الأوضاع

500 متر

850/

إل سي

MGBT1

CAT 5e UTP

100 متر

غير متوفر

منفذ RJ45

(1) يتوفر في الربع الثاني من عام 2009.

(2) دعم الألياف البسيطة فقط (أحادية الشريط).

(3) ستختلف المسافات بناء على مصنع الألياف وبيئة التشغيل.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems