المحتويات

المقدمة

ما هي مهايئات منفذ ATM المحسنة؟

ما هي الواجهات المختلفة لبطاقات PA-A3؟

هل تدعم وحدة FlexWAN/Enhanced FlexWAN جميع وحدات PA-A3؟

ما الميزات غير المدعومة عند إستخدام مهايئ منفذ PA-A3 ATM مع FlexWAN/FlexWAN المحسن؟

ما هي خطة تطبيق Optical Carrier (OC)-12c ATM على Cisco 7200/7500 و FlexWAN/FlexWAN المحسنة؟

هل يدعم PA-A3 محاكاة LAN (LANE)؟

هل PA-A3 قابل للتبديل السريع؟

ما هو الفرق بين مهايئ منفذ ATM المحسن (ATM PA-A3) ومهايئ منفذ ATM (ATM PA-A1)؟

هل تدعم PA-A3 معدل البت الثابت (CBR) أو معدل البت المتغير في الوقت الفعلي (VBR-RT)؟

هل يدعم ATM PA-A3 برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2 و 11.3؟

ماذا يفعل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.x ل ATM PA-A3؟

متى سيتم دعم معدل البت المتاح (ABR) للناقل البصري PA-A3-Optical Carrier (OC)-12/وضع النقل المتزامن (STM)-4؟

كيف يمكنني تأكيد أن تنظيم حركة المرور يعمل على PA-A3؟

هل تدعم Cisco تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS)-الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)؟

هل سيكون هناك إصدار تعددية عكسية عبر ATM (IMA) من مهايئات منفذ ATM؟

هل تدعم PA-A3 معدل البت العالمي+ (uBR+)؟

هل يدعم ATM PA-A3 تشكيل المسار الظاهري (VP) مثل خدمة محاكاة دائرة ATM (CES) PA؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يجيب هذا وثيقة على إستفسارات حول مهايئ منفذ ATM PA-A3 Enhanced ATM.

س. ما هي مهايئات منفذ ATM المحسنة؟

أ. تقدم عائلة مهايئ منفذ ATM المحسن (ATM PA-A3) مجموعة متنوعة من الواجهات والدعم على الأنظمة الأساسية التي تتضمن موجهات السلسلة 7200 و 7500 من Cisco والوحدات النمطية FlexWAN/Enhanced FlexWAN للمحولات Catalyst 6000 switches. وهو يدعم الناقل الضوئي (OC)-12c، ووضع النقل المتزامن (STM)-4، OC-3c، STM-1، مستوى الإشارة الرقمية 3 (DS3)، E3، والتجميع العكسي عبر التجميع العكسي ATM عبر ATM (IMA) على واجهات T-1 و E-1.

س - ما هي الواجهات المختلفة للبطاقات PA-A3؟

ألف - هذه هي الوحدات المتاحة من طراز PA-A3.

الواجهة

الوحدة النمطية للمنتج

الحد الأدنى لبرنامج Cisco IOS® المدعوم

T1/E1 IMA

PA-A3-8T1IMA PA-A3-8E1IMA

برنامج IOS الإصدارات 12.0(5)XE و 12.1(1)T و 12.1(1)E من Cisco

الطراز DS3/E3

PA-A3-T3 PA-A3-E3

برنامج IOS الإصدارات 11.1(22)CC و 12.0(1) و 12.0(3)T و 12.0(5)S و 12.1(1)E و 2.1(1)T من Cisco

OC3/STM1

PA-A3-OC3SMI PA-A3-OC3SML PA-A3-OC3MM PA-A3-OC3SMI-IPP (1 منفذ ATM OC#SMI PA لهيكل VXR)

برنامج IOS الإصدارات 11.1(22)CC و 12.0(1) و 12.0(3)T و 12.0(5)S و 12.1(1)E و 12.1(1)T من Cisco

الطراز OC12/STM4

PA-A3-OC12SMI PA-A3-OC12MM

برنامج IOS الإصدارات 12.0(11)S و 12.1(3)E و 12.1(4)T من Cisco

ارجع دائما إلى Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) لتحديد إصدار برنامج Cisco IOS software المناسب لموجهات إتصالك.

Q. هل تدعم وحدة FlexWAN/Enhanced FlexWAN النمطية جميع وحدات PA-A3؟

أ. تدعم وحدة FlexWAN/Enhanced FlexWAN جميع وحدات PA-A3 باستثناء وحدة الناقل البصري PA-A3-Optical Carrier (OC)12.

تحتوي هذه المستندات على معلومات مفيدة لتكوين PA-A3 على الوحدة النمطية FlexWAN/FlexWAN المحسنة.

- هل المادة حفازة 6000 FlexWAN دعم يجسر-تنسيق RFC 1483 بروتوكول معطيات وحدة (PDUs)؟

- تكوين قوائم انتظار لكل VC و IP إلى ATM CoS على PA-A3 و FlexWAN

س. ما الميزات غير المدعومة عند إستخدام مهايئ منفذ PA-A3 ATM مع FlexWAN/FlexWAN المحسن؟

أ. لا تدعم الوحدة النمطية FlexWAN/Enhanced FlexWAN هذه الميزات:

- محاكاة ATM LAN (LANE)

- بروتوكول ATM المتعدد عبر ATM (MPOA)

للحصول على معلومات تفصيلية، ارجع إلى دليل تكوين وتثبيت الوحدات النمطية FlexWAN والوحدات النمطية FlexWAN المحسنة.

س. ما هي خطة الناقل البصري (OC)-12c ATM على Cisco 7200/7500 و FlexWAN/Enhanced FlexWAN؟

تقوم Cisco الآن بشحن الإصدار OC-12c/Synchronous Transfer Mode (STM)-4 من PA-A3 على موجه من السلسلة Cisco 7500 مع معالج الواجهة متعدد الاستخدام 4 (VIP4)-80. لا يتوفر على النظام الأساسي FlexWAN/FlexWAN المحسن أو النظام الأساسي لموجهات سلسلة Cisco 7200.

س. هل تدعم PA-A3 محاكاة LAN (LANE)؟

أ. يدعم إصدار الناقل البصري (OC)-3/وضع النقل المتزامن (STM)-1/T3/E3 من PA-A3 حاليا محاكاة LAN (LANE). يتم دعم LANE على إصدار OC-12/STM-4/T3/E3 الذي يبدأ في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(1)E و 12.1(4) T. LANE لا يتم دعمه عندما يتم إستخدام مهايئ المنفذ PA-A3 على FlexWAN/FlexWAN المحسن.

س - هل يمكن تبديل PA-A3 السريع؟

A. PA-A3 قابل للتبديل دون إيقاف التشغيل على موجهات Cisco 7200، ولكنه ليس مع معالج الواجهة متعدد الاستخدام (VIP) على موجهات Cisco 7500. تحتاج إلى جدولة نافذة الصيانة، وسحب الشخصية المهمة، ومبادلة السلطة الفلسطينية ثم إعادة إدخال الشخصية المهمة إلى برنامج Cisco 7500. وإلا قد ينتهي بك الأمر بحدوث عطل على الشخصية المهمة. للحصول على تعليمات مفصلة، راجع إزالة مهايئ المنفذ وتثبيته على VIP.

س. ما هو الفرق بين مهايئ منفذ ATM المحسن (ATM PA-A3) ومهايئ منفذ ATM (ATM PA-A1)؟

a. ال ATM PA-A1 كان الأولي cisco ATM ميناء مهايئ ل ال cisco 7200 و 7500 sery مسحاج تخديد. لا يدعم PA-A1 تنظيم حركة مرور البيانات. يوفر ATM PA-A3 العديد من الميزات المحسنة التي تتضمن تشكيل كل دائرة افتراضية (VC) وكل مسار ظاهري (VP)، والأداء المحسن، ودعم فئات خدمة ATM مثل معدل بت متغير الوقت الفعلي (NRT-VBR)، ومعدل البت المتاح (ABR)، ومعدل البت العالمي (UBR). يستهدف ATM PA-A3 تطبيقات ATM Enterprise WAN ومزودي الخدمة. راجع هل يدعم مهايئ منفذ PA-A1 ATM تنظيم حركة مرور البيانات؟ للمقارنة التفصيلية بين PA-A1 و PA-A3.

لا توجد تحسينات مستقبلية لمهايئ المنفذ PA-A1. تم الإعلان عن حالة إنهاء البيع اعتبارا من 30 يوليو 2000.

س. هل تدعم PA-A3 معدل البت الثابت (CBR) أو معدل البت المتغير في الوقت الحقيقي (VBR-RT)؟

أ. على الرغم من أن الملاحظات الميدانية تشير إلى دقة جيدة إلى حد ما للتكوين المشابه ل CBR و VBR-RT على PA-A3، إلا أن Cisco لا تطالب بدعم CBR و VBR-RT حقيقي بسبب مشكلة توتر محتملة قد لا يتمكن مهايئ المنفذ من ضمانها. ومع ذلك، هناك شبكات عملاء تقوم بتشغيل هذا التكوين. راجع فهم فئة خدمة CBR ل ATM VCs للحصول على معلومات دعم التطبيق والنظام الأساسي.

q. هل يدعم ATM PA-A3 برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2 و 11.3؟

أ. رقم ATM PA-A3 متوفر على برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1CC. بعد برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1CC، يتم دعم ATM PA-A3 في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0. ارجع دائما إلى Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) لتحديد إصدار برنامج Cisco IOS software المناسب لموجهات إتصالك.

q. ماذا يفعل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.x ل ATM PA-A3؟

أ. يدعم برنامج Cisco IOS الإصدار 12.x وظائف ATM الجديدة مثل واجهة سطر الأوامر (CLI) الجديدة وإدارة إتصالات ATM الظاهرية بشكل أفضل وفئة الخدمة (CoS) ATM وتحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS) ودعم جودة الخدمة الأخرى (QoS).

س. متى سيتم دعم معدل البت المتوفر (ABR) للناقل البصري PA-A3-Optical Carrier (OC)-12/وضع النقل المتزامن (STM)-4 Flavors؟

لن يكون ABR مدعوما في هذا الإصدار من مهايئ المنفذ. يدعم PA-A3-OC12 فئتي خدمة ATM لمعدل البت المتغير (VBR-NRT) ومعدل البت العالمي (UBR). راجع PA-A3-OC12 الأسئلة المتكررة للحصول على مزيد من المعلومات. أيضا PA-A3-OC12 غير مدعوم على موجهات Cisco 7200.

س. كيف يمكنني أن أؤكد أن تنظيم حركة المرور يعمل على PA-A3؟

a. cisco يوصي إستخدام أداة خارجية مثل حركة مرور مدرب أن يعتمد PA-A3 حركة مرور إمكانية.

q. هل تدعم Cisco تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS)-الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)؟

ج. نعم. MPLS-VPN مدعوم. كما يتم دعم MPLS الأساسية وفئة الخدمة (CoS) من MPLS وهندسة حركة مرور MPLS. رأيت MPLS عبر ATM تشكيل مثال.

س. هل سيكون هناك تعدد عكسي عبر ATM (IMA) صيغة من مهايئات منفذ ATM؟

أ. نعم، بدأت Cisco شحن نقطة وصول ATM متعددة المنافذ من T1/E1 IMA لموجهات Cisco 7200/7500. ارجع إلى الأسئلة المتداولة حول التجميع العكسي ل ATM (IMA) للحصول على نماذج التكوينات.

س - هل تدعم PA-A3 معدل البت العالمي + (uBR+)؟

a. نعم، ولكن فقط ميزة uBR+ في محاكاة LAN (LANE)/البروتوكول المتعدد عبر ATM (MPOA). يتم تمكين تكوين جودة الخدمة (QoS) على حامل PA-A3-Optical Carrier (OC)-3/وضع النقل المتزامن (STM)-1 T3/E3 ولكن ليس على إصدارات OC-12c/STM4. راجع فهم فئة الخدمة uBR+ ل ATM VCs للحصول على مزيد من المعلومات.

س. هل يدعم ATM PA-A3 تشكيل المسار الظاهري (VP) مثل ATM Circuit Emulation Service (CES) PA؟

أ. يتم الآن دعم تشكيل المحاكاة الافتراضية (VC) والشكل الافتراضي (VP) عبر مجموعة منتجات PA-A3. أحلت يشكل VP على ال PA-A3 ATM ميناء مهايئ لمثال تشكيل.

معلومات ذات صلة

- مهايئ منفذ ATM المحسن (ATM PA-A3) - نظرة عامة

- مهايئ منفذ ATM المحسن (ATM PA-A3) - ورقة البيانات

- تثبيت وتكوين مهايئ منفذ PA-A3 المحسن ATM

- ATM المختصر

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems