المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر على الموجه 1 عند تشغيل Serial0

إظهار الأوامر على الموجه 1 عند تعطل Serial0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

موارد أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إخراج تصحيح الأخطاء على الموجه 1 عند انخفاض Serial0 وانتقاء ISDN

debug output على الموجه1 عند عودة Serial0 مرة أخرى وإسقاط ISDN المكالمة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند ويقدم مثالا حول كيفية تكوين ربط النسخ الاحتياطي باستخدام ISDN. يستخدم هذا التكوين أسلوب واجهة النسخ الاحتياطي للتعرف على أن الارتباط الأساسي معطل. لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطي، راجع تكوين النسخ الاحتياطي ل DDR واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

في بيئات شبكة WAN الملزمة، يكون حل النسخ الاحتياطي الوحيد لتوجيه الاتصال عند الطلب (DDR) المتوفر هو إستخدام شبكة ISDN، حيث أن التوصيل عبر المزامنة غير مدعوم.

كن على علم بأن التوصيل على اتصال ISDN يميل إلى إبقاء الاتصال نشطا لفترات طويلة جدا، إن لم يكن بشكل دائم. إذا كانت مصاريف شركة الهاتف (Telco) ل ISDN استنادا إلى وقت الاتصال وكان الارتباط التسلسلي الذي يتم تعقبه معطلا لفترة طويلة جدا، فقد يؤدي ذلك إلى فاتورة كبيرة جدا.

ملاحظة: هذا التكوين خاص بموقع واحد وقناة واحدة B. لأكثر من قناة B، يجب أن تستخدم ملفات تعريف المتصل. (راجع تكوين توصيفات المتصل للجسر باستخدام تكوين ISDN.)

لمزيد من المعلومات حول ربط التكوين في بيئة غير نسخ إحتياطي، راجع التوصيل عبر ISDN.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين، فتأكد من استيفاء المتطلبات التالية:

- امتلاك معرفة أساسية ب ISDN.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجهات من السلسلة Cisco 2500 مع واجهة تسلسلية WAN وواجهة BRI واحدة لكل منها.

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(7b) من Cisco.

ملاحظة: يمكن إستخدام هذا التكوين مع أي موجه يحتوي على إرتباط WAN (تسلسلي) ومنفذ BRI.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

يمكن إستخدام هذا التكوين مع أي موجهين يعملان ببرنامج Cisco IOS Software ولكل منهما واجهة تسلسلية WAN واحدة على الأقل وواجهة BRI واحدة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه 1

- الموجه 2

الموجه 1

!

hostname ROUTER1

!

!

username ROUTER2 password 0 same

!--- This is required for PPP Challenge Handshake Authentication Protocol !--- (CHAP) authentication during dial backup.

!

!

isdn switch-type basic-5ess

!--- The ISDN switch type for this circuit. !--- Obtain this information from the Telco. !--- This ISDN switch type is specific to the United States, !--- and could change based on the requirements of the country and Telco.

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.55.33 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!--- Assign this interface to bridge-group 1. !--- Frames are bridged only among interfaces in the same group. !--- Note that the BRI interface and serial interface are also !--- in this bridge-group 1.

!

interface Serial0

description Serial link to ROUTER2

backup interface BRI0

!--- This defines the backup interface. !--- Cisco IOS Software tracks the Serial0 interface, and !--- uses BRI0 if Serial0 fails.

ip address 172.16.54.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no fair-queue

bridge-group 1

!--- Enable bridging on Serial0 for normal operation.

!

interface BRI0

description ISDN to ROUTER2

ip address 172.16.53.19 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

dialer map bridge name ROUTER2 broadcast 5552000

!--- The broadcast keyword is required to initiate the ISDN call. !--- Dialer map bridge to the remote router. The statement includes !--- the name of the remote router and the phone number to be dialed. !--- Note that this dialer map statement includes the keyword bridge, !--- and does not include the IP address of the peer, as required for !--- IP routing-based dialer maps.

dialer-group 1

!--- Defines the interesting traffic as configured in the dialer-list.

isdn switch-type basic-5ess

!--- Check with your Telco for the correct values.

ppp authentication chap

bridge-group 1

!--- Enable bridging on BRI0.

!

dialer-list 1 protocol bridge permit

!--- Defines the interesting traffic. In this case, all bridged traffic.

bridge 1 protocol ieee

!--- Defines the type of Spanning Tree Protocol (STP) used for the !--- interface in bridge-group 1. Here, the IEEE STP is used. !--- The IEEE 802.1D STP is the preferred way to run the bridge.

!

الموجه 2

hostname router2

!

!

username ROUTER1 password 0 same

!--- Required for PPP CHAP Authentication during dial backup.

!

isdn switch-type basic-5ess

!--- Check with your Telco at the Router2 side for the correct values.

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.55.2 255.255.255.240

bridge-group 1

!--- Enable bridging on Ethernet0.

!

interface Serial0

description Serial link to ROUTER1

!--- The backup interface bri0 command is not required on this side, !--- because it is sufficient if one side tracks the serial interface.

ip address 172.16.54.2 255.255.255.0

no fair-queue

bridge-group 1

!--- Enable bridging on Serial0 for normal operation.

interface BRI0

description ISDN to ROUTER1

ip address 172.16.53.17 255.255.255.240

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

dialer map bridge name ROUTER1 broadcast 5551000

!--- The broadcast keyword is required to initiate the ISDN call.

dialer-group 1

!--- Defines the interesting traffic as configured in the dialer-list.

isdn switch-type basic-5ess

!--- Check with your Telco at the Router2 side for the correct values.

ppp authentication chap

bridge-group 1

!--- Enable bridging on BRI0.

!

dialer-list 1 protocol bridge permit

!--- Defines the interesting traffic. In this case, all bridged traffic.

bridge 1 protocol ieee

!--- Defines the type of STP used for the interface in !--- bridge-group 1. Here the IEEE STP is used. !--- The IEEE 802.1D STP is the preferred way to run the bridge.

!

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- عرض حالة ISDN— يعرض حالة الطبقة 1 (L1)، الطبقة 2 (L2)، والطبقة 3 (L3) من واجهات ISDN.

- show dialer—يعرض حالة المتصل والحالة الفردية لقنوات ISDN.

- show bridge—يعرض فئات الإدخالات في قاعدة بيانات إعادة توجيه الجسر.

- show interface— يعرض حالة الواجهات المختلفة، مثل الواجهات التسلسلية و BRI.

- show running-tree—يعرض مخطط الشجرة المتفرعة المعروف للموجه.

إظهار الأوامر على الموجه 1 عند تشغيل Serial0

ROUTER1# show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-5ess

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-5ess

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Number of L2 Discards = 36, L2D_Task Discards = 35

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ROUTER1# show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

5552000 29 977 00:45:08 successful

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is shutdown

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is shutdown

ROUTER1# show bridge

Total of 300 station blocks, 298 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 1:

Address Action Interface Age RX count TX count

0000.0c76.2882 forward Serial0 0 5 4

!--- Bridging traffic goes through Serial0.

00d0.58ad.ae13 forward Ethernet0 0 42 5

إظهار الأوامر على الموجه 1 عند تعطل Serial0

ROUTER1# show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-5ess

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-5ess

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 114, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- ISDN L1 and L2 will be up (when Serial0 fails) !--- even if interesting traffic is not present.

Layer 3 Status:

1 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 1

CCB:callid=8484, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA

The Free Channel Mask: 0x80000002

Total Allocated ISDN CCBs = 1

ROUTER1# show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

5552000 30 977 00:00:16 successful

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Dial reason: bridge (0xFFFF)

Time until disconnect 106 secs

Connected to 5552000 (ROUTER2)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

ROUTER1# show bridge

Total of 300 station blocks, 298 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 1:

Address Action Interface Age RX count TX count

0000.0c76.2882 forward BRI0 0 5 4

!--- Bridging traffic now goes through BRI0.

00d0.58ad.ae13 forward Ethernet0 0 5 5

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

موارد أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذه الموارد كما هو مطلوب:

- دعم تقنية ISDN

- أستكشاف أخطاء الخطوط التسلسلية وإصلاحها

- توصيلات HDLC من الخلف إلى الخلف

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر debug، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug dialer—يوفر معلومات حول أحداث واجهة المتصل.

- debug isdn event— يعرض رسائل تصحيح الأخطاء المتعلقة بنشاط ISDN الذي يحدث على جانب المستخدم لواجهة ISDN.

- debug isdn q931—يوفر معلومات حول إعداد المكالمات وإنزال إتصالات شبكة ISDN (L3) بين الموجه المحلي (جانب المستخدم) والشبكة.

- debug isdn q921—يعرض رسائل تصحيح الأخطاء المتعلقة بإجراءات الوصول إلى طبقة إرتباط البيانات (L2) التي تحدث في الموجه على القناة D (LAPd) من واجهة ISDN الخاصة به.

- debug ppp negotiation—يعرض رسائل تصحيح الأخطاء المتعلقة بالتفاوض على خيارات PPP ومعلمات بروتوكول التحكم في الشبكة (NCP).

- debug ppp authentication—يعرض رسائل تصحيح الأخطاء المتعلقة بتبادل حزم بروتوكول CHAP وبروتوكول مصادقة كلمة المرور (PAP).

إخراج تصحيح الأخطاء على الموجه 1 عند انخفاض Serial0 وانتقاء ISDN

ROUTER1# show debug

Dial on demand:

Dial on demand events debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

ISDN:

ISDN events debugging is on

ISDN Q921 packets debugging is on

ISDN Q931 packets debugging is on

ROUTER1#

!--- Interface serial0 goes down.

ROUTER1#

00:56:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down

*Mar  1 00:56:53.103: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 0,

Old State = 6

00:56:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down

*Mar  1 00:56:53.107: BR0:1 LCP: State is Closed

*Mar  1 00:56:53.111: BR0:1 DDR: disconnecting call

00:56:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down

*Mar  1 00:56:53.119: BR0:2 LCP: State is Closed

*Mar  1 00:56:53.119: BR0:2 DDR: disconnecting call

*Mar  1 00:56:53.127: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4,

Old State = 6

*Mar  1 00:56:53.135: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4,

Old State = 6

*Mar  1 00:56:53.567: ISDN BR0: RX <- IDCKRQ ri=0 ai=127

*Mar  1 00:56:53.567: ISDN Recvd L1 prim 3 dsl 0 state 3 ctrl_state 0

*Mar  1 00:56:53.571: ISDN BR0: L1 persistent Deactivated

*Mar  1 00:56:53.571: ISDN Recvd L1 prim 7 dsl 0 state 3 ctrl_state 0

*Mar  1 00:56:53.575: ISDN BR0: Recvd MPH_IIC_IND from L1

*Mar  1 00:56:53.575: ISDN Recvd L1 prim 7 dsl 0 state 3 ctrl_state 0

*Mar  1 00:56:53.579: ISDN BR0: Recvd MPH_IIC_IND from L1

*Mar  1 00:56:53.579: ISDN Recvd L1 prim 1 dsl 0 state 3 ctrl_state 0

*Mar  1 00:56:53.583: ISDN BR0: L1 is IF_ACTIVE

*Mar  1 00:56:53.583: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4,

Old State = 6

*Mar  1 00:56:53.587: ISDN BR0: L2-TERM: ces/tei=1/0

AWAIT_ESTABLISH->TERM_DOWN

*Mar  1 00:56:53.591: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0010, dsl 0

*Mar  1 00:56:53.595: ISDN BR0: L2-TERM: ces/tei=1/0

TERM_DOWN->AWAIT_ESTABLISH

00:56:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to up

*Mar  1 00:56:53.631: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4,

Old State = 6

*Mar  1 00:56:53.655: ISDN BR0: TX -> IDREQ ri=48769 ai=127

00:56:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0, changed state to down

*Mar  1 00:56:54.387: ISDN BR0: RX <- IDCKRQ ri=0 ai=127

*Mar  1 00:56:55.655: ISDN BR0: TX -> IDREQ ri=42642 ai=127

*Mar  1 00:56:55.699: ISDN BR0: RX <- IDASSN ri=42642 ai=68

*Mar  1 00:56:55.791: ISDN BR0: TX -> SABMEp c/r=0 sapi=0 tei=68

*Mar  1 00:56:55.823: ISDN BR0: RX <- UAf c/r=0 sapi=0 tei=68

00:56:55: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0,

TEI 68 changed to up

*Mar  1 00:56:55.831: ISDN BR0: L2-TERM: ces/tei=1/68

AWAIT_ESTABLISH->ESTABLISHED

!--- Interesting traffic has not arrived yet from Host1, !--- but ISDN L1 and L2 are up now.

ROUTER1# show isdn stat

Global ISDN Switchtype = basic-5ess

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-5ess

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 68, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 34

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ROUTER1#

*Mar  1 00:57:25.839: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=68 nr=0

*Mar  1 00:57:25.871: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=68 nr=0

ROUTER1#

!--- Interesting traffic arrives now, !--- which triggers ISDN Dialup (see below).

*Mar  1 00:57:32.519: BR0 DDR: Dialing cause bridge (0xFFFF)

*Mar  1 00:57:32.519: BR0 DDR: Attempting to dial 5552000

*Mar  1 00:57:32.523: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x800E, dsl 0

*Mar  1 00:57:32.527: ISDN BR0: Event: Call to 5552000 at 64 Kb/s

*Mar  1 00:57:32.527: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x800E,

called_number 5552000, speed 64, call type DATA

*Mar  1 00:57:32.531: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=22) :

*Mar  1 00:57:32.535: 1 0 1 80 E 0 4 2 88 90 18

1 83 2C 7 35 35 35 32 30 30 30

*Mar  1 00:57:32.543:

*Mar  1 00:57:32.547: CC_CHAN_GetIdleChanbri: dsl 0

*Mar  1 00:57:32.547:     Found idle channel B1

*Mar  1 00:57:32.563: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=68 ns=0 nr=0

i=0x08010E05040288901801832C0735353532303030

*Mar  1 00:57:32.583:     SETUP pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  1 00:57:32.591:         Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  1 00:57:32.599:         Channel ID i = 0x83

*Mar  1 00:57:32.603:         Keypad Facility i = '5552000'

*Mar  1 00:57:32.867: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=68 ns=0 nr=1

i=0x08018E02180189

*Mar  1 00:57:32.875:     CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8E

*Mar  1 00:57:32.883:         Channel ID i = 0x89

*Mar  1 00:57:32.899: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=68 nr=1

*Mar  1 00:57:32.907: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=7) :

*Mar  1 00:57:32.907: 2 1 E 98 18 1 89

*Mar  1 00:57:32.911:

*Mar  1 00:57:32.915: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x800E

HOST_PROCEEDING

*Mar  1 00:57:32.919: ISDN BR0: HOST_PROCEEDING

*Mar  1 00:57:32.919: ISDN BR0: HOST_MORE_INFO

*Mar  1 00:57:33.159: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=68 ns=1

nr=1 i=0x08018E07

*Mar  1 00:57:33.167:     CONNECT pd = 8  callref = 0x8E

*Mar  1 00:57:33.183: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=68 nr=2

*Mar  1 00:57:33.191: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=4) :

*Mar  1 00:57:33.191: 7 1 E 91

*Mar  1 00:57:33.195:

*Mar  1 00:57:33.199: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x800E

HOST_CONNECT

00:57:33: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar  1 00:57:33.215: ISDN: get_isdn_service_state():

idb 0x19F4D8 bchan 2 is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 00:57:33.215: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar  1 00:57:33.219: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING,

Active Open [0 sess, 1 load]

*Mar  1 00:57:33.223: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 27 len 15

*Mar  1 00:57:33.227: BR0:1 LCP:    AuthProto CHAP

(0x0305C22305)

*Mar  1 00:57:33.231: BR0:1 LCP:    MagicNumber 0x6091A5F6

(0x05066091A5F6)

*Mar  1 00:57:33.235: ISDN BR0: Event: Connected to 5552000

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  1 00:57:33.247: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=68 ns=1 nr=2

i=0x08010E0F

*Mar  1 00:57:33.251:     CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0E

*Mar  1 00:57:33.267: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 15

*Mar  1 00:57:33.271: BR0:1 LCP:    AuthProto CHAP

(0x0305C22305)

*Mar  1 00:57:33.275: BR0:1 LCP:    MagicNumber 0x6062D6EA

(0x05066062D6EA)

*Mar  1 00:57:33.279: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 15

*Mar  1 00:57:33.283: BR0:1 LCP:    AuthProto CHAP

(0x0305C22305)

*Mar  1 00:57:33.287: BR0:1 LCP:    MagicNumber 0x6062D6EA

(0x05066062D6EA)

*Mar  1 00:57:33.291: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 27 len 15

*Mar  1 00:57:33.291: BR0:1 LCP:    AuthProto CHAP

(0x0305C22305)

*Mar  1 00:57:33.295: BR0:1 LCP:    MagicNumber 0x6091A5F6

(0x05066091A5F6)

*Mar  1 00:57:33.299: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar  1 00:57:33.303: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING,

by both [0 sess, 1 load]

*Mar  1 00:57:33.307: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 14

len 28 from "ROUTER1"

*Mar  1 00:57:33.319: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 4

len 28 from "ROUTER2"

*Mar  1 00:57:33.327: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 4

len 28 from "ROUTER1"

*Mar  1 00:57:33.335: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0

tei=68 nr=2

*Mar  1 00:57:33.351: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 4

len 4

*Mar  1 00:57:33.367: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 14

len 28 from "ROUTER2"

*Mar  1 00:57:33.371: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 14

len 4

*Mar  1 00:57:33.375: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Mar  1 00:57:33.379: BR0:1 BNCP: O CONFREQ [Closed] id 14

len 4

*Mar  1 00:57:33.387: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 14

len 4

*Mar  1 00:57:33.395: BR0:1 BNCP: I CONFREQ [REQsent] id 4

len 4

*Mar  1 00:57:33.399: BR0:1 BNCP: O CONFACK [REQsent] id 4

len 4

*Mar  1 00:57:33.403: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 4

len 10

*Mar  1 00:57:33.407: BR0:1 IPCP:    Address 172.16.53.17

(0x0306AC103511)

*Mar  1 00:57:33.415: BR0:1 LCP: O PROTREJ [Open] id 28

len 16 protocol IPCP

(0x80210104000A0306AC103511)

*Mar  1 00:57:33.419: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 4

len 4

*Mar  1 00:57:33.423: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 4

len 4

*Mar  1 00:57:33.427: BR0:1 BNCP: I CONFACK [ACKsent] id 14

len 4

*Mar  1 00:57:33.431: BR0:1 BNCP: State is Open

*Mar  1 00:57:33.435: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 14

len 4

*Mar  1 00:57:33.439: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar  1 00:57:33.443: BR0:1 DDR: dialer protocol up

00:57:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up

00:57:39: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5552000 ROUTER2

ROUTER1#

ROUTER1# show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-5ess

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-5ess

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 68, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

1 Active Layer 3 Call(s)

CCB:callid=800E, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA

Active dsl 0 CCBs = 1

The Free Channel Mask:  0x80000002

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 34

Total Allocated ISDN CCBs = 1

*Mar  1 00:58:03.343: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=68 nr=2

*Mar  1 00:58:03.379: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=68 nr=2pann

ROUTER1# show spanning-tree

Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Root port is 3 (BRI0), cost of root path is 15625

Topology change flag set, detected flag not set

Number of topology changes 10 last change occurred 00:01:15 ago

from Serial0

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 15

Port 2 (Ethernet0) of Bridge group 1 is forwarding

Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.2.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Designated port id is 128.2, designated path cost 15625

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

BPDU: sent 751, received 0

Port 3 (BRI0) of Bridge group 1 is forwarding

!--- BRI Interface forwards the bridged traffic now.

Port path cost 15625, Port priority 128, Port Identifier 128.3.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated port id is 128.3, designated path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 3

BPDU: sent 1014, received 608

Port 6 (Serial0) of Bridge group 1 is down

Port path cost 647, Port priority 128, Port Identifier 128.6.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Designated port id is 128.6, designated path cost 15625

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 15, received 27

ROUTER1#

*Mar 1 00:58:33.387: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=68 nr=2

*Mar 1 00:58:33.423: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=68 nr=2

debug output على الموجه1 عند عودة Serial0 مرة أخرى وإسقاط ISDN المكالمة

00:58:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

*Mar 1 00:58:37.671: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 1 00:58:37.675: BR0:2 DDR: disconnecting call

*Mar 1 00:58:37.675: ISDN BR0: Event: Hangup call to call id 0x800E

*Mar 1 00:58:37.679: ISDN BR0: process_disconnect(): call id 0x800E,

call type is DATA, b_idb 0x19F4D8, ces 1, cause Normal call

clearing(0x10)

00:58:37: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1 disconnected from

5552000 ROUTER2, call lasted 64 seconds

*Mar 1 00:58:37.691: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x19F4D8

bchan 2 is_isdn 1 Not a Pri

*Mar 1 00:58:37.695: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=13) :

*Mar 1 00:58:37.699: 5 0 1 80 E 3 8 1 90 8 2 80 90

*Mar 1 00:58:37.703:

*Mar 1 00:58:37.719: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=68 ns=2 nr=2

i=0x08010E4508028090

*Mar 1 00:58:37.727: DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0E

*Mar 1 00:58:37.735: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar 1 00:58:37.743: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tate:

State = 6, Old State = 4

00:58:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down

*Mar 1 00:58:37.751: BR0:1 BNCP: State is Closed

*Mar 1 00:58:37.755: BR0:1 CDPCP: State is Closed

*Mar 1 00:58:37.755: BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 1 load]

*Mar 1 00:58:37.759: BR0:1 LCP: State is Closed

*Mar 1 00:58:37.763: BR0:1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 1 load]

*Mar 1 00:58:37.763: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 1 00:58:37.775: ISDN Recvd L1 prim 3 dsl 0 state 1 ctrl_state 0

*Mar 1 00:58:37.779: ISDN BR0: Physical layer is IF_DOWN

*Mar 1 00:58:37.783: ISDN BR0: Shutting down ME

00:58:37: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0,

TEI 68 changed to down

*Mar 1 00:58:37.791: ISDN BR0: L2-TERM: ces/tei=1/68

ESTABLISHED->TERM_DOWN

*Mar 1 00:58:37.795: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x800E

HOST_DISCONNECT_ACK

*Mar 1 00:58:37.803: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x19F4D8

bchan 2 is_isdn 1 Not a Pri

*Mar 1 00:58:37.807: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA

00:58:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down

*Mar 1 00:58:37.815: BR0:1 LCP: State is Closed

*Mar 1 00:58:37.815: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 1 00:58:37.819: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

00:58:37: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0,

TEI 68 changed to down

00:58:37: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0, changed state to standby mode

*Mar 1 00:58:37.847: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 6,

Old State = 4

00:58:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down

*Mar 1 00:58:37.855: BR0:2 LCP: State is Closed

*Mar 1 00:58:37.855: BR0:2 DDR: disconnecting call

*Mar 1 00:58:37.895: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0011, dsl 0

*Mar 1 00:58:37.895: ISDN BR0: L2-TERM: ces/tei=1/0

TERM_DOWN->AWAIT_ESTABLISH

*Mar 1 00:58:37.935: ISDN BR0: Activating

00:58:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

00:58:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to down

*Mar 1 00:58:39.939: ISDN BR0: Could not bring up interface

*Mar 1 00:58:39.943: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

*Mar 1 00:58:39.963: ISDN BR0: Activating

*Mar 1 00:58:41.943: ISDN BR0: Could not bring up interface

*Mar 1 00:58:41.947: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

*Mar 1 00:58:41.947: ISDN BR0: Activating

ROUTER1#

ROUTER1# show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-5ess

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-5ess

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- ISDN L1 and L2 are back to the deactivated state.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 39

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ROUTER1#

*Mar 1 00:58:49.951: ISDN BR0: Could not bring up interface

*Mar 1 00:58:49.951: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

ROUTER1#

ROUTER1# show spanning-tree

Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Root port is 6 (Serial0), cost of root path is 647

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 13 last change occurred 00:28:23 ago

from Serial0

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 2 (Ethernet0) of Bridge group 1 is forwarding

Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.2.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Designated port id is 128.2, designated path cost 647

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

BPDU: sent 1633, received 0

Port 3 (BRI0) of Bridge group 1 is down

!--- BRI0 is in the down state when Serial 0 is up.

Port path cost 15625, Port priority 128, Port Identifier 128.3.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a9a8

Designated port id is 128.3, designated path cost 647

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 3

BPDU: sent 1014, received 622

Port 6 (Serial0) of Bridge group 1 is forwarding

!--- Serial0 forwards the bridged traffic now.

Port path cost 647, Port priority 128, Port Identifier 128.6.

Designated root has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated bridge has priority 32768, address 0060.5cf4.a955

Designated port id is 128.6, designated path cost 0

Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

BPDU: sent 18, received 896

ROUTER1#

معلومات ذات صلة

- الربط عبر ISDN

- النسخ الاحتياطي BRI ISDN مع واجهة النسخ الاحتياطي

- تكوين النسخ الاحتياطي متعدد الارتباطات ل ISDN من BRI باستخدام مراقبة المتصل

- تكوين النسخ الاحتياطي ل BRI ISDN باستخدام مراقبة المتصل

- تكوين النسخ الاحتياطي ل ISDN باستخدام المسارات الثابتة العائمة

- النسخ الاحتياطي ل DDR باستخدام BRIs وأمر واجهة النسخ الاحتياطي

- تكوين واجهة النسخ الاحتياطي عبر بروتوكول BRI باستخدام ملفات تعريف المتصل

- تهيئة النسخ الاحتياطي ل DDR باستخدام BRI و Dialer Watch

- تكوين النسخ الاحتياطي ل ISDN لارتباطات WAN باستخدام المسارات الثابتة العائمة

- تكوين النسخ الاحتياطي لترحيل الإطارات

- تكوين النسخ الاحتياطي للطلب للسطور التسلسلية

- أوامر خدمات طلب IOS من Cisco

- دعم تقنية الطلب والوصول

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems