المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الضبط والأوامر الاختيارية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إخراج تصحيح الأخطاء للعينة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعمل توجيه الاتصال عند الطلب (DDR) على تلبية الحاجة إلى إتصالات شبكة متقطعة عبر شبكات WAN المحولة بواسطة الدائرة. هناك طريقتان رئيسيتان لتكوين DDR: ملفات تعريف DDR القديمة والمطالب. يتناول هذا المستند ملفات تعريف المتصل. للحصول على معلومات حول تكوين DDR القديمة، يرجى الرجوع إلى الموارد التالية:

- DC: الجزء 5: تكوين توجيه الاتصال عند الطلب

- تهيئة اتصال BRI إلى BRI باستخدام خرائط المتصل DDR

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

نحن نوصيك بشدة بقراءة المستند تكوين ملفات تعريف المتصل واستكشاف أخطائها وإصلاحها قبل تكوين ملفات تعريف المتصل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

- cisco 2503 مع cisco ios ® برمجية إطلاق 12.2(10b)

- cisco 2503 مع cisco ios برمجية إطلاق 12.2(10b)

- Cisco 2520 مع برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(10b)

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

النظرية الأساسية

تفصل ملفات تعريف المتصل التكوينات المنطقية عن الواجهات المادية التي تتلقى المكالمات أو تقوم بها. وبسبب هذا الفصل، يمكن لتكوينات ملفات تعريف المتصل المتعددة مشاركة الواجهات مثل ISDN أو أجهزة المودم غير المتزامنة أو الاتصالات التسلسلية المتزامنة. تتيح لك ملفات تعريف المتصل ربط التكوينات المنطقية والمادية معا بشكل ديناميكي لكل مكالمة. وهذا يسمح للواجهات المادية باستخدام خصائص مختلفة استنادا إلى متطلبات المكالمات الواردة أو الصادرة. يمكن لملفات تعريف المتصل تعريف عملية كبسلة، وقوائم التحكم في الوصول، والحد الأدنى أو الحد الأقصى للمكالمات، وتبديل الميزات بين التشغيل وإيقاف التشغيل. تكون ملفات تعريف المتصل مفيدة بشكل خاص عندما يتم إستخدام قنوات ISDN B متعددة للاتصال بوجهات بعيدة متعددة في وقت واحد. في مثل هذه الحالة، يمكن ربط ملف تعريف المتصل بمجموعة واحدة من قنوات B بينما يمكن ربط ملف تعريف المتصل الآخر بمجموعة أخرى من قنوات B. وهذا يسمح لنفس الواجهة المادية بالاتصال بوجهات بعيدة متعددة في وقت واحد.

تتضمن مكونات ملف تعريف المتصل:

- واجهات المتصل - الكيانات المنطقية التي تستخدم ملف تعريف المتصل لكل وجهة. يمكنك إنشاء أي عدد من واجهات المتصل في موجه. تذهب جميع إعدادات التكوين الخاصة بالوجهة في تكوين واجهة المتصل. تستخدم كل واجهة من واجهات جهات الاتصال تجمع من جهات الاتصال، وهو تجمع من الواجهات المادية (ISDN BRI و PRI، والمودم غير المتزامن، والتسلسل المتزامن).

- تجمع المتصل - تشير كل واجهة إلى تجمع المتصل، وهو مجموعة من الواجهات المادية المرتبطة بملف تعريف المتصل. يمكن أن تنتمي الواجهة المادية إلى تجمعات متعددة للمطلبين. يتم حل التنازع على واجهة مادية معينة من خلال تكوين الأمر priority الاختياري.

- الواجهات المادية - يتم تكوين الواجهات في تجمع المتصل لمعلمات التضمين. كما يتم تكوين الواجهات لتحديد تجمعات المتصل التي تنتمي إليها الواجهة. تدعم ملفات تعريف المتصل تضمين PPP والتحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC).

- فئة خريطة المتصل (إختياري) - معلمات تكوين المورد لواجهات جهات المتصل (على سبيل المثال، سرعة ISDN، معلمات وحدات توقيت المتصل، وما إلى ذلك). يمكن الرجوع إلى فئة الخريطة من واجهات جهات جهات متعددة للمطالب.

لمزيد من المعلومات عن توصيفات المتصل، ولتحديد ما إذا كانت توصيفات المتصل مناسبة لوضعك أم لا، ارجع إلى المستند تكوين توصيفات المتصل واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي.

التكوينات

يستخدم هذا المستند هذه التكوينات.

- R3: الموقع المركزي (Cisco 2503)

- R1: الموقع البعيد (Cisco 2503)

- R2: نظام تشغيل عن بعد (Cisco 2520)

R3: الموقع المركزي (Cisco 2503)

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R3

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R1 password 7 <deleted>

username R2 password 7 <deleted>

!--- For Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), passwords must !--- be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

!--- Places the interface into dialer pool # from which Dialer interfaces !--- may draw channels as needed. !--- Links the physical interface with the logical dialer interfaces.

isdn switch-type basic-5ess

ppp authentication chap

ppp multilink

!--- Configure authentication and multilink on both physical and dialer interfaces.

!

interface Dialer0

ip address 172.22.85.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

!--- Defines the pool of physical resources from which the Dialer interface !--- may draw B channels as needed.

dialer remote-name R1

!--- Should match the authenticated username of the peer

dialer string 6661000 class mapclass1

!--- Dialer0 is linked to map-class mapclass1

dialer load-threshold 128 outbound

dialer-group 5

!--- DDR configuration command. !--- This command is linked to the dialer-list 5 command.

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 172.22.86.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer remote-name R2

dialer string 6662000

dialer-group 5

ppp authentication chap

!

router eigrp 69

redistribute static

!--- The redistribute static command advertises static routes !--- to a dynamic routing protocol.

passive-interface Dialer0

passive-interface Dialer1

!--- The passive-interface command deactivates dynamic routing updates !--- on the dialer interfaces. Prevents the Enhanced Interior Gateway !--- Routing Protocol (EIGRP) process from continuously bringing up the ISDN link.

network 172.22.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

ip route 172.22.95.0 255.255.255.0 Dialer1

ip route 172.22.96.0 255.255.255.0 Dialer0

!--- Router uses dialer1 when reaching network 172.22.95.0. !--- Router uses dialer0 when reaching network 172.22.96.0.

!

map-class dialer mapclass1

dialer idle-timeout 180

dialer fast-idle 5

dialer-list 5 protocol ip permit

!--- Defines DDR interesting traffic for dialer-group 5. Access-list may be used.

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

R1: الموقع البعيد (Cisco 2503)

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R3 password 7

!--- For CHAP, passwords must be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.96.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 10

isdn switch-type basic-5ess

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 172.22.85.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 10

dialer remote-name R3

dialer string 6663000

dialer load-threshold 128 outbound

dialer-group 5

ppp authentication chap

ppp multilink

!

ip classless

ip route 172.22.0.0 255.255.0.0 172.22.80.0

ip route 172.22.80.0 255.255.255.0 Dialer1

!

dialer-list 5 protocol ip permit

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

R2: نظام تشغيل عن بعد (Cisco 2520)

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R2

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R3 password 7

!--- For CHAP, passwords must be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.95.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip address 172.22.86.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer map ip 172.22.86.1 name R3 6663000

dialer-group 1

isdn switch-type basic-5ess

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.86.1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line aux 0

line vty 0 4

!

end

الضبط والأوامر الاختيارية

لمزيد من المعلومات حول أوامر DDR، ارجع إلى وثائق أوامر ملفات تعريف المتصل (DDR) المستندة إلى نظير.

فيما يلي قائمة بأوامر المؤقت الاختيارية:

- المتصل خامل-timeout ثوان - يحدد قيمة المؤقت الخامل المطلوب إستخدامها للاستدعاء. يقوم المؤقت هذا بقطع الاتصال إذا لم يتم إرسال حركة مرور مثيرة للاهتمام في الوقت المحدد. التقصير 120 ثاني.

- المتصل بالثواني الخاملة السريعة - يحدد وقت قطع الاتصال السريع إذا كانت هناك مكالمة أخرى تنتظر نفس الواجهة والواجهة خاملة. لا يجب انتظار مكالمة الانتظار حتى تنتهي صلاحية المؤقت الخامل. الافتراضي هو 20 ثانية.

- يحدد المتصل بالثواني الخاصة بوقت الناقل - وقت إستخدام قيمة وقت الناقل للمكالمة. إذا لم يتم اكتشاف أي ناقل خلال الوقت المحدد، سيتم التخلي عن المكالمة.

فيما يلي قائمة بأوامر فئة الخريطة الاختيارية:

- اسم فئة المتصل بالخريطة - يحدد فئة خريطة ويدخل وضع تكوين فئة الخريطة. يتم ربط التكوين فئة الخريطة بملف تعريف المتصل باستخدام الأمر dial string # class-name المطبق على وضع متصل الواجهة. تتوفر الأوامر التالية في وضع تكوين فئة الخريطة:

- عدد ثوان مهلة المتصل الخاملة، وثانية وضع المتصل في وضع الخمول السريع وانتظار المتصل لوقت الناقل في الثانية (ارجع إلى قسم أجهزة التوقيت).

- isdn [speed speed] [spc] - يحدد سرعة خط ISDN (64 كيلوبت في الثانية هي السرعة الافتراضية). يتم إستخدام خيار SPC لتحديد اتصال ISDN شبه دائم.

فيما يلي قائمة بأوامر PPP متعددة الارتباطات الاختيارية:

- PPP متعدد الارتباطات - يحدد أن واجهة المتصل هذه تستخدم PPP متعدد الارتباطات (حزم أجزاء عبر حزمة من الواجهات المتصلة بنفس الوجهة). يتم وضع هذا الأمر على الواجهة المادية للمكالمات الواردة وفي واجهة المتصل للمكالمات الصادرة.

- حمل حد حمل المتصل [الصادر | الوارد | إما] - يحدد الوقت الذي سيتم فيه تحميل حركة المرور إضافة إرتباطات ل PPP متعدد الارتباطات. تتراوح القيم الصالحة من 1 إلى 255 (يمثل 255 نسبة 100 بالمائة من إستخدام الارتباط).

هنا قائمة من آخر أمر أنت يستطيع استعملت:

- حزم قائمة الانتظار قيد الاتصال - يحدد طول قائمة الانتظار للحزم التي تنتظر ظهور السطر. القيم الصالحة هي من 0 إلى 100.

- رقم عضو تجمع المتصل [أولوية] [الحد الأدنى لارتباط الحد الأدنى] [الحد الأقصى لارتباط الحد الأقصى] - يعين واجهة مادية لتجمع المتصل.

- priority priority - يحدد أولوية الواجهة المادية داخل تجمع المتصل (من 1 إلى 255). يتم تحديد الواجهات التي لها أعلى الأولويات أولا عند الطلب.

- min-link minimum - يحدد الحد الأدنى لعدد قنوات ISDN B على واجهة محجوزة لتجمع المتصل هذا (من 1 إلى 255). يستخدم لنسخ المتصل إحتياطيا.

- الحد الأقصى لارتباط الحد الأقصى - يحدد الحد الأقصى لعدد قنوات ISDN B على واجهة محجوزة لتجمع المتصل هذا (من 1 إلى 255).

- السماح ببروتوكول اسم بروتوكول المتصل-list المتصل | رفض | list access-list-number} - يتم إستخدام أمر التكوين العام لتحديد حركة مرور مثيرة للاهتمام من شأنها بدء اتصال DDR. يتم ربط هذا الأمر بأمر الواجهة dialer-group number.

- السماح - يسمح بالوصول إلى بروتوكول كامل.

- رفض - رفض الوصول إلى بروتوكول كامل.

- القائمة - يحدد قائمة الوصول التي سيتم إستخدامها لتعريف محدد دقة أكثر من البروتوكول بأكمله.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show dialer [نوع الواجهة number] - يعرض معلومات التشخيص العامة للواجهات التي تم تكوينها ل DDR. في حالة ظهور المتصل بشكل صحيح، تكون حالة المتصل هي الرسالة لأعلى طبقة إرتباط البيانات. إن يظهر طبقة طبيعي، بعد ذلك الخط بروتوكول ظهرت، غير أن الشبكة تحكم بروتوكول (NCP) لا. يعرض سطر سبب الطلب عناوين المصدر والوجهة للحزمة التي بدأت الطلب. يعرض هذا الأمر show أيضا تكوين المؤقت والوقت قبل انتهاء مهلة الاتصال.

- show isdn status - تأكد من أن الموجه يتصل بشكل صحيح مع محول ISDN. في المخرجات، تحقق من أن حالة الطبقة 1 نشطة، وأن حالة الطبقة 2=MULTI_FRAME_ESTABLISHED تظهر. يعرض هذا الأمر أيضا عدد المكالمات النشطة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug isdn q931 - يعرض إعداد الاستدعاء وخفض اتصال شبكة ISDN (الطبقة 3).

- debug isdn q921 - يعرض رسائل طبقة إرتباط البيانات (الطبقة 2) على القناة D بين الموجه ومحول ISDN. أستخدم تصحيح الأخطاء هذا إذا كان الأمر show isdn status لا يعرض الطبقة 1 والطبقة 2 لأعلى.

- طالب تصحيح الأخطاء [أحداث | الحزم] - يعرض معلومات تصحيح أخطاء DDR حول الحزم المستلمة على واجهة المتصل.

- debug ppp negotiation - يعرض معلومات حول حركة مرور وتبادل PPP أثناء التفاوض على مكونات PPP بما في ذلك بروتوكول التحكم في الارتباط (LCP) والمصادقة و NCP. يقوم تفاوض PPP الناجح أولا بفتح حالة LCP، ثم يقوم بالمصادقة، وأخيرا بالتفاوض على NCP.

- debug ppp authentication - يعرض رسائل بروتوكول مصادقة PPP، بما في ذلك عمليات تبادل الحزم لبروتوكول مصادقة التحدي (CHAP) وعمليات تبادل بروتوكول مصادقة كلمة المرور (PAP).

- خطأ في تصحيح أخطاء PPP - يعرض أخطاء البروتوكول وإحصائيات الخطأ المقترنة بالتفاوض حول اتصال PPP وتشغيله.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أستكشاف أخطاء هذه التوصيفات وإصلاحها، ارجع إلى المستند الذي يشكل توصيفات المتصل واستكشاف أخطائها وإصلاحها

إخراج تصحيح الأخطاء للعينة

R1 (172.22.85.2) مع إختبار الاتصال R3 (172.22.85.1) وتشغيل اتصال ISDN DDR:

R1#debug dialer events

Dial on demand events debugging is on

R1#ping 172.22.85.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.85.1, timeout is 2 seconds:

*Mar 1 02:27:06.067: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 02:27:06.071: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=172.22.85.2, d=172.22.85.1)

*Mar 1 02:27:06.075: BR0 DDR: Attempting to dial 6663000

*Mar 1 02:27:06.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

!--- R1 initiates the DDR process and uses its first BRI B channel.

*Mar 1 02:27:06.411: BR0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 1 02:27:06.419: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di1

*Mar 1 02:27:06.619: Di1 DDR: Authenticated host R3 with no matching dialer map

*Mar 1 02:27:06.691: Di1 DDR: dialer protocol up.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms

R1#

*Mar 1 02:27:07.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar 1 02:27:12.427: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

6663000 R3

!--- Call timeouts, R1 (172.22.85.2) pings R3 (172.22.85.1) !--- and triggers an ISDN DDR connection.

R3#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

R3#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

R3#

*Mar 1 02:36:13.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

!--- R3 receives an ISDN call from R1

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING,

Passive Open [0 sess, 1 load]

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 LCP: State is Listen

!--- Incoming configuration request

*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 62 len 30

*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R1

(0x130B0156656E75732D484B

!--- Outgoing configuration request

*Mar      1 02:36 13.451:BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 2 len 32

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x0070D085 (0x05060070D085)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R3

(0x130D014A7570697465722D484B)

!--- Outgoing configuration acknowledgment

*Mar 1 02:3:13.451:      BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 62 len 30

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R1

(0x130B0156656E75732D484B)

!--- Incoming configuration acknowledgment

*Mar 1 02:36:13.511:      BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 32

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x0070D085 (0x05060070D085)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R3

(0x130D014A7570697465722D484B)

!--- Link Control Protocol is open

*Mar      1 02:3:13.511:      BR0:1 LCP: State is Open

01:49:36: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 1 load]

*Mar      1 02:3:13.511: BR0:1      CHAP: O CHALLENGE id 2 len 31 from "R3"

*Mar      1 02:3:13.515: BR0:1      CHAP: I CHALLENGE id 22 len 29 from "R1"

*Mar      1 02:3:13.515: BR0:1      CHAP: Waiting for peer to authenticate first

*Mar      1 02:3:13.571: BR0:1      CHAP: I RESPONSE id 2 len 29 from "R1"

*Mar      1 02:3:13.575:      BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar 1 02:36:13.575:BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 22

*Mar 1 02:36:13.575:%DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 1 02:36:13.575:BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 22 len 31 from "R3"

*Mar 1 02:36:13.575:      BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 22 len 4

!--- PPP CHAP Authentication succeeded

*Mar 1 02:36:13.607:BR0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

*Mar 1 02:36:13.611:Di0 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

!--- PPP NCP begins

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len      10

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 IPCP: Address 172.22.85.1 (0x0306AC165501)

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.626:      Di0 MLP: Added first link BR0:1 to bundle R1

*Mar      1 02:36:13.626:      Di0 PPP: Treating connection as a callout

*Mar      1 02:36:13.626:      BR0:1 IPCP: MLP bundle interface is built, process

packets now

*Mar      1 02:36:13.626:      BR0:1 IPCP: Redirect packet to Di0

*Mar      1 02:36:13.627:      Di0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.627:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.2 (0x0306AC165502)

*Mar      1 02:36:13.631:      Di0 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.631:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.2 (0x0306AC165502)

*Mar      1 02:36:13.634:      BR0:1 CDPCP: MLP bundle interface is built, process

packets now

*Mar      1 02:36:13.634:      BR0:1 CDPCP: Redirect packet to Di0

*Mar      1 02:36:13.635:      Di0 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.635:      Di0 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.1 (0x0306AC165501)

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: State is Open

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 CDPCP: State is Open

*Mar      1 02:36:13.643:      Di0 IPCP: Install route to 172.22.85.2

*Mar      1 02:36:14.607:      %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar      1 02:36:19.019:      %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

6661000 R1

بينما المكالمة لا تزال نشطة:

R3#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes      Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Interface bound to profile Di0

Current call connected 00:00:47

Connected to 6661000 (R1)

!--- Call is connected to interface BRI 1/0: first B channel

BRI0:2 - dialer type      = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Di0 - dialer type      = DIALER PROFILE

Load threshold for dialing additional calls is 128

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1 (R1)

!--- Interface Dialer0 is active and connected to R1.

Dial String      Successes     Failures     Last DNIS     Last status

6661000                 0             0      never                 - Default

Di1 - dialer type      = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Number of active calls = 0

Dial String      Successes     Failures     Last DNIS     Last status

6662000                 0             0      never                 - Default

يوضح هذا التكوين كيف يمكنك ربط الكيانات المنطقية التي تسمى ملفات تعريف المتصل بواجهات مادية لكل مكالمة بشكل ديناميكي. وباستخدام ملفات تعريف المتصل، تستطيع الشبكة الاتصال بالمواقع البعيدة بمرونة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك إستخدام ملفات تعريف المتصل لاستخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل. وبالتالي، يمكنك إستخدام ملفات تعريف المتصل للتغلب على العديد من أوجه القصور في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج القديم.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية الطلب

- تكوين ملفات تعريف المتصل واستكشاف أخطائها وإصلاحها

- تكوين DDR نظير إلى نظير باستخدام ملفات تعريف المتصل

- مرجع أمر حلول الطلب IOS الإصدار 12.0 من Cisco

- تقرير وإعداد تكوين DDR.

- تصميم شبكات DDR

- الدعم الفني - Cisco Systems