المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

أوامر مراقبة المتصل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نموذج إخراج أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند إستخدام خط واجهة المعدل الأساسي (BRI) لشبكة ISDN لإجراء نسخ إحتياطي لخط مؤجر أو شبكة WAN أو اتصال تسلسلي باستخدام ميزة مراقبة المتصل. لمزيد من المعلومات حول ميزات خدمة "مراقبة المتصل" وتشغيلها، ارجع إلى تقييم واجهات النسخ الاحتياطي والمسارات الثابتة العائمة ومراقبة المتصل للنسخ الاحتياطي ل DDR.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

يتضمن تكوين النسخ الاحتياطي ل DDR خطوتين مميزتين:

1. قم بتكوين DDR باستخدام ملفات تعريف DDR أو المتصل القديمة. تحقق من عمل اتصال DDR بشكل صحيح قبل تنفيذ تكوين النسخ الاحتياطي. وهذا يسمح لك بالتحقق من صحة طريقة الطلب المستخدمة، ومفاوضات بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP)، والمصادقة قبل تكوين النسخ الاحتياطي بنجاح.

2. قم بتكوين الموجه لبدء اتصال DDR الاحتياطي عند فشل الارتباط الأساسي. يستخدم هذا التكوين ميزة "مراقبة المتصل" لتشغيل خرج الطلب.

لمزيد من المعلومات حول الخطوات الضرورية لتكوين النسخ الاحتياطي، ارجع إلى المستند تكوين النسخ الاحتياطي ل DDR واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- موجهات Cisco 2500 (DTEs لترحيل الإطارات) يركض Cisco IOS؟؟ برنامج الإصدارات 12.2(3) و 12.2(5).

- موجه Cisco 4500، يعمل كمحول ترحيل الإطارات (التكوين غير معروض).

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

يستخدم هذا المثال ملفات تعريف المتصل لارتباط BRI الاحتياطي. يمكنك أيضا إستخدام توجيه الاتصال عند الطلب القديم (DDR)، والذي يستخدم أمر خريطة المتصل لاتصال BRI الاحتياطي. لمزيد من المعلومات حول تكوين مراقبة المتصل باستخدام خرائط المتصل، ارجع إلى تكوين النسخ الاحتياطي ل DDR باستخدام BRIs و Dialer Watch.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية عن الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- كريمسون (موجه Cisco 2500)

- كيفن (2500)

كريمسون (موجه Cisco 2500)

krimson#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 5055 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname krimson

!

logging buffered 500000 debugging

no logging console

enable password <deleted>

!

username kevin password 0 <deleted>

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface Ethernet0

ip address 10.200.16.30 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no cdp enable

! <<- Unused interface configuration omitted

!

interface Serial1

!--- Primary Link (Frame Relay)

bandwidth 64

no ip address

encapsulation frame-relay

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial1.1 point-to-point

!--- Point-to-point Frame Relay subinterface

ip address 10.5.5.2 255.255.255.0

no ip route-cache

frame-relay interface-dlci 20

!

interface BRI0

!--- Backup physical interface

description Backup ISDN, Nr. 4420038

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

no keepalive

dialer pool-member 1

!--- BRI 0 is a member of dialer pool 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

!--- Logical interface for the backup

ip address 10.9.9.1 255.255.255.0

!--- The dialer is in the same network as the remote dialer interface

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool 1

!--- Dialer pool 1. BRI 0 is a member of this pool

dialer remote-name kevin

!--- Authenticated remote name of the peer. !--- Verify that this name exactly matches the authenticated name !--- of the remote dialer

dialer string 6120

!--- Number for outbound call. For inbound calls this is not needed

dialer watch-group 1

!--- Enable dialer watch on this backup interface. !--- Watch the route specified with dialer watch-list 1

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic defined in dialer-list 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

!

router ospf 10

log-adjacency-changes

network 10.5.5.0 0.0.0.255 area 0

network 10.7.7.0 0.0.0.255 area 0

network 10.9.9.0 0.0.0.255 area 0

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.16.1

!--- Default route through ethernet 0

no ip http server

!

access-list 101 deny ospf any any

!--- Mark OSPF as uninteresting. !--- This will prevent OSPF hellos from keeping the link up

access-list 101 permit ip any any

!--- All other IP traffic is interesting

dialer watch-list 1 ip 10.8.8.0 255.255.255.0

!--- This defines the route(s) to be watched. !--- This exact route(including subnet mask) must exist in the routing table. !--- Use the dialer watch-group 1 command to apply this list to the backup !--- interface (interface dialer 0)

dialer-list 1 protocol ip list 101

!--- Interesting traffic is defined by access-list 101. !--- This is applied to BRI0 using dialer-group 1

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <deleted>

login

!

end

كيفن (2500)

kevin#show running-config

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname kevin

!

username krimson password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback0

ip address 10.8.8.1 255.255.255.0

!--- This is the network the remote side is watching

ip ospf network point-to-point

!

interface Loopback1

ip address 172.19.0.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 10.200.17.26 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay

!

interface Serial0.1 point-to-point

!--- Primary link (Frame Relay sub-interface)

ip address 10.5.5.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 20

!

interface BRI0

!--- Physical interface

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

!--- Member of dialer pool 1

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

!--- Logical interface for incoming call

ip address 10.9.9.2 255.255.255.0

!--- The dialer is in the same network as the remote dialer interface

encapsulation ppp

dialer pool 1

!--- Dialer pool 1. BRI 0 is a member of this pool

dialer remote-name krimson

!--- Authenticated remote name of the peer. !--- Verify that this name exactly matches the authenticated name !--- of the remote dialer.

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic defined in dialer-list 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

router ospf 10

log-adjacency-changes

network 10.5.5.0 0.0.0.255 area 0

network 10.8.8.0 0.0.0.255 area 0

!--- Advertise the network the remote router is watching

network 10.9.9.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.17.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!--- Interesting traffic definition. All IP traffic is interesting. !--- This is applied to BRI0 using dialer-group 1. !--- Since the remote router activates and deactivates the backup, this router !--- does not need to restrict interesting traffic

no cdp run

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

modem InOut

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password>

login

!

end

ملاحظة: لا يتضمن تكوين MAUI-NAS-05 أي أوامر متعلقة بالنسخ الاحتياطي. بالنسبة لواجهة مستخدم Maui-nas-05، يعد إرتباط النسخ الاحتياطي مجرد عميل اتصال آخر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط تكوين الموقع المركزي في الحالات التي تقوم فيها العديد من الأجهزة بإنشاء إرتباط إحتياطي للموقع المركزي نفسه. في سيناريوهات النسخ الاحتياطي، من المثالي أن يقوم جانب واحد فقط ببدء الطلب، في حين يقبل الجانب الآخر المكالمات فقط.

أوامر مراقبة المتصل

فيما يلي قائمة بالأوامر المتاحة لمراقبة المتصل. تم تضمين بعض هذه الأوامر في التكوين أعلاه، بينما يتم توفير أوامر أخرى للمرجع.

- قناع عنوان IP الخاص بقائمة مراقبة المتصل : يحدد عناوين IP أو الشبكات التي يجب مراقبتها. يجب أن يكون العنوان أو الشبكة (بالقناع الصحيح) التي تم تكوينها موجودا في جدول التوجيه. يمكنك أيضا مشاهدة مسارات متعددة باستخدام أمر المتصل watch-list. يتم عرض مثال:

dialer watch-list 1 ip 10.1.1.0 255.255.255.0

dialer watch-list 1 ip 10.1.2.0 255.255.255.0

dialer watch-list 1 ip 10.1.3.0 255.255.255.0

- رقم مجموعة مراقبة المتصل : تمكين مراقبة المتصل على واجهة النسخ الاحتياطي. يطابق رقم المجموعة المستخدم هنا رقم المجموعة من الأمر dialer watch-list الذي يحدد المسارات التي يجب مراقبتها. يمكن تكوين الأمر dialer watch-group الذي يحتوي على رقم مجموعة محدد فقط على واجهة واحدة. وهذا يعني أن الموجه لا يمكنه إستخدام واجهات متعددة لتوفير النسخ الاحتياطي لموجه معين. ومع ذلك، يمكن أن يكون لواجهة واحدة العديد من أوامر مجموعة مراقبة المتصل، مع أرقام مجموعات مختلفة. وبالتالي، يمكن إستخدام واجهة واحدة لتوفير النسخ الاحتياطي لعدة مسارات.

- ثوان تعطيل المتصل watch-disable : تطبيق وقت تعطيل على الواجهة. بعد إسترداد الواجهة الأساسية، يؤدي هذا التأخير إلى منع قطع اتصال واجهة النسخ الاحتياطي للفترة الزمنية المحددة. يتم بدء تشغيل مؤقت التأخير هذا عند انتهاء صلاحية المؤقت الخامل، ويتم التحقق من حالة المسار الأساسي والعثور على أنها قيد التشغيل. ويمكن أن يضمن هذا التأخير الاستقرار، خاصة لواجهات إرتشاح أو واجهات تشهد تغييرات متكررة في المسار.

- ثوان أولية للتحقق من المسار الخاص بتأخير قائمة الطلب watch-list group-number : يمكن هذا الأمر الموجه من التحقق مما إذا كان المسار الرئيسي قيد التشغيل بعد اكتمال بدء التشغيل الأولي للموجه وانتهاء صلاحية المؤقت (بالثواني). بدون هذا الأمر، يتم تشغيل خدمة مراقبة المتصل فقط عند إزالة المسار الرئيسي من جدول التوجيه. إذا فشل الارتباط الأساسي في الوصول أثناء بدء التشغيل الأولي للموجه، فلن تتم إضافة المسار أبدا إلى جدول التوجيه، وبالتالي لا يمكن مشاهدته. لذلك، باستخدام هذا الأمر، ستقوم خدمة مراقبة المتصل بطلب إرتباط النسخ الاحتياطي في حالة فشل إرتباط أساسي أثناء التشغيل الأولي للموجه.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show interfaces serial - يعرض معلومات حول معرف اتصال إرتباط بيانات البث المتعدد (DLCI)، و DLCIs المستخدم على الواجهة، و DLCI المستخدم لواجهة الإدارة المحلية (LMI). أستخدم هذا للتحقق من أن الواجهة الأساسية أعلى أو أسفل.

- show interface dialer - يعرض حالة واجهة المتصل.

- show ip route - يعرض إدخالات جدول توجيه IP. تحقق من وجود الشبكة المراقبة في جدول التوجيه (عندما يكون الارتباط الأساسي قيد التشغيل). عند قطع الارتباط الأساسي وطلب النسخ الاحتياطي، يجب إعادة تجميع جدول التوجيه ويجب إعادة ظهور الشبكة المراقبة (مع ظهور الخطوة التالية كواجهة المتصل).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تكوين ترحيل الإطارات المستخدم هنا (مع الواجهات الفرعية من نقطة إلى نقطة واستخدام فتح أقصر مسار أولا (OSPF) كبروتوكول توجيه) محدد لهذا الإعداد. ومع ذلك، فإن خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الموضحة أدناه أكثر عمومية ويمكن إستخدامها مع تكوينات مختلفة مثل ترحيل الإطارات من نقطة إلى نقاط متعددة أو إرتباط أساسي مع التحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC) وتضمين بروتوكول النقطة إلى نقطة (PPP)، بغض النظر عن بروتوكول التوجيه الذي يتم إستخدامه.

للتحقق من وظيفة النسخ الاحتياطي، قمنا بوضع إحدى الواجهات على موجه Cisco 4500 الذي يعمل كمحول ترحيل الإطارات في حالة إيقاف التشغيل، من أجل محاكاة المشاكل داخل شبكة ترحيل الإطارات. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى حالة عدم نشاط PVC التي يتم إجراؤها على موجه DTE من خلال شبكة ترحيل الإطارات، وحدث إسقاط الواجهة الفرعية لترحيل الإطارات. بالتالي يختفي المسار المراقب ويتم تنشيط إرتباط النسخ الاحتياطي.

لمزيد من المعلومات حول أستكشاف أخطاء الطلب وإصلاحها، ارجع إلى المستند تكوين النسخ الاحتياطي ل DDR واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug isdn q931 - يعرض معلومات حول إعداد المكالمات وإنزال إتصالات شبكة ISDN (الطبقة 3) بين الموجه المحلي (جانب المستخدم) والشبكة.

- debug backup - تصحيح أخطاء أحداث النسخ الاحتياطي.

- debug dialer - يعرض معلومات تصحيح الأخطاء حول الحزم أو الأحداث على واجهة المتصل.

- debug ppp negotiation - يسبب الأمر debug ppp لعرض حزم PPP التي يتم إرسالها أثناء بدء تشغيل PPP، حيث يتم التفاوض مع خيارات PPP.

- debug ppp authentication - يسبب الأمر debug ppp لعرض رسائل بروتوكول المصادقة، بما في ذلك عمليات تبادل الحزم لبروتوكول المصادقة المتباينة (CHAP) وعمليات تبادل بروتوكول مصادقة كلمة المرور (PAP).

- debug ip ospf events - يعرض المعلومات حول الأحداث المتعلقة ب OSPF، مثل التجاور، ومعلومات الفيضانات، وتحديد الموجه المعين، وحساب أقصر مسار أولا (SPF).

- debug frame-relay events - يعرض معلومات تصحيح الأخطاء حول ردود بروتوكول تحليل عنوان ترحيل الإطارات (ARP) على الشبكات التي تدعم قناة البث المتعدد وتستخدم العنونة الديناميكية.

نموذج إخراج أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

في الإخراج أدناه، تكون واجهة ترحيل الإطارات قيد التشغيل.

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets

C 10.5.5.0 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:01:31, Serial1.1

!--- Initial state through the primary Frame Relay interface, !--- before line failure occurred

C 10.9.9.0 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0 is directly connected, Loopback0

C 10.200.16.0 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

krimson#

*Apr 17 01:00:50.591: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Serial1.1 10.5.5.1

*Apr 17 01:00:50.595: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:00:51.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Apr 17 01:01:00.591: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0 from Serial1.1

10.5.5.1

*Apr 17 01:01:00.595: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:01:05.243: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down

!--- Frame Relay failure simulated by shutting down the interface on !--- the Cisco 4500 router(acting as switch)

*Apr 17 01:01:05.251: OSPF: Interface Serial1.1 going Down

*Apr 17 01:01:05.255: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 172.19.0.1 on Serial1.1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

*Apr 17 01:01:05.399: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1

*Apr 17 01:01:05.403: DDR: network 10.8.8.0/255.255.255.0 DOWN,

!--- Watched network is down

*Apr 17 01:01:05.407: DDR: primary DOWN

*Apr 17 01:01:05.407: DDR: Dialer Watch: Dial Reason: Primary of group 1 DOWN

*Apr 17 01:01:05.411: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1,

*Apr 17 01:01:05.411: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Apr 17 01:01:05.411: DDR: dialing secondary by dialer string 6120 on Di0

!--- router dials 6120 on interface Dialer 1

*Apr 17 01:01:05.415: BR0 DDR: Attempting to dial 6120

*Apr 17 01:01:05.523: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x43

*Apr 17 01:01:05.531: Bearer Capability i = 0x8890

*Apr 17 01:01:05.535: Channel ID i = 0x83

*Apr 17 01:01:05.543: Called Party Number i = 0x80, '6120', Plan:Unknown,

Type:Unknown

*Apr 17 01:01:05.599: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xC3

*Apr 17 01:01:05.603: Channel ID i = 0x89

*Apr 17 01:01:05.855: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xC3

*Apr 17 01:01:05.875: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Apr 17 01:01:05.875: BR0:1 DDR: Dialer Watch: resetting call in progress

*Apr 17 01:01:05.883: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Apr 17 01:01:05.891: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Apr 17 01:01:05.895: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:05.899: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 54 len 15

*Apr 17 01:01:05.903: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.903: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xF24F182E (0x0506F24F182E)

*Apr 17 01:01:05.911: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x43

*Apr 17 01:01:05.939: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 88 len 15

*Apr 17 01:01:05.943: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.943: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x9B15A6B0 (0x05069B15A6B0)

*Apr 17 01:01:05.947: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 88 len 15

*Apr 17 01:01:05.951: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.955: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x9B15A6B0 (0x05069B15A6B0)

*Apr 17 01:01:05.959: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 54 len 15

*Apr 17 01:01:05.963: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Apr 17 01:01:05.963: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xF24F182E (0x0506F24F182E)

*Apr 17 01:01:05.967: BR0:1 LCP: State is Open

*Apr 17 01:01:05.967: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

[0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:05.971: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 54 len 28 from "krimson"

*Apr 17 01:01:06.051: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 56 len 26 from "kevin"

*Apr 17 01:01:06.055: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 56 len 28 from "krimson"

*Apr 17 01:01:06.151: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 56 len 4

*Apr 17 01:01:06.167: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 54 len 26 from "kevin"

*Apr 17 01:01:06.175: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 54 len 4

*Apr 17 01:01:06.179: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Apr 17 01:01:06.183: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 46 len 10

*Apr 17 01:01:06.187: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Apr 17 01:01:06.279: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 34 len 10

*Apr 17 01:01:06.283: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Apr 17 01:01:06.287: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 34 len 10

*Apr 17 01:01:06.291: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Apr 17 01:01:06.295: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 46 len 10

*Apr 17 01:01:06.299: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Apr 17 01:01:06.303: BR0:1 IPCP: State is Open

*Apr 17 01:01:06.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to down

*Apr 17 01:01:06.319: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Apr 17 01:01:06.327: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.2

*Apr 17 01:01:07.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

!--- Call connects

*Apr 17 01:01:10.775: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0 from Dialer0 10.9.9.2

!--- OSPF hello from the peer

*Apr 17 01:01:10.779: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:01:11.891: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 6120

kevin#show interface serial 1.1

Serial1.1 is down, line protocol is down

!--- Primary link is still down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.5.5.2/24

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY

krimson#show interface dialer 0

!--- Backup interface is up and active

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.1/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input 1w6d, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 6w5d

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

882 packets input, 69656 bytes

892 packets output, 70436 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Time to interface disconnect: idle 00:01:38

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:03, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4213 packets input, 414529 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

29 input errors, 18 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 11 abort

3922 packets output, 242959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 27 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

622 carrier transitions

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

192.168.64.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.64.0 is directly connected, Dialer4

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

O 10.8.8.0/24 [110/1786] via 10.9.9.2, 00:00:25, Dialer0

!--- New route to the same destination (through dialer 0). !--- Network now points to backup interface

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0/24 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0/24 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

في الإخراج أدناه، تظهر واجهة ترحيل الإطارات.

*Apr 17 01:02:50.631: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol

on Interface Serial1,

changed state to up

!--- Primary is UP again

*Apr 17 01:02:50.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:02:50.979: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:00.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:03:00.979: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:05.887: BR0:1 DDR: idle timeout

*Apr 17 01:03:05.887: DDR: Dialer Watch: watch-group = 1

*Apr 17 01:03:05.887: DDR: network 10.8.8.0/255.255.255.0 UP,

!--- Watched route is UP

*Apr 17 01:03:05.891: DDR: primary DOWN

*Apr 17 01:03:10.551: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Serial1.1

10.5.5.1

*Apr 17 01:03:10.555: OSPF: End of hello processing

*Apr 17 01:03:10.975: OSPF: Rcv hello from 172.19.0.1 area 0

from Dialer0 10.9.9.2

*Apr 17 01:03:10.979: OSPF: End of hello processing

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

C 10.5.5.0/24 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0/24 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:00:01, Serial1.1

! -- Route entry to destination network via primary has been installed again.

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0/24 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0/24 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call  Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type  Number  Number Name   Used    Left    Idle    Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out   6120           kevin  149     90      29      0

--------------------------------------------------------------------------------

يشير الحقل 'الثواني الخاملة' إلى عدم مرور أي حركة مرور أخرى من خلال واجهة النسخ الاحتياطي ووقت الخمول في أزدياد.

krimson# show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number  Number Name   Used    Left    Idle    Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out          6120   kevin  165      74      45      0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson# show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds  Charges

Type Number  Number Name   Used    Left    Idle     Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out          6120   kevin   224    15      104       0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.200.16.1 to network 0.0.0.0

192.168.64.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.64.0 is directly connected, Dialer4

10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets

C 10.5.5.0 is directly connected, Serial1.1

O 10.8.8.0 [110/1563] via 10.5.5.1, 00:01:52, Serial1.1

C 10.9.9.0 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0 is directly connected, Loopback0

C 10.9.8.0 is directly connected, Dialer1

C 10.200.16.0 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.16.1

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems