المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الإعداد لوصول وحدة التحكم إلى خادم Sun

المهايئات والكابلات

تكوين خادم Comm

معلومات ذات صلة

المقدمة

غالبا ما يتم تكوين خوادم الوصول من Cisco كخوادم إتصالات للوصول إلى وحدة التحكم في محطة عمل Sun. تشير هذه التكوينات إلى خادم Access كخادم إتصالات أو خادم طرفي أو خادم وحدة تحكم. يكون تكوين خادم الاتصالات للاتصال بجهاز Sun مماثلا لإعداد خادم الاتصالات للوصول إلى وحدة التحكم بموجهات Cisco. راجع تكوين خادم طرفي/comm للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين خادم الاتصالات.

تحذير: قبل توصيل خادم الاتصالات بمحطة العمل Sun، تأكد من قراءة تأثيرات حرف فاصل الخادم الطرفي على خوادم الوصول من Cisco وفهمها. يحذر إشعار الحقل هذا من أنه يمكن لمحطات عمل Sun الانتقال إلى وضع الصيانة أو إعادة التشغيل في حالة إعادة تحميل خادم وحدة التحكم. يجب معالجة المشاكل الموجودة في إشعار الحقل هذا قبل المتابعة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الإعداد لوصول وحدة التحكم إلى خادم Sun

عند الاتصال بمنفذ وحدة التحكم بخادم Sun:

- قم بتمكين الواجهة التسلسلية (التسلسلية A أو B على الشاشة) وتكوينها بشكل صحيح للوصول إلى وحدة التحكم. أستخدم أداة مساعدة مثل Admintool للتحقق من حالة الواجهة التسلسلية. راجع موارد مسؤول نظام Unix للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تمكين محطات عمل Sun للواجهة التسلسلية وتكوينها.

- لا تقم بتوصيل لوحة مفاتيح بمحطة عمل Sun. تقوم أجهزة الشمس بالبحث عن لوحة المفاتيح أثناء زيادة الطاقة. في حالة توصيل لوحة المفاتيح، يفترض الخادم أن وحدة التحكم هي لوحة المفاتيح والشاشة المتصلة محليا . إذا لم يكتشف لوحة مفاتيح، فإنه يعيد توجيه إدخال ومخرجات وحدة التحكم إلى المنفذ التسلسلي A.

تحذير: لا تقم بفصل لوحة المفاتيح بمجرد تمهيد الخادم. وهذا يتسبب في قفل وحدة التحكم. إذا تم تأمين وحدة التحكم، فتأكد من أنه يمكن للخادم التمهيد التلقائي دون تدخل وإعادة التمهيد مع قطع اتصال لوحة المفاتيح. ارجع إلى موقع Sun على الويب للحصول على معلومات حول التمهيد التلقائي.

- قم بتعيين سرعة منفذ Sun التسلسلي ووحدات بت البيانات والتماثل ووحدات بت الإيقاف إلى 9600-8-N-1 (الإعداد الافتراضي) أو مطابقة الإعدادات التي تم تكوينها على خادم الاتصالات (إذا كانت مختلفة).

- تأكد من إمكانية الاتصال بوحدة تحكم الشمس باستخدام جهاز طرفي أو كمبيوتر شخصي غبي قبل توصيل الشمس بخادم وحدة التحكم من Cisco. تحقق من هذا الاتصال للمساعدة في عزل المشكلات المرتبطة بالشمس وإصلاحها قبل الاتصال بخادم وحدة التحكم. راجع مستند كيفية: وحدة التحكم التسلسلية للحصول على مزيد من المعلومات حول إستخدام وحدة طرفية أو جهاز كمبيوتر شخصي غبي للوصول إلى وحدة التحكم.

المهايئات والكابلات

احصل على مهايئ RJ-45-to-B-25 أو قم بتكوينه للتوصيل بالشمس. يتيح لك المهايئ توصيل خادم Cisco Access بوحدة تحكم Sun. يمكنك الحصول على مجموعة مهايئات RJ-45 إلى B-25 الذكور في معظم محلات المخارج الإلكترونية لتصميم المحول. أستخدم الجدول التفصيلي أدناه لإنشاء المحول.

لإنشاء المهايئ الخاص RJ-45-to-DB-25:

1. يفك المحول.

2. حدد السنون (كما هو موضح في الرسم التخطيطي أدناه) وقارنها بالجدول أدناه.

3. قم بتوصيل السلك من كل سن على جانب RJ-45 بالسن المقابل على جانب DB-25 (المحدد في الجدول أدناه). على سبيل المثال، قم بتوصيل السن الجانبي RJ-45 بمقدار 1 بالسن 4 على الجانب DB-25.

4. أستخدم مربع تجميع أو متعدد المتجهات للتأكد من توصيل المحول سلكيا بشكل صحيح. إذا كنت تستخدم جهاز قياس متعدد، فقم بتطبيق الجهد الكهربي على كل مسمار على جانب RJ-45 وتأكد من أن المسمار المطابق على جانب DB-25 يتلقى الجهد الكهربي.

مهايئ RJ-45-to-DB-25 للمنفذ التسلسلي للشمس

إشارة

مسمار على جانب RJ-45

تثبيت على الجانب DB-25

إشارة

CTS

1

4

جاهزية البدء

DSR

2

20

DTR

RxD

3

2

TxD

GND

4

7

GND

GND

5

TxD

6

3

RxD

DTR

7

6

DSR

جاهزية البدء

8

5

CTS

لتوسيع وصول كبل CAB-OCTAL-ASYNC (من خادم الاتصالات)، أستخدم كبل توصيل متناظر. إذا لم تكن بحاجة إلى مد وصول كبل CAB-OCTAL-ASYNC، فقم بتوصيل مكون RJ-45 في المهايئ RJ-45-to-DB-25 كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: الجدول الوارد أعلاه مناسب لمعظم خوادم Sun المزودة بمنافذ DB-25 التسلسلية. ارجع إلى منفذ Sun التسلسلي وأنصاف الكابلات للتحقق من نوع المنفذ التسلسلي على خادم Sun. إذا لم تتطابق أطوال المنافذ التسلسلية لملقمك مع الأطباق الواردة في الجدول أعلاه، فقم بإنشاء المحول عن طريق مطابقة الإشارة المتوقعة من الشمس مع الإشارة المناسبة التي يوفرها كبل CAB-OCTAL-ASYNC.

يظهر في هذا الجدول طريقة بديلة تستند إلى سيناريو معملي للاتصال بخادم Sun باستخدام موصل Cisco RJ-45 إلى DB-25. ومع ذلك، أستخدم الإجراء الموصوف سابقا لإزالة المتغيرات.

كبل من خادم Comm

كابل موسع

موصل RJ-45 إلى DB-25

CAB-Octal-Async (DTE مع المرور المدمج)

يلزم توفر كابل ساتان RJ-45 واحد مع ميزة الدوران (CAB-500RJ). يجب أن تكون وصلات الكابلات الإضافية (إذا لزم الأمر) مباشرة من خلالها.

CAB-5MODCM (محول تم وضع علامة مودم عليه) يجب ألا يكون هذا الموصل قد تم تعديله من قبل.

المجموعة أعلاه مكافئة لاتصال مودم فارغ واحد بين جهازي DTEs. إذا جربت التركيبات المذكورة أعلاه ولم تتمكن من إنشاء توصيل، فتحقق من صحة الموصل أو قم بإنشاء المحول RJ-45-to-B-25 الموصوف سابقا.

تكوين خادم Comm

يعرض المقتطف التالي من تكوين خادم إتصالات Cisco تكوين الخطوط غير المتزامنة التي تتصل بمنفذ وحدة التحكم للشمس. يجب تكوين خادم الاتصالات كما هو موضح في تكوين خادم وحدة طرفية/وحدة تحكم.

الموجه 1

(...)

line 1 16

!--- Configure the lines that are used for sun console connectivity.

session-timeout 20

!--- Session times out after 20 minutes of inactivity.

no exec

!--- Unwanted signals from the attached device do not launch an EXEC session. !--- Prevents the line from being unavailable due to a rogue EXEC process.

exec-timeout 0 0

!--- Disables exec timeout.

transport input all

!--- Allows all protocols to use the line.

(...)

ملاحظة: إذا لم يعمل هذا التكوين، فاستخدم الأمر flowControl hardware في وضع التكوين وأعد الاتصال. إذا إستمرت المشاكل التي تواجهك، فارجع إلى تكوين خادم إتصالات/وحدة طرفية لوصول وحدة تحكم Sun للتحقق من قبول الشمس لاتصالات وحدة التحكم من وحدة طرفية غير نشطة .

تظهر المخرجات أدناه اتصالا من خادم إتصالات (Maui-oob-01) إلى خادم Sun Sparc Ultra 5 (Supersweet)، المتصل على السطر 15 من خادم الاتصالات، ولهذا السبب نستخدم منفذ Telnet 2015 في المثال. يتم إجراء المصادقة الأولى بواسطة خادم الاتصال على الاتصال الصادر. يتم إجراء المصادقة الثانية بواسطة Sun.

(...)

maui-oob-01#telnet 172.22.163.26 2015

Trying 172.22.163.26, 2015 ... Open

User Access Verification

Username:

Password:

supersweet console login: root

Password:

Last login: Tue Feb 13 08:01:26 on console

Feb 13 17:34:54 supersweet login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Jumpstart 1.024 August 1997

supersweet:/ ->

(...)

معلومات ذات صلة

- تكوين خادم وحدة طرفية/وحدة تحكم للوصول إلى وحدة التحكم

- حرف فاصل الخادم الطرفي على خوادم الوصول من Cisco

- كيفية: وحدة تحكم تسلسلية

- منفذ Sun التسلسلي واختصار الكابلات

- موارد مسؤول نظام UNIX

- تمرير أكبر للمعرفة بوحدة التحكم

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems