المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

فوائد متعقب المكالمات

تكوين متتبع المكالمات

ملخص الأوامر

الأوامر التفصيلية

إخراج متتبع المكالمات

معلمات CALL_RECORD

معلمات modem_call_record

معلمات modem_line_call_rec

معلمات modem_info_call_rec

معلمات modem_neg_call_rec

SNMP MIBs ذات الصلة

SNMP MIBs

Cisco-Call-Tracker-MIB

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مخرجات متعقب المكالمات. متتبع المكالمات هو نظام فرعي يستخدم لالتقاط بيانات تفصيلية حول تقدم المكالمات وحالتها، من الوقت الذي يستلم فيه خادم الوصول إلى الشبكة طلب إعداد أو يخصص قناة، حتى يتم رفض الاستدعاء أو إنهاؤه أو قطع إتصاله بشكل آخر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل تكوين متتبع المكالمات والميزات المقترنة به، يجب عليك إكمال هذه المهام على خادم الوصول إلى الشبكة:

- قم بتكوين ISDN والمودم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تكوين خادم وصول باستخدام PRIs لمكالمات Async و ISDN الواردة.

- تأكد من إمكانية اتصال المكالمات بخادم الوصول إلى الشبكة (NAS).

- تكوين بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل تنفيذ طلب NMS الأساسي.

ملاحظة: هذه المهمة مطلوبة فقط إذا كنت تستخدم متتبع المكالمات من خلال SNMP.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(3)T من Cisco والإصدارات الأحدث

- الأنظمة الأساسية Cisco AS5300 و AS5350 و AS5400 و AS5800 و AS5850.

ملاحظة: أستخدم Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) للتحقق مما إذا كان إصدار برنامج Cisco IOS والنظام الأساسي الذي تستخدمه يدعمان هذه الميزة. ضمن أداة Software Advisor (مرشد البرامج)، ابحث عن الميزة المسماة متتبع المكالمات مع تحسينات ISDN and AAA.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على معلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يتم الاحتفاظ بالبيانات الملتقطة في متتبع المكالمات في جداول قاعدة بيانات متتبع المكالمات ويمكن الوصول إليها من خلال بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) أو واجهة سطر الأوامر (CLI) أو syslog. يتم تخزين معلومات جلسة العمل لكافة المكالمات والاستدعاءات النشطة في حالة الإعداد في جدول نشط، بينما يتم نقل السجلات الخاصة بالمكالمات التي تم قطع إتصالها إلى جدول محفوظات. يتم إعلام متتبع المكالمات بأحداث المكالمات السارية بواسطة الأنظمة الفرعية ذات الصلة مثل ISDN أو بروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP) أو الوحدة النمطية لمحول المحتوى (CSM) أو المودم أو EXEC أو TCP-Clear. يتم إنشاء إختبارات SNMP في بداية كل مكالمة عند إنشاء إدخال في الجدول النشط وفي نهاية كل مكالمة عند إنشاء إدخال في جدول المحفوظات. تتوفر وحدات SYSLOG لسجلات المكالمات من خلال التكوينات التي تقوم بإنشاء سجلات معلومات تفصيلية لجميع عمليات إنهاء المكالمات. يمكن إرسال هذه المعلومات إلى خوادم SYSLOG للتخزين الدائم والتحليل المستقبلي.

هذه بعض النقاط التي يجب تذكرها:

- يتم توسيع بيانات الحالة والتشخيص التي يتم تجميعها بشكل روتيني من أجهزة مودم MICA لتضمين إحصائيات إرتباط جديدة للمكالمات النشطة، مثل معدلات الإرسال والاستقبال التي تم محاولة إرسالها، والحد الأقصى والحد الأدنى لمعدلات الإرسال والاستقبال، وعمليات إعادة التوجيه وعدادات التحويل السريع التي يتم إصدارها محليا وعن بعد. يتم إستقصاء بيانات الاتصال هذه من المودم على فترات زمنية محددة بواسطة المستخدم ويتم تمريرها إلى متتبع المكالمات.

- تم تحسين نظام TCP لتوفير معلومات اتصال إضافية لتتبع المكالمات. وتتضمن المعلومات الإضافية ما يلي:

- عدد وهوية الأجهزة المضيفة التي تم إجراء محاولة اتصال لها قبل إنشاء الاتصال، أو إجمالي محاولات الفشل في حالة عدم إجراء أي اتصال.

- سبب قطع اتصال جلسة العمل النشطة، أو سبب فشل خادم الوصول إلى الشبكة في الاتصال بمضيف قبل انتهاء مهلتها.

- نقطة النهاية للمصدر والوجهة لجلسة العمل النشطة، والتي تتألف من عناوين IP وأرقام المنافذ الخاصة بخادم الوصول إلى الشبكة والمضيف.

لمزيد من المعلومات حول متتبع المكالمات، راجع تحسينات ISDN and AAA ل Cisco AS5300 و Cisco AS5800.

فوائد متعقب المكالمات

يسرد هذا القسم فوائد متتبع المكالمات.

- يوفر متتبع المكالمات مراقبة أكثر شمولا ومباشرة في الوقت الفعلي لنشاط المكالمات.

- يلتقط متتبع المكالمات البيانات لجلسات المكالمات النشطة والتاريخية ويسمح للتطبيقات الخارجية بالوصول إلى تلك البيانات من خلال SNMP أو CLI أو SYSLOG.

- يوفر متتبع المكالمات إحصائيات عن الحجم والاستخدام لاتخاذ قرارات إدارة المكالمات.

- يعمل متتبع المكالمات على تحسين ميزة سجل مكالمات المودم واستبدالها بأخرى لأنها توفر مخرجات أكثر تفصيلا.

ملاحظة: نظرا لأنه يمكنهم إنشاء إخراج syslog مماثل، فلا تقم بتمكين طريقة تتبع المكالمات وتسجيل مكالمات المودم في نفس الوقت. قد يؤدي هذا الإجراء إلى إدخالات مكررة لنفس المكالمة.

تكوين متتبع المكالمات

ملخص الأوامر

لتكوين متتبع المكالمات، أستخدم هذه الأوامر (بالترتيب الذي تم سردها به):

1. تمكين

2. تكوين الوحدة الطرفية

3. تمكين خط الاتصال

4. سجل مكالمات المتتبع

5. الحد الأقصى لحجم محفوظات المتتبع

6. استبقاء سجلات المتتبع الكلوي

7. عدد البايت لحزم خادم snmp

8. طول قائمة انتظار خادم snmp

9. متتبع تمكين خادم snmp من الملائمات

10. متعقب سلسلة الاتصال لمضيف مجتمع خادم snmp

11. عدد رسائل الختم الزمني ل CallTracker (إختياري)

12. وقت إستطلاع معلومات إرتباط المودم أو مودم إستطلاع معلومات إرتباط المودم (إختياري)

13. مخرج

الأوامر التفصيلية

الغرض

الخطوة 1.

تمكين مثال: تمكين Router>

يدخل وضع EXEC ذي الامتيازات أو أي مستوى أمان آخر يتم تعيينه بواسطة مسؤول النظام. أدخل كلمة المرور إذا طلب منك ذلك.

الخطوة 2.

تكوين الوحدة الطرفية مثال: Router# configure terminal

يدخل شامل تشكيل أسلوب.

الخطوة 3.

تمكين خط الاتصال مثال: يمكن الموجه(config)# callTracker

تمكين متتبع المكالمات على NAS.

الخطوة 4.

سجل مكالمات المتتبع الخاص بالمكالب {terse | verbose} [هادئ] مثال: الموجه(config)# إستدعاء-سجل المكالمات هادئ

يمكن تجميع المعلومات المقدمة بواسطة SNMP و SYSLOG من جدول محفوظات المكالمات لمتتبع المكالمات. يقوم الخيار غير المباشر بإنشاء مجموعة مختصرة من سجلات المكالمات، والتي تحتوي على مجموعة فرعية من البيانات المخزنة ضمن متتبع المكالمات التي يتم إستخدامها بشكل أساسي لإدارة المكالمات. يقوم خيار المطالعة بإنشاء مجموعة كاملة من سجلات المكالمات التي تحتوي على جميع البيانات المخزنة ضمن متتبع المكالمات التي يتم إستخدامها بشكل أساسي لتصحيح أخطاء المكالمات. باستخدام خيار الهدوء، يتم إرسال سجل المكالمات فقط إلى خادم syslog الذي تم تكوينه وليس إلى وحدة التحكم.

الخطوة 5.

رقم الحد الأقصى لحجم محفوظات متتبع الكرات مثال: Router(config)#calltracker history max-size 50

لتكوين المخزن المؤقت للمحفوظات (الحد الأقصى لعدد إدخالات المكالمات المخزنة في جدول محفوظات متتبع المكالمات)، أستخدم الأمر CallTracker history max-size number . الرقم هو الحد الأقصى لعدد إدخالات المكالمات المراد تخزينها في جدول محفوظات متتبع المكالمات. النطاق الصحيح هو من صفر إلى عشرة أضعاف الحد الأقصى ل DS0 المدعوم على النظام الأساسي المحدد. تمنع قيمة 0 أي محفوظات من أن يتم حفظها. نظرا لأن مهمة إعداد التقارير ليست عملية ذات أولوية عالية ولأنه يجب عليها الانتظار حتى وحدة المعالجة المركزية (CPU) المتوفرة، يمكن أن يستغرق متتبع المكالمات ما يصل إلى دقيقة واحدة للإبلاغ بعد قطع الاتصال. لذلك، يجب تكوين مخزن المحفوظات المؤقت بحيث يكون كبيرا بما يكفي لتخزين البيانات التي سيتم الإبلاغ عنها. عند تكوين حجم المخزن المؤقت، ضع في الاعتبار طول المكالمة ونوعها (ISDN هو أقصر من المودم)، ثم حدد الحد الأقصى لعدد المكالمات التي يمكن تلقيها على مدى دقيقة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث معدل اتصال أعلى عند حدوث خطأ في التكوين أو حدوث فشل في الأجهزة. لذلك، يوصى باستخدام أربعة أضعاف عدد المنافذ على النظام الأساسي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى متتبع المكالمات مع تحسينات ISDN و AAA ل Cisco AS5300 و Cisco AS5800.

الخطوة 6.

دقائق الاحتفاظ بتاريخ متتبع الاتصال مثال: الموجه(config)# محفوظات المتصل المحتفظ بها-mins 5000

تعيين عدد الدقائق لتخزين المكالمات في جدول محفوظات متتبع المكالمات. الدقائق هي طول الوقت لتخزين المكالمات. النطاق الصالح يتراوح من 0 إلى 26000 دقيقة. تمنع قيمة 0 المكالمات من التخزين.

الخطوة 7.

عدد البايت لحزم خادم snmp مثال: الموجه(config)# حزمة خادم snmp 1024

ينشئ التحكم على أكبر حجم حزمة لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) المسموح به عندما يستلم خادم SNMP طلبا أو يقوم بإنشاء رد. عدد وحدات البايت هو عدد صحيح من 484 إلى 8192. الافتراضي هو 1500.

الخطوة 8.

طول قائمة انتظار خادم snmp مثال: الموجه(config)# قائمة انتظار خادم snmp-length 50

تعريف طول قائمة انتظار الرسائل لكل مضيف مصيدة. عند إرسال رسالة ملائمة بنجاح، يستمر برنامج Cisco IOS في إفراغ قائمة الانتظار؛ ومع ذلك، فإنه لا يقوم بإفراغ قائمة الانتظار أسرع من معدل أربع رسائل ملائمة في الثانية. أثناء تمهيد الجهاز، يمكن إسقاط بعض الملائمات بسبب تجاوز قائمة انتظار الملائمة على الجهاز. إذا كنت تعتقد أن الملائمات يتم إسقاطها، يمكنك زيادة حجم قائمة انتظار الملائمة (على سبيل المثال، إلى 100) لتحديد ما إذا كان يمكن إرسال الملائمات بعد ذلك أثناء طول التمهيد هو عدد صحيح يحدد عدد أحداث الملائمة التي يمكن إجراؤها قبل إفراغ قائمة الانتظار. الافتراضي هو 10.

الخطوة 9.

متتبع تمكين خادم snmp من الملائمات مثال: الموجه(config)#snmp-server enable traps

يمكن إرسال إخطارات SNMP على هيئة إختبارات أو طلبات إعلام، ويمكن هذا الأمر كلا من الملائمات وطلبات الإعلام. يتحكم هذا الأمر في (تمكين أو تعطيل) إعلامات CallSetup و CallTerminate الخاصة بتتبع المكالمات. يتم إنشاء إعلامات CallSetup في بداية كل مكالمة وعند إنشاء إدخال في الجدول النشط (cctActiveTable). يتم إنشاء إعلامات CallTerminate في نهاية كل مكالمة وعندما يتم إنشاء إدخال في جدول المحفوظات (cctHistoryTable).

الخطوة 10.

متعقب المكالمات متعدد السلسلة لمضيف خادم SNMP مثال: جهاز توجيه(config)# مجتمع مضيف خادم snmp متتبع سلسلة مجتمع المضيف لخادم snmp

تحديد مستلم عملية الإخطار ببروتوكول إدارة الشبكة البسيط. يمكن إرسال إعلامات SNMP كإختبارات أو طلبات إعلام. لا يمكن الاعتماد على الفخاخ لأن المستلم لا يرسل الإقرارات عندما يستلم الفخاخ. لا يمكن للمرسل تحديد ما إذا تم تلقي الفخاخ أم لا. ومع ذلك، يتعرف كيان SNMP الذي يستقبل طلب إعلام على الرسالة باستخدام وحدة بيانات بروتوكول إستجابة SNMP (PDU). إذا لم يتلق المرسل الاستجابة مطلقا، يمكن إرسال طلب الإعلام مرة أخرى. لذلك، من المرجح أكثر أن تصل المعلومات إلى وجهتها المقصودة. مقارنة بالمخازن، تستهلك المعلومات موارد أكثر في البرنامج وفي الشبكة. وبخلاف الفخاخ التي يتم التخلص منها بمجرد إرسالها، يجب الاحتفاظ بطلب الإعلام في الذاكرة حتى يتم تلقي الاستجابة أو حتى انتهاء مهلة الطلب. كما يتم إرسال الفخاخ مرة واحدة فقط، ويمكن إعادة محاولة الإعلام عدة مرات. تزيد المحاولات حركة المرور وتساهم في زيادة التكاليف الإضافية على الشبكة. إذا لم تقم بإدخال أمر مضيف خادم snmp، فلن يتم إرسال أية إعلامات. لتكوين الموجه لإرسال إعلامات SNMP، يجب عليك إدخال أمر مضيف خادم snmp واحد على الأقل. إذا قمت بإدخال الأمر بدون كلمات أساسية، فإن كل أنواع الملائمة تكون متاحة للمضيف. لتمكين العديد من البيئات المضيفة، يجب عليك إصدار أمر مضيف خادم snmp منفصل لكل مضيف. يمكنك تحديد أنواع إعلام متعددة في الأمر لكل مضيف. عندما يتم إعطاء أوامر مضيف خادم snmp متعددة للمضيف نفسه، بالإضافة إلى نوع الإعلام (ملائمة أو إعلام)، فإن كل أمر تال يستبدل الأمر السابق. يتم تطبيق الأمر الأخير لمضيف خادم snmp. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال أمر مضيف خادم snmp يعلم للمضيف ثم قمت بإدخال أمر مضيف خادم snmp notify آخر للمضيف نفسه، فإن الأمر الثاني يستبدل الأمر الأول.

الخطوة 11.

مثال CallTracker للطابع الزمني msec (إختياري): Router(config)# CallTracker timestamp msec

عرض قيمة المللي ثانية لوقت إعداد المكالمة في سجل المكالمات (CDR) على خادم الوصول. إذا لم تقم بتنفيذ هذا الأمر، فسيتم عرض وقت إعداد المكالمة بالثواني.
ملاحظة: يمكنك إستخدام هذا الأمر مع الإصدارين 12.3(4) و 12.3(4)T من Cisco IOS فقط.

الخطوة 12.

ثوان لاستطلاع معلومات إرتباط المودم (إختياري) أو ثوان لاستطلاع معلومات إرتباط المودم SPE (إختياري) مثال: Router(config)# وقت استبيان معلومات إرتباط المودم 320

تمكين سجلات تفاصيل مودم متتبع المكالمات. إختياريا، يمكنك إستخدام إما الأمر modem link-info poll time seconds أو الأمر spe link-info poll modem seconds. تقوم هذه الأوامر بتعيين الفاصل الزمني لعملية التحقق التي يتم فيها إسترداد إحصائيات الارتباط للمكالمات النشطة من المودم. قيمة وقت الاستقصاء الموصى بها هي 320 ثانية. لتمكين إحصائيات المكالمات في الوقت الفعلي من مودم تقنيات MICA للاتصال ب Tracker، يجب إستخدام الأمر modem link-info poll time.
ملاحظة: يستهلك الأمر modem link-info poll time مقدار كبير من الذاكرة، حوالي 500 بايت لكل مكالمة مودم MICA. أستخدم هذا الأمر فقط إذا طلبت البيانات المحددة التي يجمعها.

الخطوة 13.

مخرج مثال: الموجه(config)# الخروج

الخروج من الوضع الحالي.

إخراج متتبع المكالمات

يتم تقسيم إخراج متتبع المكالمات بين سجلات متعددة. يسرد هذا الجدول سجلات إخراج متتبع المكالمات ويصف هذه السجلات.

اسم السجل

الوصف

Call_Record

بيانات عامة مشتركة بين جميع فئات الاستدعاء. للحصول على قائمة بالمعلمات المقبولة، راجع معلمات CALL_RECORD.

modem_call_record

معلومات الاتصال للمودم بشكل عام. للحصول على قائمة بالمعلمات المقبولة، راجع معلمات MODEM_CALL_RECORD.

modem_line_call_rec

نقل المودم ومعلومات الطبقة المادية (لأغراض تصحيح الأخطاء الشاملة). للحصول على قائمة بالمعلمات المقبولة، راجع معلمات MODEM_LINE_CALL_REC.

modem_info_call_rec

معلومات حالة المودم (لأغراض تصحيح الأخطاء الشاملة). للحصول على قائمة بالمعلمات المقبولة، راجع معلمات modem_info_call_rec.

modem_neg_call_rec

معلومات تفاوض العميل والمضيف (لأغراض تصحيح الأخطاء الشاملة). للحصول على قائمة بالمعلمات المقبولة، راجع معلمات MODEM_NEG_CALL_REC.

ملاحظة: تبدأ السجلات التي تشير إلى نفس المكالمة بنفس القيمة الفريدة في المعلمة ct_hndl.

معلمات CALL_RECORD

يسرد هذا الجدول ويصف معلمات CALL_RECORD.

محددات

الوصف

ct_hndl

معالج متتبع المكالمات رقم فريد مستخدم من قبل متتبع المكالمات للتعامل مع المكالمات النشطة. يتم تعيين رقم تعريف (ID) المكالمات من 1 إلى 4،294،967،296. تبدأ هذه المعرفات ب 1 والزيادة ب 1. بعد 4،294،967،295 مكالمة، يتم لف بطاقة الهوية، وتتلقى المكالمة 4،294،967،296 ثاني أصغر رقم متاح يبدأ من 1. من الممكن أن يكون لسجلات محفوظات المكالمات و syslog و SNMP نفس رقم المعرف للمكالمات المختلفة. وذلك لأن الرقم فريد فقط للمكالمات النشطة. القيمة صفر ليست قيمة صالحة.

الخدمة

"تقارير نوع الخدمة" آخر نوع خدمة معروف من الاستدعاءات.

- none - لا توجد خدمة مقترنة بالمكالمة

- أخرى - خدمة نشطة ولكن لا شيء مما يلي:

- IP - الخط التسلسلي

- PPP - PPP

- PPP - متعدد الارتباطات (RFC 1990)

- TCPclear - تدفق البايت عبر TCP

- Telnet - Telnet

- EXEC - الخادم الطرفي

- l2f - خدمة شبكة البيانات الخاصة الظاهرية (VPDN) التي تستخدم بروتوكول إعادة توجيه الطبقة 2

- l2tp - خدمة شبكة البيانات الخاصة الظاهرية (VPDN) التي تستخدم بروتوكول الاتصال النفقي للطبقة 2

منشأ

الإشارة إلى كيفية إنشاء المكالمة.

- إنشاء - اتصال، تم بدء المكالمة محليا، ويقوم النظام بإرسال طلب الإعداد.

- جواب - تم بدء المكالمة عن بعد، ويتلقى النظام طلب الإعداد.

فئة المكالمة

يمثل فئات الاتصال أو أنواعه المحتملة.

- none - لا توجد فئة مكالمة مقترنة بالمكالمة

- أخرى - لا شيء مما يلي:

- المودم - مكالمة المودم

- ISDN-sync - تم تعيين مكالمة ISDN الرقمية المتزامنة الآن على SyncData

- اتصال V110 - V110

- مكالمة V120 - V120

- CAS-Digital - إستدعاء البيانات 56k لإرسال الإشارات المرتبطة بالقناة (CAS)

- mgcpData - تم تعيين إستدعاء بيانات MGCP الآن على SyncData

- SyncData - مزامنة إستدعاء البيانات الرقمية لأي عنصر تحكم في المكالمات

- LAPB-TA - LAPB أو LAPB-TA

DS0 slot/cntr/chan

Entry Slot/Port/DS0 إرتباط DS0 الذي يحتوي على المكالمة. هذا أمكن كنت DS0 يحتوي ضمن مجموعة أكبر من يتعدد DS0s ضمن ميناء طبيعي وحيد.

إستدعيوا

رقم الهاتف المتصل بمعرف الطرف المتصل لهذه المكالمة. بالنسبة للمكالمات التي يتم الرد عليها بواسطة النظام، يتوافق ذلك مع تعريف الرقم المطلوب (DNIS). بالنسبة للاستدعاءات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، هذا هو رقم الوجهة. في حالة عدم التوفر، تكون هذه سلسلة ذات طول صفري.

دعوة

معرف جهة الاتصال رقم هاتف هذه المكالمة. بالنسبة للمكالمات التي يتم الرد عليها بواسطة النظام، يتوافق ذلك مع تعريف الاستدعاء (CLID). بالنسبة للاستدعاءات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، هذا هو الرقم المقترن بالجهاز. بالنسبة لاستدعاء العمل البيني، هذا هو رقم جهة الاتصال المترجم، إذا كانت هناك قاعدة ترجمة للمكالمات الصادرة المقترنة بخطة الطلب. إن لم يكن يتوفر، هذا هو سلسلة ذات طول صفري.

فتحة/منفذ المورد

تعريف فتحة/منفذ المورد لمورد المعالجة المخصص للاستدعاء.

معرف المستخدم

معرف اسم المستخدم معرف تسجيل دخول المستخدم أو سلسلة ذات طول صفري إذا لم تكن متوفرة. إذا كان هذا يحتوي على سلسلة ذات طول غير صفري، وكان cctHistoryUserValidationTime صفرا، فقد فشل المستخدم في التحقق من الصحة

ip

عنوان IP عنوان IP المعين لهذه المكالمة، أو 0.0.0.0 إذا لم يكن قابلا للتطبيق أو غير متوفر.

القناع

قناع شبكة IP الفرعية قناع شبكة IP الفرعية المعين لهذه المكالمة، أو 0.0.0.0 إذا لم يكن قابلا للتطبيق أو غير متوفر.

معرف الحساب

تعريف جلسة محاسبة معرف جلسة عمل المحاسبة الذي تم تعيينه لهذه المكالمة بواسطة AAA. يتم إرسال معرف الجلسة بواسطة AAA إلى RADIUS كسمة Access-Session-ID أو TACACS+ كمعرف المهمة. في حالة عدم تعيين معرف جلسة عمل المحاسبة، تكون القيمة سلسلة فارغة.

إعداد

الطابع الزمني للإعداد عندما تم إعلام النظام لأول مرة بالمكالمة.

مخروط

وقت الاتصال بالثواني المستغرقة للاتصال.

فايس

وقت تجهيز الطبقة الفعلي بالثواني الذي إستغرقه وصول الطبقة الفيزيائية إلى حالة ثابتة والاستدعاء جاهز لبدء طبقات البروتوكول الأعلى. في حالة مكالمات المودم، تحقق الطبقة المادية للاستدعاء حالة مستقرة عندما يتم التفاوض حول معدلات البيانات والتعديلات وبروتوكولات تصحيح الأخطاء بين أجهزة المودم المصدر والإجابة. وينطبق أيضا على المكالمات الرقمية التي تستخدم تكنولوجيات معدل تكييفية، مثل V.110 و V.120.

SRVC

وقت الخدمة الوقت المستغرق لتحديد نوع الخدمة.

auth

وقت المصادقة بالثواني الذي إستغرقه التحقق من صحة تعريف المستخدم المقترن بهذه المكالمة.

سرعة Init Rx/tx b

معدل بت الاستقبال/الإرسال الأولي ومعدل بيانات الإرسال لهذا الاستدعاء. إذا كانت المكالمة مكالمة رقمية متزامنة مثل مزامنة ISDN، فإن هذه القيمة هي معدل بيانات القناة b. إذا كان الاستدعاء غير متزامن، حتى إذا كان يستخدم وسط إرسال متزامن مثل ISDN، فإن القيمة هي السرعة التي تم التفاوض عليها بواسطة MICA أو مودم Nextport في وحدات بت في الثانية. لا تتغير هذه القيمة، حتى في حالة أختلاف معدل البيانات أثناء الاستدعاء. تكون هذه القيمة صفرا حتى يتم تحديد معدل بيانات أولي.

مبرزات Rx/tx

بايت الإرسال/الاستقبال عدد وحدات البايت التي تم إرسالها في المكالمة. يتم عد جميع وحدات البايت الخام. تتضمن هذه القيمة أي رؤوس بروتوكول قد تكون موجودة أو لا. يعتمد وجود رأس البروتوكول أو عدم وجوده على قيمة الخدمة.

زمن

الوقت المتصل بالثواني تم توصيل المكالمة. هذه هي مدة المكالمة بالثواني بدءا من طلب الإعداد الأولي وحتى عند بدء النظام أو اكتشافه أو إخطاره بإنهاء المكالمة.

نظام فرعي للقرص

قم بفصل النظام الفرعي IOS الذي يقوم ببدء إنهاء المكالمة أو كشفها أو الإعلام بها. أنواع الأنظمة الفرعية:

- مسؤول

- CSM

- إسدن ميكا

- none

- PPP

- RPM (إدارة تجمع الموارد)

- VPN (الشبكة الخاصة الظاهرية)

- VTSP (الهاتف الصوتي)
ملاحظة: على الرغم من أن هذه المعلومات تتطلب معرفة ببرنامج Cisco IOS أكثر من ما يملكه المستخدم العادي، إلا أنها مفيدة لموظفي الدعم الفني من Cisco لاستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها.

كود القرص

قطع اتصال كود السبب الذي يشير إلى سبب إنهاء هذا الاستدعاء. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى هذه المستندات:

- تفسير أكواد أسباب قطع اتصال NextPort

- حالات مودم MICA وأسباب الانقطاع

نص القرص

قطع اتصال نص الوصف الذي يصف سبب قطع الاتصال المتوفر. قد تكون هذه السلسلة ذات طول صفري في حالة عدم توفر نص. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى هذه المستندات:

- تفسير أكواد أسباب قطع اتصال NextPort

- حالات مودم MICA وأسباب الانقطاع

مثال

*Nov 16 18:30:26.097: %CALLTRKR-3-CALL_RECORD:

ct_hndl=5, service=PPP, origin=Answer, category=Modem,

DS0 slot/cntr/chan=0/0/22, called=71071, calling=6669999,

resource slot/port=1/0, userid=maverick5200, ip=192.9.1.2,

mask=255.255.255.0, account id=5, setup=10/16/1999 18:29:20,

conn=0.10, phys=17.12, srvc=23.16, auth=23.16, init-rx/tx

b-rate=31200/33600, rx/tx chars=246/161, time=53.50, disc

subsys=ModemDrvr, disc code=0xA220, disc text= Rx (line to host)

data flushing - not OK/EC condition - locally detected/received

DISC frame -- normal LAPM termination

معلمات modem_call_record

يسرد هذا الجدول ويصف معلمات MODEM_CALL_RECORD.

بارامتر

الوصف

ct_hndl

معالج متتبع المكالمات رقم فريد مستخدم من قبل متتبع المكالمات للتعامل مع المكالمات النشطة. يتم تعيين رقم تعريف (ID) المكالمات من 1 إلى 4،294،967،296. تبدأ هذه المعرفات ب 1 والزيادة ب 1. بعد 4،294،967،295 مكالمة، يتم لف بطاقة الهوية، وتتلقى المكالمة 4،294،967،296 ثاني أصغر رقم متاح يبدأ من 1. من الممكن أن يكون لسجلات محفوظات المكالمات و syslog و SNMP نفس رقم المعرف للمكالمات المختلفة. وذلك لأن الرقم فريد فقط للمكالمات النشطة. القيمة صفر ليست قيمة صالحة.

آخر

بروتوكول تصحيح الأخطاء: آخر تقارير حول بروتوكول تصحيح الأخطاء المعروفة (EC) قيد الاستخدام. بروتوكولات EC:

- عادي (لا يوجد EC)

- مباشر

- الحزب الوطني الشعبي

- lapmV42

- SyncMode

- AsyncMode (لا يوجد EC، مثل normal)

- ARA1 (ARA 1.0)

- ARA2 (ARA 2.0)

- غير ذلك (بروتوكول الجماعة الأوروبية غير تلك المحددة)

بروت:

بروتوكول تصحيح الأخطاء: تم محاولة إرسال تقارير حول بروتوكول تصحيح الأخطاء (EC) لأول مرة. انظر المنفذ: الأخير للتعرف على بروتوكولات EC المحتملة.

التراكب: الأخير

بروتوكول الضغط: التقرير الأخير لبروتوكول الضغط المستخدم قبل إنهاء الاستدعاء. تتضمن بروتوكولات الضغط:

- none (لا يوجد ضغط بيانات)

- v42bisTx (V.42bis في إتجاه الإرسال فقط)

- v42bisRx (V.42bis في إتجاه الاستلام فقط)

- v42bisBoth (V.42bis في إستقبال وإحالة التوجيهات) MNP5

- v44tx (V.44 في إتجاه الإرسال فقط)

- V44Rx (V.44 في إتجاه التلقي فقط)

- v44 كلا (V.44 في توجيهات الاستقبال والبث)

التراكب: دعم

بروتوكول الضغط: بروتوكول الضغط المدعوم الذي يمكن أن يكون مدعوما. راجع التجميع: الأخير لبروتوكولات الضغط المحتملة.

std: last

قياسي: أخيرا هذا هو آخر معيار تعديل قيد الاستخدام قبل إنهاء الاستدعاء. تتضمن معايير التعديل ما يلي:

- غير ذلك (التنغيم بخلاف التنغيم المحدد)

- bell103a

- bell212a

- الطراز v21

- الطراز v22

- v22bis

- الطراز v32

- v32bis

- VFC

- v34

- الطراز v17

- الطراز v29

- الطراز v33

- k56flex

- الطراز v23

- v32terbo

- v34plus

- الطراز v90

- v27ter

- الطراز v110

std: محاولة

قياسي: تم محاولة إجراء تعديل قياسي بواسطة مودم العميل. انظر std: الأخير للتعرف على معايير التعديل المحتملة.

std: init

قياسي: معيار التعديل الأول الذي تمت محاولة القيام به بواسطة مودم العميل. انظر std: الأخير للتعرف على معايير التعديل المحتملة.

std: SNR

قياسي: نسبة الإشارة إلى الضوضاء قياس نسبة الإشارة المطلوبة إلى الضوضاء. يمكن أن تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 70 ديسيبل وتغييرات في خطوات 1 ديسيبل. لاحظ أن اتصال 28. 8 كيلوبت/ثانية يتطلب SNR قدره 37 ديسيبل. أقل من هذا وتتناقص جودة الوصلة. يتطلب اتصال 33. 6 كيلوبت/ثانية SNR من 38 إلى 39 ديسيبل. لاحظ أيضا أن الخط "نظيف" له SNR مقداره 41 ديسيبل.

std: sq

قياسي: قياس جودة الإشارة لجودة الخط لمعدل بت معين حيث يكون 0 هو الأسوأ و 3 هي الحالة الثابتة. في حالة وجود 1 أو 2، يجب أن ينتقل المودم إلى معدل أقل. وعلى نحو مماثل، إذا كانت قيمة SQ تتراوح من 4 إلى 7، فإن سرعة المودم تتحول إلى معدل أعلى. إذا كانت قيمة SQ عالية (على سبيل المثال، 7) وكان معدل البت منخفضا، فقد تكون هناك مشكلة في المستقبل البعيد.

Rx/tx: المحاكي

الأحرف المتلقاة/المرسلة: عدد وحدات البايت المرسلة في المكالمة. يتم عد جميع وحدات البايت الخام. تتضمن هذه القيمة أي رؤوس بروتوكول قد تكون موجودة أو لا. يعتمد وجود رأس البروتوكول أو عدم وجوده على قيمة الخدمة.

ec: rx/tx

تم الاستلام/الإرسال: إطارات تصحيح الأخطاء عدد إطارات EC التي تم تلقيها ونقلها.

ec: rx سيئ

تصحيح الخطأ: تم إستلام إطارات سيئة عدد إطارات EC التي تحتوي على أخطاء.

Rx/tx معدل b: الأخير

معدل البت للاستقبال/الإرسال: آخر معدل بت للاستقبال والإرسال عند إنهاء الاستدعاء.

معدل Rx/tx b: منخفض

معدل البت للاستقبال/الإرسال: أقل معدل بت للاستقبال والبث تمت مصادفته طوال مدة المكالمة.

معدل Rx/tx b: مرتفع

معدل البت المستلم/الإرسال: أعلى معدل بت للاستقبال والبث الذي تمت مصادفته طوال مدة المكالمة.

Rx/tx B-rate: ب-client مرغوب

معدل البت للاستقبال/الإرسال: مطلوب بواسطة إرسال العميل ومعدل البت للاستقبال الذي أراد العميل الحفاظ عليه. ومن المحتمل أن لا يكون هذا دائما معدل البت الذي يبلغ عنه المضيف، حيث قد لا يتدرب المضيف صعودا أو هبوطا لاستيعاب المعدل.

Rx/tx B-rate: المضيف المرغوب

Receive/Transmit Bit-rate: ب رغب مضيف ب يبث ويستلم معدل بت المضيف يريد أن يحافظ.

المؤهل المحلي:

إعادة التداريب: عدد محلي من عمليات إعادة التدريب التي بدأت محليا.

ريتر: عن بعد

عمليات إعادة التدريب: عدد عمليات إعادة التدريب عن بعد التي بدأها المودم البعيد

فشل:

إعادة القطارات: عدد عمليات إعادة التدريب الفاشلة.

وردية سريعة: محلي لأعلى/لأسفل

نوبات السرعة: عدد نوبات السرعة المحلية لأعلى/لأسفل التي يتم تشغيلها بواسطة المودم المحلي.

العالي السريع: ناقل/أعلى عن بعد

نوبات السرعة: عدد نوبات السرعة "لأعلى/لأسفل" البعيدة التي تم بدء تشغيلها بواسطة المودم البعيد.

الوردية السريعة: فشل

ورديات السرعة: عدد مرات التوقف عن العمل التي فشلت.

الطراز v90: ستاتا

حالة V.90 قبل إنهاء الاستدعاء. تتضمن قيم الحالة المحتملة:

- لا محاولة

- نجاح

- إخفاق

الطراز v90: عميل

V.90: مجموعة شرائح العميل التي يستخدمها مودم العميل V.90.

- غير متوفر

- غير معروف

- روكويل

- USR

- لوسنت

- بي تي إل

الطراز v90: فشل

فشل V.90 Failures V.90. تتضمن حالات فشل V.90 ما يلي:

- none

- clientNonPCM

- clientBackback

- تم تعطيل الخادم V90Disabled

الوقت (بالثواني)

الوقت (بالثواني) كم من الوقت إستمرت المكالمة. ويتم إرجاع هذه القيمة دائما بغض النظر عن نتيجة التدريب أو المصادقة.

سبب القرص

قطع اتصال رمز السبب ASCII الموفر بواسطة MICA أو مودم NextPort الذي يقطع اتصال المكالمة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى هذه المستندات:

- تفسير أكواد أسباب قطع اتصال NextPort

- حالات مودم MICA وأسباب الانقطاع

مثال

*Nov 16 18:30:26.097: %CALLTRKR-3-MODEM_CALL_REC:

ct_hndl=5, prot: last=LAP-M, attempt=LAP-M, comp: last=V.42bis-Both,

supp= V.42bis-RX V.42bis-TX, std: last=V.34+, attempt=V.34+, init=V.34+,

snr=38, sq=3, rx/tx: chars=246/161, ec: rx/tx=22/12, rx bad=46,

rx/tx b-rate: last=33600/33600, low=31200/33600, high=33600/33600,

desired-client=33600/33600, desired-host=33600/33600, retr: local=0,

remote=0, fail=0, speedshift: local up/down=1/0, remote up/down=0/0,

fail=0, v90: stat=No Attempt, client=(n/a), fail=None, time(sec)=52,

disc reason=0xA220MODEM_LINE_CALL_REC Parameters

معلمات modem_line_call_rec

يسرد هذا الجدول ويصف معلمات modem_line_call_rec.

بارامتر

الوصف

ct_hndl

معالج متتبع المكالمات رقم فريد مستخدم من قبل متتبع المكالمات للتعامل مع المكالمات النشطة. يتم تعيين رقم تعريف (ID) المكالمات من 1 إلى 4،294،967،296. تبدأ هذه المعرفات ب 1 والزيادة ب 1. بعد 4،294،967،295 مكالمة، يتم لف بطاقة الهوية، وتتلقى المكالمة 4،294،967،296 ثاني أصغر رقم متاح يبدأ من 1. من الممكن أن يكون لسجلات محفوظات المكالمات و syslog و SNMP نفس رقم المعرف للمكالمات المختلفة. وذلك لأن الرقم فريد فقط للمكالمات النشطة. القيمة صفر ليست قيمة صالحة.

Rx/tx height

مستوى التلقي/الإرسال قوة مستوى التلقي/الإرسال لإشارة الاستقبال/الإرسال، تتراوح من 0 إلى -128 في خطوات dBM. وعادة ما يكون النطاق في الولايات المتحدة حوالي -22 ديسيبل لكل ميللي وات وفي أوروبا هو -12 ديسيبل لكل ميللي وات. يتراوح النطاق الجيد من -12 ديسيبل لكل ميللي وات إلى -24 ديسيبل لكل ميللي وات. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى: فهم مستويات الإرسال والاستقبال على أجهزة المودم

Phase-jit: Freq

رجفان الطور: ذروة الترددات إلى تفاضل الذروة (بالهرتز) بين نقطتي إشارة. رجفان الطور الذي لم يتم إلغاؤه يبدو مثل "هز" من كوكبة تضمين الاتساع الرباعي لنطاق القاعدة. النقاط تبدو مثل أقواس ذات أقواس أطول على النقاط الخارجية.

phase-jit: levl

رجفان الطور: مقدار مستوى رجفان الطور الذي يتم قياسه ويشير إلى مدى كبر "الاهتزاز" بالدرجات. على مرقاب الاهتزاز، تبدو نقاط الكوكبة مثل أقمار الهلال. يمكن أن تتراوح القيم إلى 15 درجة. القيمة النموذجية هي صفر (أي أن رجفان المرحلة غير موجود عادة).

إيكو-ليفل البعيد

مستوى الصدى الطرفي البعيد عبر التوصيلات الطويلة، ينتج الصدى عن عدم تطابق المعاوقة في الدارات الهجينة من 2-wire إلى-4-wire و 4-wire-إلى-2-wire. قد يتراوح مستوى الصدى الطرفي البعيد (ذلك الجزء من الإشارة التناظرية المرسلة التي ارتد عن الطرف الأمامي التناظري للمودم البعيد) من 0 إلى -90 في dBm.

فريدريك أوفيست

تردد إزاحة الفرق (بالهرتز) بين تردد حامل RX المتوقع وتردد ناقل RX الفعلي.

لفة الطور

الالتفاف الطوري يؤثر على إشارة الارتداد التي تعود. يتم إرسال نمط معين من الأبراج من مودم ويصل إلى المكتب المركزي. ويتم إرسال شكل من أشكال نمط الإشارات/ الكوكبة هذا. ولكن شكل الكوكبة يمكن ان يدور من 0 إلى 359 درجة. يسمى هذا التدوير بلف المرحلة.

جولة الذهاب

تأخير إجمالي عدد مرات السفر ذهابا وإيابا تأخير نشر الارتباط (بالمللي ثانية). وهذا مهم لإلغاء الصدى بشكل مناسب. المبلغ الذي يختلف عنه التأخير على الشبكة.

D-pad

قيمة الفتحات الرقمية للوحة الرقمية.

جهاز تشفير D-pad

ضغط اللوحة الرقمية هذا عدد صحيح يمثل الضغط.

- 0 = لا شيء

- 1 = V.42bis TX

- 2 = V.42bis RX

- 3 = V.42bis

- 4 = MNP5

- 5 = ميجاهرتز (الفاكس)

- 6 = السيد (الفاكس)

- 7 = MMR (فاكس)

- 8 = V.44 tx

- 9 = V.44 RX

- 10 = V.44 كليهما

- 0xFF (-1) = ضغط البيانات الذي لم يتم التفاوض عليه بعد

آر بي إس

ميزة إرسال إشارات البت المسروقة (RBS) الفعلية التي يتم ملاحظتها بواسطة المودم. تشير وحدات بت 6 الأقل قيمة (LSB) من القيمة المرتجعة إلى نمط RBS الدوري حيث يشير الرقم 1 إلى عينة PCM ببت منقطع النظير.

صامد

هذا هو عدد النقاط في الكوكبة.

- 0xFF = غير صالح

- 1 = 4 نقطة

- 2 = 16 نقطة

Rx/tx: sym-rate

إستقبال/إرسال: Token-rate TX هو معدل الرمز المستخدم لإرسال عينات إلى الخط. Rx هو معدل الرمز المستخدم لتلقي عينات خارج الخط. وتتزامن المعدلات مع بعضها البعض.

rx/tx: carr-freq

الاستقبال/الإرسال: تردد الناقل ل TX، تردد الناقل المستخدم من قبل DCE المحلي. بالنسبة إلى RX، تردد الناقل المستخدم من قبل DCE البعيد.

مثال

*Nov 16 18:30:26.101: %CALLTRKR-3-MODEM_LINE_CALL_REC:

ct_hndl=5, rx/tx levl=-17/-16, phase-jit: freq=0, levl=0,

far-end echo-levl=-71, freq offst=0, phase-roll=-98,

round-trip=1, d-pad=None, d-pad comp=0, rbs=0, const=16,

rx/tx: sym-rate=3429/3429, carr-freq=1959/1959, trel-code=0/0,

preemph-index=6/0, rx/tx: const-shape=Off/On, nonlin-encode=Off/On,

precode=Off/On, xmit levl-reduct=2/3,

shape=0x1920212120202120202020202020202020202020201F1D191100

معلمات modem_info_call_rec

يسرد هذا الجدول ويصف معلمات modem_info_call_rec.

بارامتر

الوصف

ct_hndl

معالج متتبع المكالمات رقم فريد مستخدم من قبل متتبع المكالمات للتعامل مع المكالمات النشطة. يتم تعيين رقم تعريف (ID) المكالمات من 1 إلى 4،294،967،296. تبدأ هذه المعرفات ب 1 والزيادة ب 1. بعد 4،294،967،295 مكالمة، يتم لف بطاقة الهوية، وتتلقى المكالمة 4،294،967،296 ثاني أصغر رقم متاح يبدأ من 1. من الممكن أن يكون لسجلات محفوظات المكالمات و syslog و SNMP نفس رقم المعرف للمكالمات المختلفة. وذلك لأن الرقم فريد فقط للمكالمات النشطة. القيمة صفر ليست قيمة صالحة.

معلومات عامة

معلومات عامة عن البرنامج.

طبقة إرتباط Rx/tx

إستلمت/بثثت خطوة طبقة الربط أن كان إستلمت أو بثثت.

NAKs

إجمالي عدد رسائل LCP المستلمة والمحولة التي لم يتم الاعتراف بها.

إيصال PPP للrx/tx

إستلمت/بثثت ppp-slip عدد إطارات PPP و Slip التي تم تلقيها أو إرسالها.

انزلاق PPP سيئ

PPP-SLIP غير صحيح عدد إطارات PPP و SLIP السيئة التي تم تلقيها أو إرسالها.

الحد الأقصى ل PROJ RX B-rate: العميل

الحد الأقصى المتوقع لمعدل بت الاستلام: أقصى معدل بت للاستقبال المتوقع للعميل.

RPROJ الحد الأقصى ل RX-B-rate: المضيف

الحد الأقصى المتوقع لمعدل بت الاستلام: أقصى معدل بت للاستقبال المتوقع للمضيف.

Rx/tx: الحد الأقصى لإطار I

إستلمت/بثثت: الحد الأقصى للإطار I للتفاوض. إرسال واستقبال الحد الأقصى للقيم التي تم التفاوض عليها للإطار.

rx/tx: نافذة الشبكة

إستلمت/بثثت: تم التفاوض على نافذة إرسال واستقبال نافذة التفاوض.

مهلات T401

تقوم حالات انتهاء المهلة الزمنية للطراز T401 بإنشاء اتصال بعميل مع تمكين V.42 EC وتمرير البيانات من CSM. قم باستعلام الإحصائيات قبل تمرير البيانات ومرة أخرى بعد نجاح عملية النقل. يجب ألا تزيد الإحصائيات.

إغلاق نافذة tx

إرسال عمليات إغلاق الإطارات إنشاء اتصال بعميل ونقل البيانات من CSM. لا تزيد الإحصائيات إلا إذا أغلقت النافذة ولم تستلم ACK/NAK من مودم العميل. يجب أن تشير النتيجة المتوقعة إلى 0.

تجاوز RX

تجاوز إجمالي عدد التجاوز الذي تم إستلامه.

إطارات معاد تحريكها

إعادة تدريب الإطارات بدأ إعادة تدريب الإطارات الإجمالية.

الطراز v110: الطراز rx جيد

V.110: تم إستلام عدد كبير من الإطارات الجيدة للطراز V110.

الطراز v110: الطراز rx سيئ

V.110: تم إستلام عدد غير صحيح من إطارات V110 السيئة.

الطراز v110: tx

V.110: عدد الإطارات المرسلة طراز V110.

الطراز v110: فقد المزامنة

الطراز v110: فقد المزامنة. عدد مرات فقد مزامنة v110.

ss7/cot

إحصائيات نظام إرسال الإشارات 7 (SS7) واختبار الاستمرارية (COT).

حجم v42bis: مدمن

حجم V.42bis: يوفر القاموس حجم قاموس v42bis.

خطأ الاختبار

تمت مصادفة خطأ في الاختبار الذاتي لخطأ الاختبار.

إعادة تعيين

إعادة تعيين قيمة إعادة تعيين DSP.

v0 فقد التزامن

V.0 خسارة المزامنة قم بإنشاء اتصال مع عميل وتحقق من أن الاستعلام يشير إلى 0. يجب أن يزيد العداد فقط من مزامنة V0 في الإشارة المستلمة التي ستؤدي إلى تشغيل إعادة التدريب.

البريد المفقود: المضيف

البريد المفقود: رقم المضيف لفقدان البريد المضيف.

SP

SP عدد رسائل SP المفقودة.

دياغ

قيمة تشخيص Portware التشخيصية.

مثال

*Nov 16 18:30:26.101: %CALLTRKR-3-MODEM_INFO_CALL_REC:

ct_hndl=5, general info=0x0, rx/tx link-layer=264/182, NAKs=0/0,

rx/tx ppp-slip=5/7, bad ppp-slip=0, proj max rx b-rate: client=19200,

host=24000, rx/tx: max neg I frame=128/128, neg window=15/15,

T401 timeouts=1, tx window closures=0, rx overruns=0, retrans frames=0,

v110: rx good=0, rx bad=0, tx=0, sync-lost=0, ss7/cot=0x00,

v42bis size: dict=1024, test err=0, reset=0, v0 synch-loss=0, mail lost:

host=0, sp=0, diag=0x00000000000000000000000000000000

معلمات modem_neg_call_rec

يسرد هذا الجدول ويصف معلمات modem_neg_call_rec.

بارامتر

الوصف

ct_hndl

معالج متتبع المكالمات رقم فريد مستخدم من قبل متتبع المكالمات للتعامل مع المكالمات النشطة. يتم تعيين رقم تعريف (ID) المكالمات من 1 إلى 4،294،967،296. تبدأ هذه المعرفات ب 1 والزيادة ب 1. بعد 4،294،967،295 مكالمة، يتم لف بطاقة الهوية، وتتلقى المكالمة 4،294،967،296 ثاني أصغر رقم متاح يبدأ من 1. من الممكن أن يكون لسجلات محفوظات المكالمات و syslog و SNMP نفس رقم المعرف للمكالمات المختلفة. وذلك لأن الرقم فريد فقط للمكالمات النشطة. القيمة صفر ليست قيمة صالحة.

v8bis cap

إمكانات V.8bis. قائمة القدرات التي تم إستلامها أثناء V.8bis ممثلة في hex. راجع ITU-T V.8bis للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات البت هذه.

v8bis mod_sl

V.8 مكرر Mode Select Mode Mode Select Mode Selected أثناء V.8bis الممثلة في hex. راجع ITU-T V.8bis للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات البت هذه.

قائمة V8 jnt

V.8 القائمة المشتركة التي تم تبادلها خلال V.8 ممثلة في الصيغة السداسية العشرية. ارجع إلى ITU-T V.8 للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات البت هذه.

قائمة مكالمات v8

V.8 قائمة إستدعاء ExchangeV.8 خلال V.8 ممثلة بالنظام السداسي العشري. ارجع إلى ITU-T V.8 للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات البت هذه.

قطار V90

V.90 تمثيل قطار V.90 بالنظام السداسي العشري.

v90 sgn-ptrn

نمط علامة V.90 نمط علامة V.90.

أمن الدولة

قيمة انتقال الحالة لانتقال الحالة.

المرحلة الثانية

أثناء المرحلة الثانية، يتم إرسال جميع الإشارات باستثناء L1 على مستوى قوة الإرسال الاسمية. إذا قامت آلية إسترداد بإرجاع المودم إلى المرحلة الثانية من مرحلة لاحقة، فسيعود مستوى الإرسال إلى قوة الإرسال الاسمية من مستوى طاقة الإرسال التي تم التفاوض عليها مسبقا.

مثال

*Nov 16 18:30:26.101: %CALLTRKR-3-MODEM_NEG_CALL_REC:

ct_hndl=5, v8bis cap=0x00000000000000000000000000000000000000000000,

v8bis mod-sl=0x00000000000000000000000000000000000000000000,

v8 jnt-menu=0x01E0C14513942A000000000000000000000000000000,

v8 call-menu=0x01C14513942A00000000000000000000000000000000,

v90 train=0x00000000, v90 sgn-ptrn=0x00000000, state

·trnsn=0x000102030410204042430451FF00000000000000000000000000000000000000,

phase2=0x010000F4EF221FF37E0001E4EFA21FF2E30001A4EF980101B7CF98003C000000

0034EF40000502160AE0301FFFFE1C07A707A70D650D6500Related

SNMP MIBs ذات الصلة

SNMP MIBs

يسرد هذا الجدول ويصف قواعد معلومات الإدارة (MIB) ذات الصلة لبروتوكول SNMP.

الاسم

الوصف

قاعدة معلومات الإدارة وفقا لمعيار RFC1406-MIB

انتقال حالة الارتباط.

Cisco-Call-Tracker-MIB

معلومات متتبع المكالمات.

Cisco-Modem-MGMT-MIB

معلومات إدارة المودم.

Cisco-POP-MGMT-MIB

معلومات DS0.

لمزيد من المعلومات حول قواعد معلومات الإدارة (MIB)، راجع متصفح Cisco MIB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إستخدام ملائمات SNMP، راجع ملائمات Cisco IOS SNMP المدعومة وكيفية تكوينها.

Cisco-Call-Tracker-MIB

يسرد هذا الجدول ويصف الملائمات التي يتم إرسالها عندما يتم تلقي مكالمة من قبل المضيف ويتم تكوين متتبع المكالمات لإرسال ملائمات SNMP إلى المضيف.

الاسم

الوصف

1.3.6.1.4.1.9.9.9991.1.2.3.1.2

معرف الكائن (OID) للملائمة.

.x

تم تعيين CT_HNDL للمكالمة.

=

التوقيتات الزمنية: (11947) 0:19:54.47

وقت عمل الموجه عند وصول المكالمة.

مثال

Mar 12 06:27:00

localhost

snmptrapd[28977]:

172.22.35.14:

1.3.6.1.4.1.9.9.9991.1.2.3.1.2.1 = Timeticks: (119447) 0:19:54.47

هذا الاعتراض جاء من المضيف 172.22.35.14 و ct_hndl المعين للمكالمة هو 1. باستخدام ct_hndl، من الممكن إستطلاع المزيد من المعلومات من الجدول النشط كما هو موضح في قسم SNMP. وقت عمل المضيف عند وصول المكالمة كان الوقت: (19447) 0:19:54.47.

يسرد هذا الجدول ويصف الملائمات التي يتم إرسالها عندما يتم إصدار مكالمة بواسطة النظام أو إصدارها منه ويتم تكوين متتبع المكالمات لإرسال ملائمات SNMP إلى المضيف.

الاسم

الوصف

1.3.6.1.4.1.9.9.9991.1.3.8.1.2

معرف الملائمة

.x

تم تعيين CT_HNDL للمكالمة عندما كانت نشطة.

=

معيار: 1

الإدخال المعين للاستدعاء في جدول المحفوظات.

مثال

Mar 12 06:27:21

localhost

snmptrapd[28977]:

172.22.35.14:

1.3.6.1.4.1.9.9.9991.1.3.8.1.2.1 = Gauge: 1

جاء الفخ في هذا المثال من المضيف 172.22.35.14. الرقم الأصلي ct_hndl في هذه الحالة هو 1، والإدخالات في جدول المحفوظات (القيمة المرجعة) هي 1. ولابد وأن تكون هذه الأرقام متماثلة دوما، ولكن هذا غير مضمون. يمكنك إستخدام الرقم الذي تم إرجاعه للحصول على أي معلومات إضافية حول المكالمة من جدول المحفوظات كما هو موضح في قسم SNMP.

معلومات ذات صلة

- متتبع المكالمات مع تحسينات ISDN and AAA ل Cisco AS5300 و Cisco AS5800

- دليل تنفيذ الطلب الأساسي NMS

- برنامج التنقل عبر قاعدة معلومات الإدارة (MIB) من Cisco

- حالات مودم MICA وأسباب الانقطاع

- تفسير أكواد أسباب قطع اتصال NextPort

- رسائل تنبيه بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف الخاصة ببرنامج Cisco IOS المدعومة وكيفية تكوينها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems