المحتويات

المقدمة

الحد الأقصى لعدد إختبارات الاتصال وحجمها MTU

المقدمة

يصف هذا المستند الحد الأقصى للعدد والحد الأقصى لحجم وحدة الإرسال (MTU) من إختبارات الاتصال التي تستجيب إليها جسور المؤتمرات متعددة الأطراف ومؤتمرات الفيديو و Cisco TelePresence.

الحد الأقصى لعدد إختبارات الاتصال وحجمها MTU

تظهر جسور المؤتمرات متعددة الأطراف لنظام TelePresence من Cisco وعبارات مؤتمرات الفيديو أنها تعرض خسارة كبيرة للحزم عند إختبارها مع فيضانات إختبار الاتصال. تكون الاستجابات من هذه الأجهزة محدودة لتجنب الأحمال الزائدة. يتم تطبيق هذه الحدود في النواة، بحيث تظهر بين المنتجات المختلفة.

يوضح هذا الجدول الحد الأقصى لعدد إختبارات الاتصال وحجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للإختبارات التي يستجيب لها كل جهاز:

في المثال التالي

الحد الأقصى لاستجابات إختبار الاتصال

الحد الأقصى لحجم استجابات إختبار الاتصال

وحدة التحكم متعددة النقاط Cisco 4200 Series Multipoint Control Unit (MCU)

100 إختبار/الثانية

حمولة 76 بايت

Cisco 8420 Series MCU

Cisco 4500 Series MCU

بوابة ISDN (GW) سلسلة 3200 من Cisco

ISDN GW سلسلة Cisco 3241

ISDN GW سلسلة Cisco 8320

ISDN GW سلسلة Cisco 8321

Cisco 3500 Series IP GW

Cisco 8350 Series IP GW

Cisco 8330 Series Serial GW

تسجيل مؤتمر فيديو Cisco 3200 Series IP Video Conference (VCR)

Cisco 8220 Series IP VCR

المشرف Cisco 8050 Series Supervisor

Cisco 5300 Series MCU

199 إختبار/ثانية

لا حدود,

معتمد على MTU

Cisco 8510 Series MCU

خادم Cisco 8710 Series TelePresence (TPS)

سلسلة TPS 7010 من Cisco

عبارة الوسائط المتقدمة Cisco 3600 Series Advanced Media Gateway