المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

متصفح الغرفة من Cisco - إعداد إصدار Wall Mount

متصفح الغرفة من Cisco - إعداد إصدار حامل الجدول

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد إصداري متصفح غرف Cisco: إصدارات حامل الجدول والتركيب على الحائط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- إصدارات البرامج CE9.14 والإصدارات الأحدث.

- نقاط النهاية من Cisco المدعومة: Webex Room Series، Webex Board 55 G1.5، Webex Board 70 G1.5، Webex Board 85.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- متصفح الغرفة من Cisco - إصدار تحميل الحائط (CS-T10-WM-K9=).

- متصفح الغرفة من Cisco - إصدار حامل الجدول (CS-T10-TS-K9=).

- Webex Room Kit Plus.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

يصف هذا القسم الميزات الرئيسية والإعداد الأولي لكل من إصدارات متصفح غرف Cisco وتثبيت الحائط وحامل الجدول.

متصفح الغرفة من Cisco - إعداد إصدار Wall Mount

من أجل إقران متصفح غرف Cisco إلى نقطة نهاية Cisco من خلال الشبكة، يجب أن يكون كبل الإيثرنت مع التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE) متصلا من محول شبكة محلية (LAN). يشغل ويبدأ عملية التمهيد التي تظهر شعار Cisco.

أول مرة Cisco Room Navigator يمهد، بما أن هو لا يربط مباشرة إلى ال cisco نقطة نهاية، هو يبدي التالي ترحيب شاشة و إثنان زرين تغيير اللغة وبداية.

بعد تحديد بدء ، يطلب المعالج عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بجهاز الغرفة.

عند تكوين عنوان IP لنقطة النهاية من Cisco، يتصل به متصفح الغرفة من Cisco وينزل صورة البرنامج من جهاز الغرفة.

عندما تنتهي عملية التنزيل، يطلب المعالج بيانات اعتماد نقطة نهاية Cisco، من أجل إكمال عملية المصادقة والاقتران.

يلزم حساب محلي، من أجل إقران متصفح غرف Cisco عند إتصاله عبر الشبكة.

قم بتكوين نوع الجهاز من أي من الوضعين المتاحين حجز الغرفة ووحدة التحكم. لهذا السيناريو، يتم إستخدام خيار حجز الغرفة.

عند تحديد وضع حجز الغرفة ل متصفح غرفة Cisco هذا، يطلب المعالج موقع لوحة اللمس.

يمكنك تحديد خيارين في نفس الغرفة التي يوجد بها جهاز الفيديو وخارج الغرفة.

يتم تحديد خيار خارج الغرفة افتراضيا.

حدد علامة التأشير الزرقاء، من أجل إكمال الإعداد.

تظهر القائمة الرئيسية في Cisco Room Navigator لوهلة، وتعرض شاشة سوداء لبعض الثواني والرسالة: لوحة اللمس خارج الخدمة. لاحظ أن الشريط الرقيق الموجود أسفل الشاشة مضاء بالأخضر لأن تقويم الغرفة لم يتم تكوينه بعد.

عند تكوين تقويم الغرفة بشكل صحيح، يتم عرض غرفة الرسائل المتوفرة.

متصفح الغرفة من Cisco - إعداد إصدار حامل الجدول

بعد توصيل كبل الإيثرنت المزود ب PoE مباشرة من نقطة نهاية Cisco المدعومة، يقوم متصفح غرف Cisco بتشغيل عملية التمهيد وبدء تشغيلها، ويتم عرض شعار Cisco.

يتم عرض الرسالة المتصلة بجهاز الغرفة، أثناء تأسيس الاتصال بجهاز الغرفة بشكل صحيح.

عندما يبدأ متصفح غرف Webex في التمهيد، فإنه يتصل بصورة البرنامج وينزيلها من جهاز الغرفة.

قم بتكوين نوع الجهاز من أي من الوضعين المتاحين حجز الغرفة ووحدة التحكم. لهذا السيناريو، يتم إستخدام خيار وحدة التحكم.

عند تحديد وضع وحدة التحكم لمتصفح غرفة Webex هذا، يطلب المعالج موقع لوحة اللمس.

يمكنك تحديد خيارين في نفس الغرفة التي يوجد بها جهاز الفيديو وخارج الغرفة.

يتم تحديد نفس الغرفة مثل خيار جهاز الفيديو بشكل افتراضي.

حدد علامة التأشير الزرقاء، من أجل إكمال الإعداد.

الآن، يتم عرض القائمة الرئيسية على شاشة Cisco Room Navigator، مع الأزرار الثلاثة الكلاسيكية المعروفة: إستدعاء، ومشاركة الشاشة، والانضمام إلى Webex.

معلومات ذات صلة

للحصول على معلومات مفصلة حول التثبيت، يرجى الرجوع إلى الأدلة التالية:

- Cisco Room Navigator - إصدار Wall Mount

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room_navigator/installation_guide/wall_mount_room_navigator_installation_guide_for-web.pdf

- متصفح الغرفة من Cisco - إصدار حامل الجدول

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room_navigator/installation_guide/room_navigator_installation_guide_for-web.pdf

- Webex Room Navigator - دليل المستخدم

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce915.pdf