المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الحوسبة

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSD-Compute

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة المعيبة الموجودة في الخادم بإعداد Ultra-M. ينطبق هذا الإجراء على بيئة OpenStack باستخدام إصدار NewTon حيث لا يقوم ESC بإدارة Cisco Prime Access Registrar (CPAR) وتثبيت CPAR مباشرة على VM الذي تم نشره على OpenStack.

تمت المساهمة من قبل كارثيكيان داتشانامورثي وهارسيتا بهاردواج، Cisco Advanced Services.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. OpenStack هو مدير البنية الأساسية الظاهرية (VIM) ل Ultra-M ويتكون من أنواع العقد التالية:

- حوسبة

- قرص تخزين الكائنات - الحوسبة (OSD - الحوسبة)

- ضابط

- النظام الأساسي OpenStack - المدير (OSPD)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco المطلعين على نظام Cisco Ultra-M الأساسي ويفصل الخطوات المطلوبة لتنفيذها في نظام التشغيل OpenStack و Redhat.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

OSPD

مدير النظام الأساسي ل OpenStack

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

سيتم تزويد كل خادم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمحركي أقراص ثابتة للعمل كقرص تمهيد في تهيئة وحدة التحكم RAID 1. في حالة تعطل محرك أقراص ثابتة واحد، ونظرا لوجود تكرار من المستوى RAID 1، يمكن تبديل محرك الأقراص الثابتة المعيب دون إيقاف التشغيل. ومع ذلك، عند تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة، سيتعطل الخادم وستفقد إمكانية الوصول إلى الخادم. لاستعادة الوصول إلى الخادم والخدمات، يلزم لاستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة وإضافة الخادم إلى مكدس العناصر التي تتجاوز السحابة الموجودة بالفعل.

يمكن الرجوع إلى إجراء إستبدال مكون معيب على خادم UCS C240 M4 من: إستبدال مكونات الخادم.

في حالة فشل كل من محركي الأقراص الصلبة، استبدل محركي الأقراص الثابتة المعيبين فقط في نفس خادم UCS 240M4، ومن ثم لا يلزم إجراء ترقية BIOS بعد إستبدال الأقراص الجديدة.

في حل Ultra-M القائم على OpenStack، يمكن لخادم UCS 240M4 Bare-metal أن يضطلع بواحد من هذه الأدوار: الكمبيوتر، كمبيوتر OSD، وحدة التحكم، و OSPD. وتتم الإشارة إلى الخطوات المطلوبة للتعامل مع كل من حالات فشل محرك الأقراص الثابتة في كل من أدوار الخوادم هذه في هذه الأقسام.

ملاحظة: في السيناريوهات التي يكون فيها كلا من قرصي الأقراص الثابتة سليما ولكن بعض الأجهزة الأخرى معيبة في خادم UCS 240M4، استبدل UCS 240M4 بمعدات جديدة مع إعادة إستخدام نفس محركات الأقراص الثابتة. ومع ذلك، في هذه الحالة، تكون محركات الأقراص الثابتة هي الوحيدة التي تعاني من العيوب، لذا يمكنك إعادة إستخدام نفس محركات أقراص UCS 240M4 واستبدال محركات الأقراص الثابتة المعيبة بمحركات الأقراص الثابتة الجديدة.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الحوسبة

في حالة ملاحظة فشل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 الذي يعمل كعقدة حوسبة، اتبع إجراء الاستبدال كما هو موضح في .

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 اللذين يعملان كعقدة وحدة تحكم، اتبع إجراء الاستبدال كما هو موضح في . ونظرا لأنه لن يمكن الوصول إلى خادم وحدة التحكم الذي يلاحظ فشل كلا محركي الأقراص الثابتة عبر طبقة الأمان (SSH)، فيمكنك تسجيل الدخول إلى عقدة وحدة تحكم أخرى لتنفيذ إجراء إيقاف التشغيل الرائع المذكور في الارتباط السابق.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSD-Compute

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 اللذين يعملان كعقدة حوسبة OSD، اتبع إجراء الاستبدال كما هو منصوص عليه في . في الإجراء المذكور هنا، لا يمكن تنفيذ إيقاف تشغيل التخزين الجميل ل CEPH حيث أن كلا الفشل ينتج عنه تعذر الوصول للخادم. لذلك، تجاهل هذه الخطوات.

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 الذي يعمل كعقدة OSPD، اتبع إجراء الاستبدال كما هو موضح في . في هذه الحالة، يلزم إجراء النسخ الاحتياطي ل OSPD الذي تم تخزينه مسبقا لإجراء الاستعادة بعد إستبدال قرص HDD، وإلا سيكون الأمر كما لو تم إعادة نشر المكدس بالكامل.

ارجع إلى هذا .