المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الوصف

خدمة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) Cisco IOS على CMTS

المزيد من وظائف خادم DHCP

خدمة الوقت من اليوم (ToD) لبرنامج Cisco IOS

خدمة بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) من Cisco IOS

منشئ ملف تكوين DOCSIS الداخلي

نموذج الرسم التخطيطي

التكوينات

تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

تلميحات التحقق من التكوين الأساسي

تهيئة متقدمة متعددة الإمكانات

تلميحات التحقق من التكوين المتقدم

المقدمة

يعرض هذا المستند تكوين على نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) من Cisco يعمل كبروتوكول تكوين مضيف ديناميكي (DHCP)، و ToD، وخادم TFTP. كما يشرح كيفية إنشاء ملف تكوين DOCSIS باستخدام CLI على CMTS. يعرف هذا التكوين باسم "التكوين متعدد الإمكانات ل CMTS من Cisco".

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون للقارئ فهم أساسي لبروتوكول DOCSIS وخط الأوامر Cisco IOS على موجهات سلسلة uBR.

المكونات المستخدمة

كان إستخدام الأجهزة في هذا المستند من أجهزة مودم الكبلات المتوافقة مع DOCSIS uBR7200 أو uBR7100 أو uBR10k CMTS.

الوصف

يتطلب مودم الكبل المتوافق مع DOCSIS الوصول إلى ثلاثة أنواع من الخوادم للوصول إلى الإنترنت بنجاح.

- الأول هو خادم DHCP، الذي يوفر مودم الكبل بعنوان IP وقناع شبكة فرعية والمعلمات الأخرى ذات الصلة ب IP.

- والثاني هو خادم (ToD) متوافق مع معيار RFC868 يتيح للمودم إمكانية التعرف على الوقت الحالي. يحتاج مودم الكبل إلى معرفة الوقت حتى يتمكن من إضافة الطوابع الزمنية الدقيقة بشكل صحيح إلى سجل الأحداث الخاص به.

- والعامل الثالث هو خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) الذي يمكن من خلاله لمودم الكبل تنزيل ملف تكوين DOCSIS يحتوي على معلمات تشغيل محددة لمودم الكبل.

تستخدم معظم مشغلي الكبلات Cisco Network Registrar (CNR) كخوادم DHCP و DNS و TFTP. خادم ToD ليس جزءا من CNR. يعتمد خادم ToD الذي يتم إستخدامه على النظام الأساسي الذي يستخدمونه. يجب أن تكون واجهة ToD متوافقة مع معيار RFC868. بالنسبة لأنظمة UNIX، يتم تضمينه في Solaris، ومن الضروري التأكد من أن الملف "inetd.conf" الموجود في دليل "/etc" يحتوي على الأسطر التالية:

# Time service is used for clock synchronization.

#

time    stream  tcp     nowait  root    internal

time    dgram   udp     wait    root    internal

بالنسبة لنظام التشغيل Windows، فإن أكثر البرامج شيوعا هي Greyware .

يوضح الجدول التالي إصدارات برنامج Cisco IOS® Software التي تمت فيها إضافة قدرات خادم مختلفة إلى CMTS.

إمكانات الخوادم

إصدار برنامج IOS من Cisco

DHCP

12.0(1)T

ToD

12.0(4)XI

TFTP

11.0 (لجميع الأنظمة الأساسية)

يشرح هذا المستند كل من هذه الميزات. التكوين الموجود على CMTS الذي يحتوي على جميع هذه القدرات هو ما نسميه "تكوين الكل في واحد ل cmts". لا تحتاج من خلال هذه التهيئة إلى أية خوادم إضافية لاختبار محطات الكبلات لديك لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة فائقة.

كما يمكن تكوين ملف تكوين DOCSIS الموجود على CMTS بدلا من خادم TFTP. وفقا لملاحظات الإصدار، يلزمك على الأقل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC1 لاستخدام هذه الميزة.

على الرغم من أن هذه "التهيئة متعددة الإمكانات" مريحة للغاية لبيئة المعمل والاختبارات الأولية وعمليات النشر الصغيرة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، إلا أنها غير قابلة للتطوير لدعم عدد كبير للغاية من أجهزة مودم الكبلات. لذلك لا يوصى باستخدام هذا التكوين في مصانع الكبلات التشغيلية التي تتضمن عمليات نشر كبيرة لأجهزة مودم الكبلات.

يستخدم مهندسو TAC هذا التكوين في كثير من الأحيان للتمكن من القضاء على المتغيرات أثناء أستكشاف أخطاء الكبلات وإصلاحها.

خدمة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) Cisco IOS على CMTS

يمكن لموجهات Cisco التي تشغل الإصدار 12.0(1)T أو إصدار أحدث من برنامج Cisco IOS Software أن تعمل كخوادم DHCP. قد يتم تكوين خدمة DHCP هذه لتوفير تأجيرات DHCP لأجهزة مودم الكبلات وأجهزة مقدمة العميل (CPE) مثل أجهزة الكمبيوتر ومحطات العمل.

هناك مجموعة دنيا من خيارات DHCP التي تتطلبها أجهزة مودم الكبلات بشكل نموذجي لكي تأتي على الخط. وهذه هي:

- عنوان IP (حقل المصدر في رأس حزمة DHCP)

- قناع شبكة فرعية (خيار DHCP 1)

- إزاحة الوقت المحلي من GMT بالثواني (خيار DHCP 2)

- موجه افتراضي (الخيار DHCP 3)

- عنوان IP الخاص بخادم ToD (خيار DHCP رقم 4)

- خادم السجل (الخيار DHCP 7)

- عنوان IP الخاص بخادم TFTP (حقل الخادم في رأس حزمة DHCP)

- اسم ملف تكوين DOCSIS (حقل الملف في رأس حزمة DHCP)

- مدة إيجار DHCP بالثواني (خيار DHCP 51)

في الموجه، يمكن تكوين هذا كما يلي:

!

ip dhcp pool cm-platinum

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

!

شرح كل أمر كما يلي:

- يحدد الأمر dhcp pool اسم النطاق (cm-platinum الذي يعني خدمة بلاتينية لأجهزة مودم الكبلات).

- توفر الشبكة عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية (خيار DHCP 1).

- يوفر ملف التمهيد اسم ملف التمهيد والذي هو في هذه الحالة بلاتيني.cm.

- يحدد الأمر next-server عنوان IP الخاص بخادم TFTP (في هذه الحالة هو عنوان IP الأساسي في الواجهة c4/0).

- الموجه الافتراضي هو البوابة الافتراضية، والتي في هذه الحالة هي عنوان IP الأساسي للواجهة c4/0 (option3).

- الخيار 7 هو خيار خادم السجل dhcp.

- الخيار 4 هو عنوان IP لخادم ToD (عنوان IP الأساسي للواجهة c4/0).

- الخيار 2 هو خيار إزاحة الوقت ل GMT - 8 ساعات (-8 ساعة = -28800 ثانية = ffff.8f80 hex).

- مدة عقد الإيجار هي 7 أيام، 0 ساعات، 10 دقائق.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول كيفية تحويل قيمة عشرية لوقت الإزاحة إلى قيمة سداسية عشرية، اقرأ تلميح فني كيفية حساب القيمة السداسية العشرية لخيار DHCP رقم 2 (إزاحة الوقت).

بالنسبة لأجهزة CPE، تكون الخيارات التالية هي الأدنى من أجل التمكن من العمل بنجاح.

- عنوان IP (حقل المصدر في رأس حزمة DHCP)

- قناع شبكة فرعية (خيار DHCP 1)

- موجه افتراضي (الخيار DHCP 3)

- عنوان IP لخادم واحد أو أكثر من خوادم أسماء المجالات (الخيار DHCP 6)

- اسم مجال (الخيار DHCP 15)

- مدة إيجار DHCP بالثواني (خيار DHCP 51)

!

ip dhcp pool pcs-c4

! -- the scope for the hosts

network 172.16.29.0 255.255.255.224

! -- the ip address and mask for the hosts

next-server 172.16.29.1

! -- tftp server, in this case we put the secondary add.

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

! -- dns server (which is not configured on the cmts)

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

!

عند تكوين تجمعات DHCP، من المهم تضمين سياسة الأمر cable dhcp-giaddr في تكوين واجهة الكبل. لهذا الأمر تأثير توجيه خادم DHCP لتخصيص عقود إيجار لأجهزة مودم الكبل المقابلة لرقم الشبكة الأساسي على واجهة الكبل وتأجير CPE المقابلة لرقم الشبكة الثانوي على واجهة الكبل. إذا كان هذا الأمر مفقودا، فستأتي جميع عقود تأجير DHCP من التجمع المتوافق مع رقم الشبكة الأساسي على واجهة الكبل. أيضا، وكما سنرى في التكوين الجزئي للواجهة أدناه، فإن النطاق cm-platinum مرتبط بالعنوان الأساسي المحدد على كبل الواجهة 4/0 ونطاق pcCS-c4 في شبكة العنوان الثانوي.

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.29.1 255.255.255.224 secondary

! -- CPE network

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

! -- Cable Modem Network

cable dhcp-giaddr policy

!

لاحظ أنه لا يوجد أمر مساعد عنوان الكبل أو ip helper-address تحت واجهة الكبل. وذلك لأن طلبات DHCP لا تحتاج إلى إعادة توجيهها إلى خادم خارجي عند إستخدام خادم IOS DHCP الداخلي. إن أضفت هذا أمر يكون تحت القارن، وهناك خارجي DHCP نادل يشكل، الكبل مودم سيسجل مع التشكيل من ال DHCP خارجي.

المزيد من وظائف خادم DHCP

تتضمن الميزات الأخرى التي يمكن إستخدامها باستخدام خادم Cisco IOS DHCP:

- ip dhcp ping: إختبار الاتصال قبل الإيجار الذي يضمن أن خادم DHCP لا يصدر عقود إيجار لعناوين IP قيد الاستخدام بالفعل.

- ip dhcp قاعدة بيانات: تخزين روابط DHCP في قاعدة بيانات خارجية للحفاظ على علاقات عنوان MAC مع عنوان IP عبر دورة طاقة CMTS.

- show ip dhcp: مجموعة من الأوامر التي يمكن إستخدامها لمراقبة تشغيل خادم DHCP.

- خادم debug ip dhcp: مجموعة من الأوامر التي يمكن إستخدامها لاستكشاف أخطاء عملية خادم DHCP وإصلاحها.

يتم وصف جميع هذه الوظائف والميزات الإضافية في ملاحظات إصدار ميزة خادم Cisco IOS DHCP الموجودة في مستند خادم Cisco IOS DHCP.

خدمة الوقت من اليوم (ToD) لبرنامج Cisco IOS

بعد أن يحصل مودم الكبل بنجاح على تأجير DHCP، ينتقل بعد ذلك إلى محاولة الاتصال بخادم ToD. يمكن لمنتجات CMTS التي تشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(4)XI أو الأحدث توفير خدمة RFC868 ToD.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن خدمة ToD التي تحتاج أجهزة مودم الكبلات إلى إستخدامها كجزء من الوصول إلى الإنترنت هي نفس خدمة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) التي يتم تكوينها بشكل شائع على موجهات Cisco. خدمة NTP وخدمة ToD غير متوافقين. لا يمكن لأجهزة مودم الكبل التحدث إلى خادم NTP. بينما يجب أن تحاول أجهزة مودم الكبلات الاتصال بخادم الوقت من اليوم كجزء من عملية الوصول إلى الإنترنت، ستظل أجهزة المودم المتوافقة مع أحدث المراجعات لمواصفات DOCSIS 1.0 RFI مستمرة في المتابعة حتى في حالة تعذر الوصول إلى خادم ToD.

وفقا لأحدث إصدارات المواصفة، إذا كان مودم الكبل غير قادر على الاتصال بخادم ToD، فقد يستمر في عملية الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن يستمر بشكل دوري في محاولة الاتصال بخادم ToD حتى ينجح. قامت الإصدارات الأقدم من مواصفات DOCSIS 1.0 RFI بتكليف أنه في حالة تعذر اتصال مودم الكبل بخادم ToD، فلن يتمكن المودم من الاتصال بالإنترنت. من المهم أن تدرك أن أجهزة مودم الكبلات التي تشغل البرامج الثابتة القديمة قد تتوافق مع هذا الإصدار الأقدم من المواصفات.

ملاحظة: لا تعمل بعض أجهزة مودم كبلات المورد مع خدمة وقت اليوم من Cisco IOS. إذا كانت أجهزة المودم هذه متوافقة مع أحدث الإصدارات من مواصفات DOCSIS 1.0 RFI، فيجب عليها الاستمرار في الاتصال بالإنترنت بغض النظر عن ذلك. تتم معالجة مشكلة قابلية التشغيل البيني هذه بواسطة معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdt24107.

ملاحظة: لتكوين ToD على CMTS من Cisco هناك حاجة إلى أمرين عموميين فقط:

service udp-small-servers max-servers no-limit

!

cable time-server

!

خدمة بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) من Cisco IOS

بعد أن حاول مودم الكبل الاتصال بخادم ToD، ينتقل إلى الاتصال بخادم TFTP لتنزيل ملف تكوين DOCSIS. إذا يمكن نسخ ملف تكوين DOCSIS ثنائي إلى جهاز فلاش على Cisco CMTS، فيمكن أن يعمل الموجه كخادم TFTP لذلك الملف.

الإجراء الخاص بتنزيل ملف تكوين DOCSIS في الذاكرة المؤقتة (flash) هو التالي:

أولا، تأكد من أن CMTS يمكنه الوصول إلى الخادم حيث يتواجد ملف تكوين DOCSIS:

7246VXR#ping 172.16.30.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.30.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

بعد ذلك، انسخ الملف، وفي هذه الحالة يسمى silver.cm في ذاكرة الفلاش الخاصة ب CMTS.

7246VXR#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 172.16.30.2

Source filename []? silver.cm

Destination filename [silver.cm]?

Accessing tftp://172.16.30.2/silver.cm...

Loading silver.cm from 172.16.30.2 (via Ethernet2/0): !

[OK - 76/4096 bytes]

76 bytes copied in 0.152 secs

أخيرا، إنها دائما فكرة جيدة أن تتحقق من الذاكرة المؤقتة (flash) وتتحقق من أن حجم الملف صحيح. ل هذا عرض برق.

7246VXR#show flash

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  2D6C7818   200CC    9       74 Feb 28 2001 7:39:09 silver.cm

2   .. unknown  1CB785DC   20258    7       62 Feb 20 2001 15:44:11 test.cm

3   .. image    4350A04F  7A0CC8   24  7866864 Feb 27 2001 09:36:40 ubr7200-ik1s-mz.121-4.EC

4   .. unknown  36E5D6D3  7A0D94    7       76 Feb 28 2001 07:23:12 gold.cm

8516204 bytes available (7867796 bytes used)

لتمكين خدمة TFTP على CMTS هناك، نحتاج فقط إلى تضمين الأمر التالي في وضع التكوين العام.

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

بمجرد إدخال هذا الأمر، سيظهر ما يلي في التكوين:

!

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

tftp-server server

!

للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين خادم TFTP في موجه، راجع المستند أوامر نقل الملفات الإضافية.

منشئ ملف تكوين DOCSIS الداخلي

يمكن تكوين منتجات Cisco CMTS التي تشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC أو إصدار أحدث (في قطار إصدار EC) لإنشاء ملفات تكوين DOCSIS وتخزينها داخليا. وهذا مفيد لأنه يلغي متطلبات الحصول على الوصول إلى أداة إنشاء ملف تكوين DOCSIS خارجي. عند إنشاء ملف تكوين DOCSIS باستخدام أداة التكوين الداخلي، يصبح الملف متاحا تلقائيا عبر TFTP. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن فقط لأجهزة مودم الكبلات الموجودة على واجهات الكبلات المتصلة مباشرة تنزيل ملفات التكوين هذه.

يوضح نموذج التكوين التالي إنشاء ملفين تكوين DOCSIS.

يسمى الأول disable.cm الذي يسمح لمودم الكبل أن يأتي عبر الإنترنت لكنه يوقف أجهزة CPE المتصلة من الوصول إلى شبكة مزود الخدمة. في هذه الحالة نرى الأمر "access-deny". لاحظ أن سرعات تدفق البيانات من الخادم إلى الخادم أو إلى الخادم في هذه الحالة تبلغ 1 كيلوبت في الثانية، وأن الحد الأقصى لحجم الاندفاع هو 1600 بايت.

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

timestamp

!

السبب وراء أن مشغل الكبل سيكون لديه ملف تكوين DOCSIS هذا "disable.cm" هو أنه/هي يريد رفض الوصول إلى CPE خلف أجهزة مودم الكبل أثناء السماح لمودم الكبل بالاتصال. هذه طريقة أكثر فعالية لرفض خدمة CPE التي تستخدم الخيار "إستثناء" في CNR والتي لن تسمح بمودم الكبل بالاتصال وبالتالي سيحاول مودم الكبل الاتصال بالإنترنت مرارا وتكرارا مما سيؤدي إلى هدر النطاق الترددي.

ستبدو أجهزة مودم الكبلات التي تحصل على ملف تكوين DOCSIS هذا ضمن الأمر show cable modem:

Cable4/0/U0 10   online(d)  2287    0.50  6   0   10.1.4.65       0010.7bed.9b45

يعطي (|| إضافة رابط عندما يكون متاحا) أدناه المزيد من التفاصيل حول هذا الناتج. تعني الحالة "online(d)" أن أجهزة مودم الكبل موجودة فقط ولكن يتم رفض الوصول.

في المثال الثاني، يتم إنشاء اسم ملف تكوين DOCSIS باسم "platinum.cm". في هذه الحالة تكون قيمة الحد الأقصى للتدفق هو 1 ميجابت في الثانية، بينما قيمة الموجه للتدفق هي 100 كيلوبت في الثانية، والحد الأقصى للتدفق هو 10 ميجابت في الثانية وهو يسمح لما يصل إلى 30 جهاز CPE بأن يتم توصيله بهذا.

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 1000

service-class 1 guaranteed-upstream 100

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 30

timestamp

!

لاحظ أنه أثناء تكوين ملف تكوين DOCSIS في CMTS، فإننا لا نحتاج إلى العبارة "tftp server slot0:platinum.cm alias platinum.cm" لأنه لا يوجد ملف ".cm" مخزن على الذاكرة، ولكنه موجود ضمن التكوين. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول أداة ملف تكوين DOCSIS الداخلي في أوامر نظام توصيل مودم كبل المستند.

نموذج الرسم التخطيطي

وتوصف الصورة طبولوجيا معملية نموذجية تم اعدادها.

التكوينات

يتم دعم هذا التكوين في جميع أنظمة CMTS الأساسية من Cisco. ويتضمن ذلك uBR7200 و uBR7246 VXR و uBR7100 و uBR10000.

إن إصدار برنامج Cisco IOS software الذي يدعم الكل في تكوين واحد، بما في ذلك تكوين ملف تكوين DOCSIS، هو برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)EC والإصدارات التدريبية التالية ل EC.

تم إجراء التكوينات التالية في VXR uBR7246 باستخدام برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(4)EC والحصول على NPE300. أولا، يتم تقديم تكوين أساسي ثم يتم عرض تكوين أكثر تقدما.

تهيئة أساسية متعددة الإمكانات

يلخص التكوين أدناه جميع الأجزاء التي شرحناها في المستند. يحتوي على نطاقي DHCP، أحدهما لمودم الكبل والآخر للمضيفين خلف أجهزة مودم الكبل.

تم إنشاء ملف تكوين DOCSIS واحد باسم platinum.cm. يتم تطبيق هذا الملف على تجمع DHCP المسمى cm-platinum. لا يتم تطبيق ملف تكوين DOCSIS الآخر المسمى disabled.cm على أي شيء في الوقت الحالي.

هناك إثنان DHCP بركة يشكل في هذا مثال، واحد ل الكبل مودم والآخر ل ال pc's خلف الكبل مودم.

ملاحظة: أوامر التكوين متعددة الإمكانات غامقة.

تكوين أساسي "متعدد الإمكانات" 7246VXR

7246VXR#show run

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

! -- provides nice timestamps on all log messages

service timestamps log datetime localtime

no service password-encryption

service linenumber

service udp-small-servers max-servers no-limit

! -- supports a large number of modems / hosts attaching quickly

!

hostname 7246VXR

!

logging buffered 1000000 debugging

enable password cable

!

cable qos profile 8

cable qos profile 10

cable qos profile 10 grant-size 1500

cable qos profile 12 guaranteed-upstream 100000

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

! --  permits cable modems to obtain Time of Day (ToD) from uBR7246VXR

!

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

cpe max 1

timestamp

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

!

clock timezone PDT -8

clock summer-time PDT recurring

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ip cef

! -- Turn on cef switching / routing, anything but process  switching (no ip route-cache)

ip cef accounting per-prefix

no ip finger

ip tcp synwait-time 5

no ip domain-lookup

! -- Prevents cmts from looking up domain names / attempting  ! -- to connect to machines when mistyping commands

ip host vxr 172.16.26.103

ip domain-name cisco.com

ip name-server 171.68.10.70

ip name-server 171.69.2.132

ip name-server 171.68.200.250

no ip dhcp relay information check

!

!

!

ip dhcp pool cm-platinum

! -- name of the dhcp pool. This scope is for the cable modems attached  ! -- to interface cable 4/0

network 10.1.4.0 255.255.255.0

! -- pool of addresses for scope modems-c4/0

bootfile platinum.cm

! -- DOCSIS config file name associated with this pool

next-server 10.1.4.1

! -- IP address of TFTP server which sends bootfile

default-router 10.1.4.1

! -- default gateway for cable modems, necessary to get DOCSIS files

option 7 ip 10.1.4.1

! -- Log Server DHCP option

option 4 ip 10.1.4.1

! -- ToD server IP address

option 2 hex ffff.8f80

! -- Time offset for ToD, in seconds, HEX, from GMT, -28,000 = PST = ffff.8f80

lease 7 0 10

! -- lease 7 days 0 hours 10 minutes

!

ip dhcp pool pcs-c4

! -- name of the dhcp pool. This scope is for the CPEs  attached  ! -- the cable modems that are connected to interface cable 4/0

network 172.16.29.0 255.255.255.224

! -- pool of addresses for scope pcs-c4 (associated with the secondary address)

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

!

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.4 255.255.255.192

no ip mroute-cache

half-duplex

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.29.1 255.255.255.224 secondary

! -- used for the scope pcs-c4 so that PC's get an ip address on this network

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

! -- used for the scope modems-c4/0 so that cable modems get an ip address from this network

no ip route-cache cef

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 40000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

! -- Used to  modify the GIADDR field of DHCPDISCOVER and DHCPREQUEST packets with a ! -- Relay IP address before they are forwarded to the DHCP server

!

!

router eigrp 202

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

router rip

version 2

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.30.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

ip route 172.16.30.0 255.255.255.0 Ethernet2/0

ip http server

ip http authentication local

!

snmp-server engineID local 00000009020000E01ED77E40

snmp-server community public RO

snmp-server community private RW

tftp-server server

! -- enable the cmts to act as a tftp server

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

! -- get the DOCSIS config file called silver.cm that is pre-downloaded to flash. ! -- this DOCSIS config file is built using DOCSIS CPE Configurator.

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

speed 19200

line vty 0 4

session-timeout 60

login

!

ntp clock-period 17179977

ntp server 172.16.135.51

end

تلميحات التحقق من التكوين الأساسي

علينا أولا التأكد من دعم الأمر في إصدار برنامج Cisco IOS software. لهذا يمكننا القيام بإظهار الإصدار.

7246VXR#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK1S-M), Version 12.1(4)EC, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 08-Dec-00 17:35 by ninahung

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x612AA000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

BOOTFLASH: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 12.0(7)T,  RELEASE SOFTWARE (fc2)

7246VXR uptime is 9 minutes

System returned to ROM by reload at 09:47:00 PDT Tue Feb 27 2001

System restarted at 09:48:26 PDT Tue Feb 27 2001

System image file is "slot0:ubr7200-ik1s-mz.121-4.EC"

cisco uBR7246VXR (NPE300) processor (revision C) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID SAB03500058

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

5 Cable Modem network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

نحتاج إلى التحقق من أن ملف تكوين DOCSIS في flash.

7246VXR#show flash

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  2D6C7818   200CC    9       74 Feb 28 2001 7:39:09 silver.cm

2   .. unknown  1CB785DC   20258    7       62 Feb 20 2001 15:44:11 test.cm

3   .. image    4350A04F  7A0CC8   24  7866864 Feb 27 2001 09:36:40 ubr7200-ik1s-mz.121-4.EC

4   .. unknown  36E5D6D3  7A0D94    7       76 Feb 28 2001 07:23:12 gold.cm

8516204 bytes available (7867796 bytes used)

لاحظ أن الملف "silver.cm" تم إنشاؤه باستخدام أداة تكوين DOCSIS CPE . بالنسبة لملف platunum.cm الذي تم إنشاؤه في تكوين CMTS، لا تحتاج إلى الجملة "tftp server slot0:platinum.cm alias platinum.cm" لأنه لا يوجد ملف "cm"، فهو موجود ضمن التكوين.

تتمثل الخطوة التالية في التحقق من أن أجهزة مودم الكبل متصلة. يمكننا تحقيق ذلك باستخدام الأمر show cable modem.

7246VXR#show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable4/0/U0 75   online     2290    0.00  5   1   10.1.4.2        0010.7bed.9b23

Cable4/0/U0 76   online     2809    0.00  5   0   10.1.4.3        0002.fdfa.0a63

Cable4/0/U0 77   online     2288    0.25  5   1   10.1.4.5        0010.7bed.9b45

Cable4/0/U0 78   online     2810    0.50  5   0   10.1.4.4        0004.2752.ddd5

Cable4/0/U0 79   online     2813    0.25  5   0   10.1.4.6        0002.1685.b5db

Cable4/0/U0 80   online     2812   -0.50  5   0   10.1.4.7        0001.64ff.e47d

لاحظ أن جميع أجهزة مودم الكبل متصلة. توجد الوحدات المتصلة بكبل الواجهة 4/0/U0 في الشبكة 10.1.4.0. يمكننا أن نرى من التكوين أن عناوين IP الخاصة بهم قد أخذت من تجمع DHCP المسمى "cm-platinum".

لاحظ أيضا أن أجهزة مودم الكبلات المزودة بعنوان MAC 0010.7bed.9b23 و 0010.7bed.9b45 على التوالي، بها CPE. وتأتي أجهزة مودم الكبلات هذه عبر الإنترنت باستخدام تكوين الربط الافتراضي. يتم تكوين أجهزة الكمبيوتر هذه باستخدام بروتوكول DHCP حتى يمكنها الحصول على عنوان IP الخاص بها من الشبكة.

7246VXR#show interface cable 4/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

75    00         host      unknown   172.16.29.2   static    00c0.4f97.61c5

75    00         modem     up        10.1.4.2      dhcp      0010.7bed.9b23

76    00         modem     up        10.1.4.3      dhcp      0002.fdfa.0a63

77    00         host      unknown   172.16.29.3   dhcp      00a0.243c.eff5

77    00         modem     up        10.1.4.5      dhcp      0010.7bed.9b45

78    00         modem     up        10.1.4.4      dhcp      0004.2752.ddd5

79    00         modem     up        10.1.4.6      dhcp      0002.1685.b5db

80    00         modem     up        10.1.4.7      dhcp      0001.64ff.e47d

توضح الصور التالية أن أجهزة الكمبيوتر هذه تحصل على عنوان IP من التجمعات التي تسمى "PCs-C4".

كما يمكننا أن نرى من هذا الكمبيوتر أن إعدادات TCP/IP يجب أن تحصل على عنوان IP تلقائيا.

تهيئة متقدمة متعددة الإمكانات

يوفر هذا القسم مثال تكوين أكثر تعقيدا يتضمن وظيفة التدرج الهرمي لتجمعات DHCP. الطريقة التي يعمل بها التدرج الهرمي لتجمع DHCP هي أن أي تجمع DHCP برقم شبكة يكون مجموعة فرعية من رقم شبكة تجمع آخر يرث جميع خصائص ذلك التجمع الآخر. يؤدي هذا إلى حفظ التكرار في تكوين خادم DHCP. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ نفس المواصفات باستخدام معلمة مختلفة، فسيتم إستبدال المعلمة. سيظهر هذا المثال تجمع عام بملف تمهيد يسمى platinum.cm ومجموعة فرعية من هذا التجمع سيكون لها ملف تمهيد يسمى disable.cm.

بالإضافة إلى تجمعات DHCP التي تم إنشاؤها في المثال الأساسي، لدينا متطلبات خاصة لأجهزة مودم الكبل.

سيتم رفض الوصول إلى مودم الكبل 0010.7bed.9b45. هذا يعني أن مودم الكبل سيتم منحه عنوان IP ولكنه لن يأتي على الإنترنت. لهذا سننشئ التجمع التالي:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b45

host 10.1.4.65 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.45

bootfile disable.cm

أبرز ميزة في مثال التكوين هذا هو القسم الذي يتم فيه تحديد تجمعات DHCP الخاصة المقابلة لعناوين MAC لمودم الكبل الفردي. هذا حتى يمكن لخادم DHCP إرسال خيارات DHCP الفريدة إلى أجهزة المودم هذه. لتحديد مودم كبل معين، يتم إستخدام المعلمة client-identifier". يجب تعيين "معرف العميل" على 01 متبوعا بعنوان MAC للجهاز الذي يماثل الإدخال. ال 01 يماثل جهاز نوع الإثرنيت ل DHCP.

ملاحظة: عند تغيير ملفات التكوين لمودم، من الضروري القيام بما يلي حتى يحصل مودم الكبل على المعلمات التي تم تكوينها يدويا:

- امسح جدول ربط ip dhcp باستخدام الأمر clear ip dhcp binding <ip address> .

- قم بإعادة ضبط مودم الكبل المعني باستخدام الأمر clear cable modem <mac address > res.

يتطلب مودم الكبل 0010.7bed.9b23 أيضا متطلبات خاصة. ستحصل هذه الخدمة على جودة مختلفة. لذلك يقترن ملف تمهيد مختلف بالنطاق. راجع التكوين الجزئي أدناه:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b23

host 10.1.4.66 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.23

bootfile silver.cm

!

عند تكوين تجمعات DHCP لأجهزة مودم كبل معينة، يكون دائما ممارسة جيدة لإعطاء اسم ذي صلة. أيضا، بما أن عنوان IP محدد يتم تعيينه إلى التجمع باستخدام الأمر المضيف، فنحن بحاجة إلى إضافة الأمر العام ip dhcp إستثناء 10.1.4.60 10.1.4.70. يقول هذا الأمر أن DHCP لا يسلم العناوين التي تنتمي إلى هذا النطاق.

تكوين متقدم "متعدد الإمكانات" 7246VXR

7246VXR# show run

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime localtime

no service password-encryption

service linenumber

service udp-small-servers max-servers no-limit

!

hostname 7246VXR

!

logging buffered 1000000 debugging

!

cable qos profile 8

cable qos profile 10

cable qos profile 10 grant-size 1500

cable qos profile 12 guaranteed-upstream 100000

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

cpe max 1

timestamp

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

!

clock timezone PDT -8

clock summer-time PDT recurring

clock calendar-valid

ip subnet-zero

no ip finger

no ip domain-lookup

ip host vxr 172.16.26.103

ip domain-name cisco.com

ip name-server 171.68.10.70

ip name-server 171.69.2.132

ip name-server 171.68.200.250

ip dhcp excluded-address 10.1.4.60 10.1.4.70

!

ip dhcp pool cm-platinum

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

!

ip dhcp pool pcs-c4

network 172.16.29.0 255.255.255.224

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

!

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b45

host 10.1.4.65 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.45

bootfile disable.cm

!

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b23

host 10.1.4.66 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.23

bootfile silver.cm

!

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.4 255.255.255.192

no ip mroute-cache

half-duplex

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.29.1 255.255.255.224 secondary

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 40000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!

router eigrp 202

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

router rip

version 2

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.30.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

ip route 172.16.30.0 255.255.255.0 Ethernet2/0

ip http server

ip http authentication local

!

access-list 188 permit tcp any any eq www log

access-list 188 permit ip any any

route-map docsis permit 10

!

snmp-server engineID local 00000009020000E01ED77E40

snmp-server community public RO

snmp-server community private RW

tftp-server slot0:silver.cm alias silver.cm

tftp-server server

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

speed 19200

line vty 0 4

session-timeout 60

exec-timeout 0 0

login

!

ntp clock-period 17179973

end

تلميحات التحقق من التكوين المتقدم

يركز التحقق من هذا التكوين على الخدمات التي تتلقاها أجهزة مودم الكبلات، وخاصة 0010.7bed.9b45 و 0010.7bed.9b23. نحتاج إلى التأكد من أنهم يحصلون على العناوين التي تم تكوينها يدويا مع الخدمة.

أول ما يجب إختباره هو أن 0010.7 سرير.9b45 سيأتي عبر الإنترنت و لكن سيتم رفض الخدمة. لهذا السبب، دعونا نلقي نظرة على الأمر show cable modem:

7246VXR#show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable4/0/U0 7    online     2813    0.00  7   0   10.1.4.7        0002.1685.b5db

Cable4/0/U0 8    online     2809    0.25  7   0   10.1.4.10       0002.fdfa.0a63

Cable4/0/U0 9    online     2288   -0.25  5   1   10.1.4.66       0010.7bed.9b23

Cable4/0/U0 10   online(d)  2287    0.50  6   0   10.1.4.65       0010.7bed.9b45

Cable4/0/U0 11   online     2809   -0.50  7   0   10.1.4.6        0001.64ff.e47d

Cable4/0/U0 12   online     2812   -0.50  7   0   10.1.4.9        0004.2752.ddd5

هناك العديد من النقاط التي نستطيع أن نلاحظها هنا:

- حصل مودم الكبل 0010. 7bed.9 b23 على عنوان IP 10. 4.1.66 كما هو محدد في النطاق cm-0010. 7bed.9b23. هناك كمبيوتر مرفق به يحصل على عنوان IP الخاص به من التجمع PCs-C4.

- يحتوي مودم الكبل 0010. 7bed.9b23 على جودة خدمة مختلفة.

- حصل مودم الكبل 0010. 7bed.9 b45 على عنوان IP 10. 1.4.65 كما هو محدد في النطاق cm-0010. 7bed.9b45. هناك كمبيوتر مرفق به، ولكن قيمة CPE هي 0. السبب هو رفض الخدمة.

- تتوفر حالة 0010.7bed.9 b45 عبر الإنترنت(d) وهو ما يعني أن مودم الكبل يأتي عبر الإنترنت ولكن يتم رفض الوصول إلى شبكة الكبل. رأيت الإنتاج من debug كبل ماك سجل سرعة من كبل مودم.

21:52:16:  78736.550 CMAC_LOG_RESET_RANGING_ABORTED

21:52:16:  78736.554 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

21:52:16:  78736.558 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

21:52:17:  78737.024 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_for_link_up_state

21:52:17:  78737.028 CMAC_LOG_DRIVER_INIT_IDB_RESET              0x082B9CA8

21:52:17:  78737.032 CMAC_LOG_LINK_DOWN

21:52:17:  78737.034 CMAC_LOG_LINK_UP

21:52:17:  78737.040 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ds_channel_scanning_state

21:52:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to down

21:52:18:  78738.386 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:19:  78739.698 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             747000000

21:52:19:  78739.702 CMAC_LOG_DS_CHANNEL_SCAN_COMPLETED

21:52:19:  78739.704 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_ucd_state

21:52:20:  78740.368 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:22:  78742.396 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:22:  78742.398 CMAC_LOG_ALL_UCDS_FOUND

21:52:22:  78742.402 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_map_state

21:52:22:  78742.406 CMAC_LOG_FOUND_US_CHANNEL                   1

21:52:24:  78744.412 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

21:52:24:  78744.416 CMAC_LOG_UCD_NEW_US_FREQUENCY               39984000

21:52:24:  78744.420 CMAC_LOG_SLOT_SIZE_CHANGED                  8

21:52:24:  78744.500 CMAC_LOG_UCD_UPDATED

21:52:24:  78744.560 CMAC_LOG_MAP_MSG_RCVD

21:52:24:  78744.564 CMAC_LOG_INITIAL_RANGING_MINISLOTS          41

21:52:24:  78744.566 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_1_state

21:52:24:  78744.570 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              9610

21:52:24:  78744.574 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     55.0  dBmV (commanded)

21:52:24:  78744.578 CMAC_LOG_STARTING_RANGING

21:52:24:  78744.580 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET                0

21:52:24:  78744.586 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     0

21:52:24:  78744.622 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:24:  78744.626 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:24:  78744.628 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED               10

21:52:24:  78744.632 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET              2286

21:52:24:  78744.636 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              11896

21:52:24:  78744.638 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_2_state

21:52:24:  78744.644 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     10

21:52:25:  78745.654 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:25:  78745.658 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:25:  78745.660 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

21:52:25:  78745.680 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

21:52:25:  78745.820 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.4.65

21:52:25:  78745.824 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           10.1.4.1

21:52:25:  78745.826 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            10.1.4.1

21:52:25:  78745.830 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

21:52:25:  78745.834 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     -28800

21:52:25:  78745.836 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              disable.cm

21:52:25:  78745.840 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

21:52:25:  78745.846 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

21:52:25:  78745.968 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

21:52:25:  78745.978 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT

21:52:26:  78746.010 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3192525217

21:52:26:  78746.018 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

21:52:26:  78746.020 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

21:52:26:  78746.024 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

21:52:26:  78746.028 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file_state

21:52:26:  78746.030 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                disable.cm

21:52:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to up

21:52:27:  78747.064 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

21:52:27:  78747.066 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

21:52:27:  78747.070 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

21:52:27:  78747.076 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

21:52:27:  78747.080 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

21:52:27:  78747.082 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/10

21:52:27:  78747.088 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     10

21:52:27:  78747.090 CMAC_LOG_NETWORK_ACCESS_DENIED

21:52:27:  78747.094 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

21:52:27:  78747.096 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

21:52:27:  78747.100 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED

21:52:27:  78747.102 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

21:52:31:  78751.122 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:31:  78751.124 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:37:  78757.164 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:37:  78757.168 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:43:  78763.206 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:43:  78763.210 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

21:52:49:  78769.250 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

21:52:49:  78769.252 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

يظهر إخراج تصحيح الأخطاء هذا أن الوصول إلى الشبكة مرفوض.

7246VXR#show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable4/0/U0 7    0002.1685.b5db 10       yes            33.52

Cable4/0/U0 8    0002.fdfa.0a63 10       yes            33.24

Cable4/0/U0 9    0010.7bed.9b23 1        no             33.29

Cable4/0/U0 10   0010.7bed.9b45 1        no             33.23

Cable4/0/U0 11   0001.64ff.e47d 10       yes            33.20

Cable4/0/U0 12   0004.2752.ddd5 10       yes            33.44

لاحظ أن الحد الأقصى ل CPE لأجهزة مودم الكبلات ذات النطاقات الخاصة هو 1 والبقية هي 10. إذا رأيت تكوين النطاق platinum.cm، فإنه يحتوي على 10 CPEs محددة، من ناحية أخرى، يحتوي النطاق disable.cm على 1 CPE فقط. كما أن ملف تكوين DOCSIS silver.cm الذي تم تكوينه مسبقا يحتوي على ملف CPE واحد فقط تم تحديده.

7246VXR#show interface cable 4/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

7     00         modem     up        10.1.4.7      dhcp      0002.1685.b5db

8     00         modem     up        10.1.4.10     dhcp      0002.fdfa.0a63

9     00         host      unknown   172.16.29.2   static    00c0.4f97.61c5

9     00         modem     up        10.1.4.66     dhcp      0010.7bed.9b23

10    00         modem     up        10.1.4.65     dhcp      0010.7bed.9b45

11    00         modem     up        10.1.4.6      dhcp      0001.64ff.e47d

12    00         modem     up        10.1.4.9      dhcp      0004.2752.ddd5

للتحقق من حصول أجهزة مودم الكبلات على مستوى الخدمة الصحيح، نرى إخراج الأمر show cable qoS profile.

7246VXR#show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec.

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   4    64000     0         512000     0     0x0  0x0   cm      no    no

6   0    1000      0         1600000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    128000    10000     10000000   1600  0x0  0x0   cm      no    no

8   0    0         0         0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

10  0    0         0         0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

12  0    0         100000000 0          0     0x0  0x0   mgmt    no    no

لاحظ أن معرف جودة الخدمة (QoS) 7 يتوافق مع التكوين الموجود على platinum.cm:

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

يحدث نفس الشيء مع تكوين DOCSIS من disable.cm.

7246VXR#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

10.1.4.6         0100.0164.ffe4.7d       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.7         0100.0216.85b5.db       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.9         0100.0427.52dd.d5       Mar 08 2001 07:58 AM    Automatic

10.1.4.10        0100.02fd.fa0a.63       Mar 08 2001 08:36 AM    Automatic

10.1.4.65        0100.107b.ed9b.45       Infinite                Manual

10.1.4.66        0100.107b.ed9b.23       Infinite                Manual