المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إفتراضات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعرض هذا المستند نموذجا لتكوين إتصالات LAN المحاكية (LANE) وخدمة محاكاة الدائرة (CES) والاتصالات الظاهرية الدائمة بمعدل البت المتغير (VBR) (PVCs) في أنفاق المسار الظاهري المشكل (VP). في التكوين الموضح في هذا المستند، يتم نقل LANE و CES و PVCs بمعدل البت المتغير غير في الوقت الفعلي (VBR-NRT) عبر شبكة WAN. تستخدم هذه الأمثلة أنفاق بروتوكول VP محددة الشكل لضمان التوافق مع عقود حركة المرور. عند إستخدام أنفاق VP ذات الشكل مع معلمات حركة مرور مطابقة لمزود الخدمة، يجب ألا تسقط شبكة ATM لموفر الخدمة أي خلايا.

يجب أن يكون نفق VP من فئة خدمة معدل البت الثابت (CBR) من أجل أن يتم تشكيله: هو النفق الوحيد المشكل الذي تدعمه Cisco حاليا. يجب أن يكون لديك ثلاثة أنفاق VP لأن LANE يستخدم إتصالات افتراضية محولة (SVCs) بمعدل بت غير محدد (uBR)، و CES يستخدم CBR PVCs، لديك VBR PVC، وأنت تستخدم أنفاق VP بشكل. لديك واحد لكل فئة خدمة: القنوات الظاهرية (VCs) الخاصة ببروتوكول CBR والقنوات الافتراضية الخاصة ببروتوكول uBR. كان يمكنك إستخدام نفق واحد باستخدام أنفاق VP الهرمية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- LANE

- توصيات تصميم LANE

- تكوين LANE

- CES

- مقدمة إلى خدمات محاكاة الدائرة

- تكوين خدمات محاكاة الدائرة

- VBR

- فهم فئة خدمة الوقت الحقيقي لمعدل البت المتغير (VBR-RT) ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة VBR-NRT وتشكيل حركة مرور البيانات ل ATM VCs

- أنفاق VP

- تكوين أنفاق VP وتحويل VP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Cisco IOS® الإصدار 11.3(0.8)TWA4 ASP أو إصدار أحدث ل LightStream 1010 (LS1010)

- أي إصدار من Cisco 8540-MSR

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

إفتراضات

يفترض المثال الموضح في هذا المستند هذه الحقائق:

- يجب أن تكون الأنفاق ذات الشكل من فئة خدمة CBR، لذلك يحتوي هذا المثال على نفق CBR VP يمكن أن يحتوي فقط على CBR VCs. يتم إستخدامه ل CES CBR PVCs (المسمى VPI1 في الرسم التخطيطي للشبكة). لاحظ أن رقم معرف المسار الظاهري (VPI) مهم محليا لمنفذ المحول، لذلك يمكنك الحصول على رقم VPI نفسه على المحول نفسه، ولكن هناك منفذا محول مختلفان.

- نظرا لأنه لا يمكن لأنفاق VP ذات الشكل نقل وحدات VCs لفئات خدمة متعددة في نفس الوقت، فلا يمكن إستخدام نفق VP الأول المستخدم لبطاقات VCs الخاصة ببروتوكول CBR ل LANE uBR VCs أو VBR-nrt PVC. أنت ينبغي خلقت آخر VP نفق ل LANE (أي يستعمل uBR خدمة فئة VCs). لذلك، فإن نفق VP الثاني (المسمى VPI2 في الرسم التخطيطي للشبكة) هو نفق VP على شكل CBR يسمح من خلاله فقط ل UBR VCs.

- وينقل نفق VP ثالث شكل VBR-NRT PVC (موسوم VPI3 في الرسم التخطيطي للشبكة).

- أنت تحتاج أن يشتري ثلاثة CBR VPs من المزود خدمة.

- يفترض أن نقاط VPs الثلاث ذات معدل نقل بيانات الكتلة (CBR) تبلغ ذروة معدل نقل الخلايا (PCR) 10 ميجابت في الثانية وقدرة على تفاوت تأخر الخلايا (CDVT) تبلغ 500 خلية. لاحظ أن مجموع وحدات PCRs من جميع أنفاق VP المحددة على الواجهة المادية نفسها يجب أن يكون أقل من 95 بالمائة من معدل خط الواجهة المادية (بافتراض تكوين أنفاق VP فقط على الواجهة المادية).

- بالنسبة إلى VBR PVC، يجب أن يكون معدل الخلايا المستدام (SCR) الخاص ب PVC أقل من 95 بالمائة من معدل تكرار الضغط (PCR) الخاص بنفق VP على شكل CBR. بمعنى آخر، يجب أن تكون قيمة SCR الخاصة ببروتوكول PVC أصغر من 9.5 ميجابت في الثانية بالنسبة لبروتوكول VBR-NRT. إذا كان هناك العديد من مصابيح VBR PVCs التي تمر عبر نفق CBR، يجب أن يكون مجموع مقادير SCRs لجميع مصابيح VBR PVCs أقل من 95 بالمائة من نسبة PCR الخاصة بنفق VP ذي الشكل. تم حجز ٪5٪ المتبقية للإشارات والبروتوكولات الإلزامية الأخرى.

- الجهاز 5500-ASP-F هو لتحويل VP. عادة ما يقوم مزود الخدمة بتنفيذ هذه الوظيفة.

- يتم تحديد خدمات LANE على 8540-MSR، ويتم تحديد عملاء محاكاة LAN (LECs) على 8540-MSR و 5500-ASP-E.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم وضع خدمات LANE على محول ATM لضمان البساطة. ومع ذلك، فإن هذا ليس الموقع الأمثل لخدمات LANE. أفضل مكان لخادم محاكاة LAN (LES) أو للبث والخادم غير المعروف (BUS) هو الوحدة النمطية LANE الخاصة بمحول Catalyst 5500. المكان المثالي لكمبيوتر التحكم في الشبكة (LEC) هو على موجه من السلسلة Cisco 7500.

- تستخدم عمليتا تبادل الفروع الخاصة (PBXs) في الرسم التخطيطي دائرة CES cBR. للحصول على تفاصيل حول كيفية تكوين محاكاة الدائرة، ارجع إلى تكوين خدمات محاكاة الدائرة.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

طقطقت على المفتاح في هذا رسم بياني أن يشاهد العينة تشكيل:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- 5500-ASP-E

- 5500-ASP-F

- 8540-MSR

تكوين عينة 5500-ASP-E

5500-ASP-E

5500-asp-e# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-e

!

boot system flash slot0:LS1010-wp-mz.120-3c.W5.9.bin

!

ip host-routing

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0050.537e.1401.0050.537e.1401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface CBR10/0/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM11/0/1.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM11/0/1

no atm signaling enable

no ip address

atm pvp 5 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 6 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

!

interface ATM11/0/1.5 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM11/0/1.6 point-to-point

!

interface ATM11/0/1.7 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM10/1/0 0 100

!

interface ATM11/0/2

no ip address

!

interface ATM11/0/3

no ip address

!

interface ATM11/1/0

no ip address

!

interface ATM11/1/1

no ip address

!

interface ATM11/1/2

no ip address

!

interface ATM11/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface ATM13/0/0.1 multipoint

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

lane client ethernet test

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

no ip classless

logging buffered 16000 debugging

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

عروض الميزات

يمكنك إستخدام أوامر show في هذا القسم للتحقق من ميزات التكوين على الجهاز. يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: يمكنك إستخدام أوامر show إضافية للتحقق من التكوين؛ لا يتم تضمين جميع هذه الأوامر في هذا المستند.

لضمان مرور جميع شبكات LANE VCs عبر نفق VP الصحيح (بمعنى آخر، لمنع بدء إرسال الإشارات من خلال الواجهة الرئيسية)، يتم تعطيل إرسال الإشارات على الواجهة ATM11/0/1 باستخدام الأمر no atm signaling enable. تم تنفيذ العملية نفسها على 8540-MSR.

أن يرى أي VCs يمر عبر ال VP نفق مع VPI من 7، أصدرت العرض atm vc قارن interface-number أمر:

5500-asp-e# show atm vc interface atm11/0/1.7

Interface    VPI   VCI   Type    X-Interface  X-VPI X-VCI  Encap Status

ATM11/0/1.7  7     3      PVC     ATM13/0/0    0     181   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     4      PVC     ATM13/0/0    0     182   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     5      PVC     ATM13/0/0    0     180   QSAAL  UP

ATM11/0/1.7  7     16     PVC     ATM13/0/0    0     179   ILMI   UP

ATM11/0/1.7  7     18     PVC     ATM13/0/0    0     183   PNNI   UP

ATM11/0/1.7  7     100    PVC     ATM10/1/0    0     100          UP

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c1 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  4 svcs

تكوين عينة 5500-ASP-F

تم تكوين المحول لتحويل VP.

5500-ASP-F

5500-asp-f# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service padservice timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-f

!

!

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm address 47.0091.8100.0000.0050.5308.2401.0050.5308.2401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/1

no ip address

atm pvp 5  interface  ATM11/0/0 10

atm pvp 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 interface ATM11/0/0 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997 interface ATM11/0/0 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

ip classless

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

عرض الميزات

للتحقق من تشغيل VP، قم بإصدار الأمر show atm vp:

5500-asp-f# show atm vp

Interface    VPI    Type  X-Interface     X-VPI     Status

ATM11/0/0    6       PVP     ATM11/0/1    6         UP

ATM11/0/0    7       PVP     ATM11/0/1    7         UP

ATM11/0/0    10      PVP     ATM11/0/1    5         UP

ATM11/0/1    5       PVP     ATM11/0/0    10        UP

ATM11/0/1    6       PVP     ATM11/0/0    6         UP

ATM11/0/1    7       PVP     ATM11/0/0    7         UP

تكوين عينة 8540-MSR

8540-MSR

8540-MSR# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 8540-MSR

!

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 63998 cbr pcr 10000

atm connection-traffic-table-row index 63999 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

lane database PVP

name test server-atm-address 47.009181000000009021448401.009021448403.01

!

!

interface CBR1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM2/1/0.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM2/1/0

no atm signaling enable

no ip address

no ip directed-broadcast

atm pvp 6 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 7 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 10 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

!

interface ATM2/1/0.6 point-to-point

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/0.7 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM1/1/0 0 100

!

interface ATM2/1/0.10 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM2/1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/3

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

lane config auto-config-atm-address

lane config database PVP

!

interface ATM0.1 multipoint

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane server-bus ethernet test

lane client ethernet test

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

عروض الميزات

يمكنك إستخدام أوامر show في هذا القسم للتحقق من ميزات التكوين على الجهاز.

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  0 svcs

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.6

Resource Management configuration:

Service Categories supported: cbr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr,

Peak-cell-rate TX: none cbr,

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none cbr,

CDVT TX: none cbr,

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

9727 cbr RX, 9727 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

1741 cbr RX, 1741 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.10

Resource Management configuration:

Service Categories supported: ubr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none ubr

Peak-cell-rate TX: none ubr

Minimum-cell-rate RX: none ubr

Minimum-cell-rate TX: none ubr

CDVT RX: none ubr

CDVT TX: none ubr

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية تحويل وإنشاء قنوات (المسار الظاهري) VP

- دعم تقنية LANE (محاكاة LAN)

- دعم تقنية CES (خدمة محاكاة الدائرة)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems