المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحدد منتدى النطاق الترددي العريض (المعروف سابقا باسم منتدى ترحيل الإطارات) وظيفة العمل البيني لخدمة ترحيل الإطارات إلى ATM في إتفاقية تنفيذ FRF.8 الخاصة به. يتكون التكوين النموذجي ل FRF.8 من نقطة نهاية ترحيل الإطارات، ونقطة نهاية ATM، وجهاز العمل البيني (IWF). يمكن أن يوفر موجه من السلسلة Cisco 7200 مع مهايئ منفذ PA-A3 وظائف العمل البيني كما هو الحال في برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(5)T. كما يمكن لموجهات السلسلتين 2600 و 3600 من Cisco و MC3810 توفير وظائف العمل البيني أيضا. تستفيد ميزة العمل البيني لخدمة ترحيل الإطارات إلى ATM (FRF.8) من موفري خدمة الإنترنت الذين يحتاجون إلى ربط شبكات ترحيل الإطارات و ATM، وخاصة الشبكات التي تحتوي على المحولات الأساسية ATM والمستخدمين النهائيين لترحيل الإطارات.

التجميع المنعكس عبر ATM (IMA) هو مواصفات منتدى النطاق الترددي العريض (af-PHY-0086.000). ويشتمل على التجميع المنعكس وإلغاء التجميع لخلايا ATM بطريقة دورية بين الروابط المادية المجمعة لتكوين نطاق ترددي أكبر وارتباط منطقي. يبلغ معدل الارتباط المنطقي تقريبا مجموع معدل الارتباطات الفعلية في مجموعة IMA. يتم توزيع تدفقات الخلايا بشكل دوري عبر إرتباطات T1/E1 المتعددة وإعادة تجميعها في الوجهة لتكوين تدفق الخلايا الأصلي. يتم توفير التسلسل باستخدام خلايا بروتوكول التحكم في IMA (ICP).

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين FRF.8 على موجه من السلسلة 7200 باستخدام PA-8T1-IMA.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل محاولة هذا التكوين، تأكد من استيفاء المتطلبات التالية:

- تعرف على تكوينات الموجه لكل من ترحيل الإطارات و ATM / IMA.

- مألوف مع أنواع التضمين، الإطارات، تنسيقات الخلايا واستكشاف أخطاء الطبقة 1 وإصلاحها.

- فهم توصيل الكابلات.

يمكن العثور على الموضوعات ذات الصلة التي لم يتم تغطيتها في هذا المستند في المعلومات ذات الصلة