المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

خطوات التكوين

CSS 11000

Catalyst 6000

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء المناسب لتوصيل محول خدمات المحتوى (CSS) بمحول من السلسلة Catalyst 6000 باستخدام واجهة جيجابت إيثرنت (GE).

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون قراء هذا المستند على دراية بما يلي:

- أساسيات تكوين CSS الأساسية.

- أساسيات تكوين المحولات من Catalyst.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج CSS الإصدار 5.0 الإصدار 33

- كافة مراجعات أجهزة CSS.

- محول Catalyst الذي يشغل برنامج Cisco IOS System.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

خطوات التكوين

يزود القسم التالي ال steps أن يشكل ال CSS والمادة حفازة مفتاح.

CSS 11000

اضبط واجهة CSS على 1Gbits-FD-no-PAUSE في الحمل العادي. إن تم هذا، تأكدت أنت ثبتت المادة حفازة قارن أن يعجز أيسر تفاوض وإيقاف تشغيل ال send and receive تدفق تحكم على المادة حفازة (راجع المادة حفازة تشكيل steps أدناه).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

إذا كان من المتوقع إستخدامه بشكل كبير، فيجب عليك التفكير في تعيين CSS إلى 1GBITS-FD-SYM-ASYM. إذا تم القيام بذلك، فتأكد من تشغيل التحكم في تدفق الإرسال والاستقبال على Catalyst (ارجع إلى خطوات تكوين Catalyst أدناه).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

إذا قمت بتكوين 1GBITS-FD-no-Pause أعلاه، فعليك تعيين Catalyst على تعطيل تفاوض المنفذ ووقف تشغيل التحكم في تدفق الإرسال والاستقبال.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

إذا قمت بتكوين 1GBITS-FD-sym-asym أعلاه، فعليك تعيين Catalyst لتشغيل التحكم في تدفق الإرسال والاستقبال.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

معلومات ذات صلة

- دعم أجهزة محولات خدمات المحتوى CSS 11000 Series Content Services Switches

- دعم أجهزة محولات خدمات المحتوى CSS 11500 Series Content Services Switches

- تنزيل برنامج CSS 11000

- تنزيل برنامج CSS 11500

- الدعم الفني - Cisco Systems